内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

Opus とは

Opus をサポートするシスコ デバイス

Opus を有効にするための設定

関連する問題

概要

このドキュメントでは、Cisco Unified Communications Manager リリース 11.0(1) の一部として追加された Opus コーデック サポートを有効にするための設定、および Opus をサポートするデバイスのリストを示します。

著者：Cisco TAC エンジニア、Akash Sethi

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Unfied Communication Manager

- Voice over Internet Protocol（VoIP）

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco Unified Communications Manager（CUCM）バージョン 11 以上

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

Opus とは

Opus コーデックは、インタラクティブな音声およびオーディオ コーデックで、VoIP、ビデオ会議、ゲーム内チャット、ライブ配信される音楽演奏などの多様なインタラクティブ オーディオ アプリケーションを処理するために設計されています。

Opus コーデックの対応範囲は、6 キロビット/秒のナローバンド モノラル音声から 510 キロビット/秒のフルバンド ステレオ ミュージックまでです。その多様なすべての動作モード間でシームレスに切り替えを行うことができ、現在のセッションを再ネゴシエートすることなく、変化するコンテンツおよびネットワーク状況に柔軟に対応できます。

Opus は、SIP（Session Initiation Protocol）デバイスでサポートされます。Opus コーデック サービス パラメータの [Opus Codec Enabled] は、デフォルトでは [Enabled for All Devices] に設定されています。このパラメータのその他の使用可能な値として、[enable Opus codec for all non-recording devices] や [Disabled for all the devices] があります。

Opus をサポートするシスコ デバイス

デバイス

プロトコル

ファームウェア最小要件

7811/78221/7841/7861

SIP

78xx.11-5-1-18

8865/8845

SIP

8845_65-sip.11-5-1-18

8841/8841/8851/8861

SIP

88xx-sip.11-5-1-18

Cisco Jabber

SIP

11.0

Opus を有効にするための設定

- Opus コーデックのサービス パラメータの有効化

- アドバタイズ G.722 コーデックのエンタープライズ パラメータの有効化

ステップ 1：Opus サポートを有効にするには、[Cisco Unified CM Administration] ページにログインし、[System] > [Service parameters] に移動します。

ステップ2:ドロップダウンメニューから、Call Managerとしてサーバを、Call Managerサービスとしてサービスを選択します。

ステップ 3：[Opus Codec Enabled] パラメータを探し、これを [Enabled for All Devices] に設定して、すべてのデバイスに対して Opus を有効にします。設定を保存します。

注：CUCM に登録されているすべてのデバイスに対してコーデックが有効になるわけではありません。Opus をサポートするすべてのデバイスに対して有効になります。すべてのシスコ デバイスが Opus をサポートしているわけではありません。Opus をサポートするデバイスのリストについては、「Opus をサポートするシスコ デバイス」セクションを参照してください。

ステップ 4：[Cisco Unified CM Administration] ページで [System] > [Enterprise Parameter] に移動します。

ステップ 5：[Advertise G.722 Codec] パラメータを有効にします。

注:[Advertise G.722 Codec Parameter]が[Disabled]に設定されている場合、サービスパラメータの[OPUS Codec enabled]パラメータが[Enabled]に設定されている場合でも、デバイスはOPUSを使用しません。

変更を行った後、その変更を有効にするために、[Apply Config] ボタンおよび [Reset] ボタンをクリックする必要があります。

注： Reset Command for Enterpriseパラメータは、CUCMに登録されているすべてのデバイスをリセットします。

関連する問題

- CSCva48193