内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

1. LBMサービスの有効化

2. LBMグループの作成

3.ロケーションとロケーションリンクの設定

4.ロケーション内帯域幅の割り当て

5.外部通信の確立

6.拡張ロケーションコールアドミッション制御用のSIPクラスタ間トランクの設定

7.ビデオコール用オーディオプールからのオーディオ帯域幅の削除

確認

RTMTアラート

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、ロケーション帯域幅マネージャ(LBM)に関連する設定とアラートについて説明します。

前提条件

要件

このドキュメントの読者は Cisco Unified Communications Manager （CUCM）バージョン 11.5 に関する知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Call Manager(CCM)バージョン11.5に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

LBMサービスは、送信元の場所から宛先の場所までの有効なパスを計算します。Unified Communications Managerコール制御からの帯域幅要求の処理、クラスタ内およびクラスタ間での帯域幅情報の複製など、バックグラウンドで便利な機能を提供します。この機能が提供する設定済みのリアルタイム情報は、[Serviceability Administration]で確認できます。

設定

1. LBMサービスの有効化

Cisco LBMサービスがアクティブになっているかどうかを確認します。新しいシステムをインストールするには、目的のノードでサービスを手動で有効にする必要があります。拡張ロケーションCACが正常に動作するには、このサービスの1つのインスタンスを各クラスタで実行する必要があります。

手順

手順 1

Cisco Unifiedサービスアビリティから、[Tools] > [Service Activation]に移動します。

ステップ 2

[サーバ]ドロップダウンリストからサーバを選択し、図に示すように[Go]をクリックします。

ステップ3

必要に応じて、[Cisco Location Bandwidth Manager]チェックボックスをオンにします。

ステップ 4

[Save] をクリックします。

2. LBMグループの作成

LBMが同じノードで実行されていない場合は、LBMグループを設定し、そのLBMグループをサーバに割り当てます。LBMグループを使用すると、ネットワーク遅延とパフォーマンスを最適化できます。各サーバはLBMサービスと通信して、各コールの使用可能な帯域幅を決定し、各コールの期間の帯域幅を差し引く必要があります。

手順

ステップ 1

Cisco Unified CM Administrationから、[System] > [Location Info] > [Location Bandwidth Manager Group]に移動します。

ステップ 2

次のタスクのいずれかを実行します。

– 既存のLBMグループの設定を変更するには、検索条件を入力し、[Find]をクリックし、結果のリストから既存のLBMグループを選択します。

– 新しいLBMグループを追加するには、[Add New]をクリックします。

ステップ3

[ロケーション帯域幅マネージャグループの設定(Location Bandwidth Manager Group Configuration)]ウィンドウのフィールドを設定します。フィールドとその設定オプションの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

ステップ 4

次の図に示すように[Save]をクリックします。

3.ロケーションとロケーションリンクの設定

コールアドミッション制御を集中型コール処理システムに実装するために、ロケーションを設定します。ロケーションはローカルエリアネットワーク(LAN)を表し、エンドポイントを含むことも、ワイドエリアネットワーク(WAN)ネットワークモデリングのリンク間の中継ロケーションとして機能することもできます。ロケーションは、ロケーション内およびロケーション外の帯域幅アカウンティングを提供します。リンクは、ロケーションと相互接続ロケーション間の帯域幅アカウンティングを提供します。

手順

ステップ 1

Cisco Unified CM Administrationから、[System] > [Location Info] > [Location]に移動します。

ステップ 2

次のタスクを実行します。

– 既存のロケーションの設定を変更するには、検索条件を入力し、[検索(Find)]をクリックし、表示されるリストから既存のロケーションを選択します。

– 新しい場所を追加するには、[Add New]をクリックします。

手順 3

要件に従って、[ロケーションの設定(Location Configuration)]ウィンドウのフィールドを設定します

手順 4

次の図に示すように[Save]をクリックします。

注：2つのロケーションのオーディオ間帯域幅が1080kbpsに指定され、リージョン間コーデックがG711ulaw(64kbps)の場合、約16のコールが同時にアクティブになります(1080/64)。 これを考慮すると、オーディオとビデオの帯域幅関係を適切に設定できます。

4.ロケーション内帯域幅の割り当て

デフォルトの無制限の帯域幅を使用しない場合は、ロケーションにロケーション内帯域幅を割り当てます。デフォルトでは、新しいロケーションを作成すると、新しく追加されたロケーションからHub_Noneへのリンクも追加され、無制限の音声帯域幅、384 kbpsのビデオ帯域幅、384 kbpsのイマーシブビデオ帯域幅が使用されます。この割り当てをネットワークモデルに合わせて調整できます。

注：オーディオ品質が低いか、途切れている場合は、帯域幅設定を下げます。たとえば、ISDNでは56 kbpsまたは64 kbpsの倍数を使用します。

手順

ステップ 1

Cisco Unified CM Administrationから、[System] > [Location Info] > [Location]に移動します。

手順 2

検索条件を入力し、[検索]をクリックし、結果のリストから場所を選択します。

ステップ3

[Show Advanced]をクリックして、ロケーション内帯域幅フィールドを表示します。

手順 4

必要に応じて、[音声の帯域幅]の[kbps]オプションボタンを選択して、テキストボックスに帯域幅の値を入力します。

ステップ5

必要に応じて、[ビデオ帯域幅]の[kbps]ラジオボタンを選択し、テキストボックスに帯域幅の値を入力します。

ステップ6

必要に応じて、[イマーシブビデオの帯域幅]の[kbps]オプションボタンを選択して、テキストボックスに帯域幅の値を入力します。

ステップ7

次の図に示すように[Save]をクリックします。

5.外部通信の確立

ハブとして機能するLBMサーバがリモートクラスタ内のLBMサーバを見つけられるように、LBMハブグループを設定します。この手順では、これらのクラスタとの外部通信を確立します。LBMハブグループが割り当てられると、LBMサービスがハブになります。LBMハブグループが割り当てられたすべてのLBMサーバは、同じLBMハブグループまたは重複するLBMハブグループが割り当てられている他のすべてのLBMサーバと通信を確立します。

手順

ステップ 1

Cisco Unified CM Administrationから、[System] > [Location Info] > [Location Bandwidth Manager (LBM) Intercluster Replication Group]に移動します。

ステップ 2

次のタスクのいずれかを実行します。

- LBMクラスタ間レプリケーショングループの設定を変更するには、検索条件を入力して[Find]をクリックし、結果のリストから既存のLBMクラスタ間レプリケーショングループを選択します。

– 新しいLBMクラスタ間レプリケーショングループを追加するには、[新規追加(Add New)]をクリックします。

ステップ3

[ロケーション帯域幅マネージャ(Location Bandwidth Manager)]の[クラスタ間レプリケーショングループの設定(Intercluster Replication Group Configuration)]ウィンドウでフィールドを設定します。フィールドとその設定オプションの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

ステップ 4

次の図に示すように[Save]をクリックします。

6.拡張ロケーションコールアドミッション制御用のSIPクラスタ間トランクの設定

SIPクラスタ間トランク(ICT)をシャドウロケーションに割り当て、クラスタ間の適切な操作を確立します。SIPゲートウェイなどの特定のロケーションを持つデバイスにリンクされているSIPトランクは、通常のロケーションに割り当てることができます。シャドウロケーションは、他のロケーションへのリンクや帯域幅割り当てのない特別なロケーションです。

手順

ステップ 1

Cisco Unified CM Administrationから、[Device] > [Trunk]に移動します。

手順 2

検索条件を入力して[Find]をクリックし、表示されたリストから既存のSIPクラスタ間トランクを選択します。

手順 3

「場所」ドロップダウン・リストから「シャドウ」を選択します。

ステップ 4

[Save] をクリックします。

7.ビデオコール用オーディオプールからのオーディオ帯域幅の削除

音声とビデオの帯域幅削減をビデオコール用の別のプールに分割する場合は、次の手順を使用します。デフォルトでは、システムはビデオコールのビデオプールからオーディオストリームとビデオストリームの両方の帯域幅要件を差し引きます。

注：この機能を有効にすると、CACはオーディオ帯域幅の削減にIP/UDPネットワークオーバーヘッドに必要な帯域幅を含めます。このオーディオ帯域幅の減少は、オーディオビットレートにIP/UDPネットワークオーバーヘッド帯域幅の要件を加えたことに相当します。ビデオ帯域幅の減少は、ビデオビットレートのみです。

手順

ステップ 1

Cisco Unified CM Administrationから、[System] > [Service Parameters]に移動します。

ステップ 2

[サーバ]ドロップダウンリストから、パブリッシャノードを選択します。

ステップ3

[サービス]ドロップダウンリストから、[Cisco Call Manager]を選択します。

ステップ 4

[Clusterwide Parameters (Call Admission Control)]領域で、[Video Call]サービスパラメータの[Deduct Audio Bandwidth Partitions from Audio Pool]の値を[True]に設定します。

ステップ5

[Save] をクリックします。

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

RTMTアラート

Name : Hub_None->Tampa-MLK

ResourceType : 2

AppID : Cisco Location Bandwidth Manager ClusterID : PUB01-Cluster NodeID : SUB01 TimeStamp : Tue Aug 01 11:15:25 EDT 2018.

The alarm is generated on Tue Aug 01 11:15:25 EDT 2018

アラート定義：

LocationOutOfResources:このカウンターは、帯域幅の不足が原因でロケーションを経由するコールが失敗した回数の合計を表します。

説明：ロケーションまたはリンクの接続ロケーションが音声/ビデオ/イマーシブ帯域幅を使い果たしているため、これ以上コールを発信したり、ロケーション/リンクを通過したりすることはできません。リソース不足状態は、ピーク時間中のコール数が多いため一時的なものであり、コールが終了して帯域幅が解放されると、それ自体で修正される場合があります。

推奨処置：次のオプションで、ロケーション/リンクに帯域幅を追加することを検討してください。

[System] > [Location info] > [Location]を選択します。

Enum Definitions - ResourceType

Value          Definition

1                 Audio bandwidth out of resource

2                 Video bandwidth out of resource

3                 Immersive bandwidth out of resource

CLIから次のインスタンスをモニタすることもできます。

show perf query class "Cisco Locations LBM"

show perf query counter "Cisco Locations LBM" "BandwidthMaximum"

show perf query counter "Cisco Locations LBM" "BandwidthAvailable"

show perf query counter "Cisco Locations LBM" "CallsInProgress

注：ビデオ帯域幅の場合、1つ以上のビデオコールがこのパスを通過できるようにするには、少なくとも384 kbps増加する必要があります。ネットワーク設計がサポートする高さに設定されている場合があります。

RTMTからインスタンスをモニタすることもできます。

RTMTでのアラートの設定

参照ガイド：   RTMTガイド

エラー メッセージ：

%UC_Location Bandwidth Manager-5-LBMLinkISV: %[RemoteIPAddress=String][LinkID=String][LocalNodeId=UInt][LocalApplicationId=Enum][RemoteApplicationId=Enum][AppID=String][ClusterID=String][NodeID=String]: LBM link to remote application restored.

説明：このアラームは、LBMがリモートLBMと通信したことを示します。リモートLBMはLBMLinkISVも示す必要があります。

推奨処置：情報のみ。必要な操作はありません。

Reason Code - Enum Definitions

Enum Definitions - LocalApplicationId

Value       Definition

700           LocationBandwidthManager

Enum Definitions - RemoteApplicationId

Value      Definition

700          LocationBandwidthManager

エラー メッセージ：

%UC_Location Bandwidth Manager-1-LBMLinkOOS: %[RemoteIPAddress=String][LinkID=String][LocalNodeId=UInt][LocalApplicationID=Enum][RemoteNodeID=UInt][RemoteApplicationID=Enum][AppID=String][ClusterID=String][NodeID=String]: LBM link to remote application is out of service.

説明：このアラームは、ローカルLBMがリモートLBMとの通信を失ったことを示します。このアラームは通常、ノードがサービス停止になったことを示します（メンテナンスのために意図的に使用するか、新しいロードをインストールするためなど）。または意図せずサービス障害または接続障害が原因です)。

推奨処置：Cisco Unified Reportingツールで、CM Cluster Overviewレポートを実行し、すべてのサーバがパブリッシャと通信できるかどうかを確認します。また、CallManagerまたはロケーション帯域幅マネージャの障害を示している可能性のあるアラームを確認し、表示された障害に対して適切なアクションを実行します。ノードが意図的にサービス停止になった場合は、そのノードをサービスに戻します。

Reason Code - Enum Definitions

Enum Definitions - LocalApplicationID

Value        Definition

700           LocationBandwidthManager

Enum Definitions - RemoteApplicationID

Value         Definition

700            LocationBandwidthManager

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

さらにトラブルシューティングを行うには、RTMTを使用してCall Managerから次のログが必要です。

- Call Managerの詳細レベルトレース

- ロケーション帯域幅マネージャトレース