内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

設定

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Cisco 7841シリーズIP Phoneに電話ロケールをインストールする方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco Unified Communications Manager 12.x

- Cisco IP Phone 7841

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

Cisco Unified Communications Manager(CUCM)は、英語を含む12言語と米国を含む16ヵ国に対して、システム定義のローカリゼーションをサポートします。ネットワークロケールは、国固有のトーンと断続周期を指定します。ユーザロケールは、テキスト表示に使用する言語を指定します。

設定

設定

電話機を工場出荷時にハードリセットする手順を次に示します。

ステップ1：シスコのWebサイトからロケールをダウンロードします。

ステップ2:[OS Administration] > [Software Upgrades] > [Install/Upgrade]に移動します。

ステップ3：図に示すように、SFTPサーバのクレデンシャルを入力します。

ステップ4：図に示すように、[Options/Upgrades]ドロップダウンメニューからロケールを選択し、[Next]をクリックします。ロケールのインストールが開始されます。

5.チェックサムの詳細が確認された後、図に示すように[Next]をクリックします。

ステップ6：ロケールのインストールが成功します

ステップ7:[Servicability Page] > [Tools] > [Control Center Feature services]の順に移動して、Cisco TFTPサービスを実行しているすべてのノードでCisco TFTPサービスをリセットします。図に示すように、ここで[Cisco TFTP service]を選択し、[restart]をクリックします。

ステップ8：電話機に移動します。

ステップ9:[User Locale]で、ダウンロードしたばかりのロケールを選択します。

ステップ10：保存、設定の適用、および電話機のリセット（電話機のリセット）。

確認

ロケールが正常にインストールされると、次の図に示すように、ネイティブ言語でソフトリーを表示できます。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。