内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

IM and Presenceノードの使用停止

IM&Pからのユーザの割り当て解除

サービスプロファイルからのIM&Pの削除

UserIM機能の無効化

機能グループIM機能の無効化

IM&P SIPトランクの削除

プレゼンス冗長グループの削除

IM&Pの削除

はじめに

このドキュメントでは、Cisco IM and Presenceノードの使用停止時に実行するプロセスについて説明します。

前提条件

要件

Cisco Unified Communications Manager(CUCM)およびCisco IM and Presence(IM&P)に関する知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco Unified Communications Manager 12.5.1 SU5

- Cisco IM and Presence 12.5.1 SU5

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

IM and Presenceノードの使用停止

IM&Pからのユーザの割り当て解除

最初にCUCMにログインし、Cisco Unified CM Administration > User Management > Assign Presence Usersの順に選択します。

CUCMによるプレゼンスユーザの割り当て

プレゼンスユーザの割り当て設定から、すべてのユーザを割り当てるオプションを選択します。

CUCMによるすべてのユーザの割り当て

ユーザの割り当てプロンプトが表示されたら、未割り当てのオプションボタンを選択して保存します。

ユーザの割り当て

すべてのユーザがIM&Pサーバから割り当て解除されたら、IM&P Administrationにログインし、すべてのユーザが未割り当てとして表示されることを確認して、変更が行われたことを確認します。

IM&P未割り当てユーザの検証

サービスプロファイルからのIM&Pの削除

Cisco Unified CM Administration > User Management > User Settings > Service Profileの順に移動します。

CUCMサービスプロファイル

サービスプロファイルを選択した後、IM and Presenceプロファイルを<None>に変更して保存します。

サービスプロファイルIM&Pプロファイル

注：設定されているすべてのサービスプロファイルからIM&Pノードを削除します。

ユーザIM機能の無効化

Cisco Unified CM Administration > Bulk Administration > Users > Update Users > Queryの順に移動します。

CUCM Bulk Admin Updateユーザ

IM&Pが有効になっているすべてのユーザを選択します。ユーザ設定の更新ページが表示されたら、「Enable Users for Unified CM IM and Presence」設定を無効にし、変更を送信してすぐに実行するか、後で実行します。

一括管理によるIM&Pの無効化

IM&P Administration > System > Presence Topologyページに移動し、割り当て済みまたは未割り当てのユーザが表示されていないことを確認します。

IM&P全ユーザ未割り当て

機能グループIM機能の無効化

User Management > User/Phone Add > Feature Group Templateの順に移動します。

CUCM機能グループテンプレート

機能グループテンプレートを選択したら、[Enable User for Unified CM IM and Presence]選択近くのチェックを外して保存します。

機能グループテンプレートIM&Pの無効化

IM&P SIPトランクの削除

Cisco Unified CM Administration > Device > Trunkの順に移動します。

CUCM SIPトランク

IM&P SIPトランクの横にあるチェックボックスをオンにし、削除するオプションを選択します。

CUCMによるSIPトランクの削除

プレゼンス冗長グループの削除

Cisco Unified CM Administration > System > Presence Redundancy Groupsの順に移動します。

CUCMプレゼンス冗長グループ

ハイアベイラビリティを無効にして保存します。

CUCMによるハイアベイラビリティの無効化

次に、プレゼンス冗長グループを削除するオプションを選択します

CUCMプレゼンス冗長グループの削除

IM&Pの削除

Cisco Unified CM Administration > System > Serverの順に移動します。

CUCMシステムサーバ

IM&Pノードを削除するオプションを選択します。

CUCM IM&Pの削除

注:IM&Pの使用を停止したら、必要なくなった仮想マシンの電源を切り、取り外します。