内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

DNSサーバの設定

CUCMサーバの設定

IM & Presence Serverの設定

信号パス

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、IM & Presence のドメイン ネーム システム サーバ（DNS SRV）レコードによる、Cisco Unified Communications Manager（CUCM）SPA インターフェイス プロセッサ（SIP）トランクの設定について説明します。

ハイアベイラビリティの目的で、複数のIM & Presenceサーバノードの宛先がCUCMのIM & Presenceパブリッシュトランクに設定されます。SIPトランク設定には、最大16の宛先IPアドレスを追加できます。ただし、SRVレコードの管理が容易であるため、管理者はIPアドレスではなくSRVレコードを使用することを好みます。SRVレコードはDNSサーバに入力されるため、SIPトランクの宛先をDNS SRVレコードに指定すると、一元管理が実現されます。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- DNS SRV

- Cisco IM & Presence Server

- Cisco Unified Communications Manager

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Active Directory 2008以降

- CUCM バージョン 10

- IM & Presence Serverバージョン10

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

注：このセクションで使用されるコマンドの詳細については、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

DNSサーバの設定

DNSサーバを設定するには、次の手順を実行します。

1. メインDNSドメインの下に2つのDNSサブドメインを作成します。1つのドメインはCUCMサーバからのSRVクエリーで使用され、2番目のドメインはIM & Presenceサーバによってクエリーされます。
この例では、デモンストレーション用のテストラボでCUCMおよびIM & Presenceサブドメインが作成されています。

2. 次のSRVエントリをDNSサーバに正確な形式で追加します。

- _sip._tcp.subdomain1.domain

- _sip._tcp.subdomain2.domain

テストラボでは、ドメインは次のとおりです。

- _sip._tcp.cup.ccie.com

- _sip._tcp.cucm.ccie.com

3. SRVがネットワークから解決可能かどうかを確認します。DNSサーバのIPアドレスとドメイン名は、ユニファイドコミュニケーションサーバで設定する必要があります。
Microsoft WindowsのコマンドプロンプトからSRVルックアップを確認するには、nslookupコマンドを入力します。

nslookup

set type=srv

sip._tcp.cup.domain.com

たとえば、次のコード例を参照してください。

CUCMサーバの設定

CUCMサーバを設定するには、次の手順を実行します。

1. CUCMでSIPトランクを作成します。次に示すように、SIPトランクの宛先アドレスフィールドにSRVレコードを追加します。

注：ここでは、SRVレコードのsubdomain.domain部分だけを追加する必要があります。CCMサービスは、要求の生成時にSRV要求の前に_sip._tcpを付加します。

2. SIPトランク設定を保存します。

3. SIP トランクをリセットします。これで、CUCMサーバは、次に示すようにDNS SRVクエリーをDNSサーバに転送します。

4. CCM Service Parameter設定ページで、SIPトランクをIM and Presence Publish Trunkとして設定します。

IM & Presence Serverの設定

IM & Presenceサーバを設定するには、次の手順を実行します。

1. [IM & Presence server administration]ページから、[Presence] > [Presence Gateway]を選択します。次に示すように、CUCM PRESENCEゲートウェイを設定します。

この設定では、電話プレゼンスを受け入れるサーバを指定します。

注：CUCM SRVレコードの完全な名前をプレゼンスゲートウェイ設定に追加する必要があります。

2. IM & Presenceサーバで、[System] > [Service Parameter]を選択します。次に示すように、[Cisco SIP Proxy parameter configuration]ページでSRVクラスタ名を指定します。

信号パス

このセクションでは、この設定に関連するさまざまなコンポーネント間のシグナリングに関する情報を提供します。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。