内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

クラスタの検出

ファームウェアファイルのPCDへのアップロード

アップグレードタスクの追加

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Prime Collaboration Deployment(PCD)を使用して、Cisco Unified Communications Manager(CUCM)クラスタの複数のノードにIP Phoneファームウェアをアップロードする方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づいています。

- CUCMリリース10.5.2.11900-3

- PCDリリース11.0.1.20000-2

- IP Phoneファームウェア78xx.11-5-1-18

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

Cisco PCD は、Unified Communications アプリケーションの移行/アップグレード用アプリケーションです。PCDを使用すると、既存のUnified Communicationsアプリケーションのバージョンをアップグレードしたり、クラスタ全体を同じまたは異なるバージョンの新しいクラスタに移行することもできます。これ以外に、Device Pack、Cisco Options Package(COP)ファイル、電話ファームウェアファイルをCall Managerにインストールすることもできます。

Cisco PCDは、CallManager、特にマルチノードクラスタにIP Phoneファームウェアをアップロードする場合に非常に便利です。これは、実行する必要がある手順の数を減らし、サードパーティのSimple Filw Transfer Protocol(SFTP)サーバとの依存関係も削除関係関係が関係関係がになります。また、ユーザはメンテナンスウィンドウに従ってファームウェアファイルのアップロードをスケジュールできます。

設定

クラスタの検出

電話ファームウェアファイルをアップロードする必要があるクラスタを検出するには、図に示すように、[Inventory] > [Clusters] > [Discover Cluster]に移動します。

検出するクラスタのホスト名/IPアドレスとOS管理者クレデンシャルを指定します。

このクラスタのニックネームは、ホスト名と同じである必要はありません。

完了したら、図に示すように[Next]をクリックします。

クラスタの検出には数分かかることがあります。これは、クラスタのサイズと場所によって異なります。

クラスタが正常に検出されたら、図に示すように[Next]をクリックします。

[設定の編集]をクリックして、必要に応じてここにサーバーの役割を割り当てます。完了したら、図に示すように[Finish]をクリックします。

ファームウェアファイルのPCDへのアップロード

アップグレードファイルを指定する前に、電話ファームウェアファイルをPCDにアップロードします。

このファイルは、Cisco Options Package(COP)ファイルである必要があります。

アップロードするには、SFTPをPCDサーバのIPアドレスにユーザ名adminsftpとPCDログインパスワードで指定します。アップグレードするディレクトリを変更し、ファイルをそこにアップロードします。

次にファイルのアップロード例を示します。

SANKALJA-M-H02V:sankalja sankalja$ sftp adminsftp@10.127.227.100

adminsftp@10.127.227.100's password:

Connected to 10.127.227.100.

sftp>

sftp> cd upgrade

sftp> put /sankalja/cmterm-78xx.11-5-1-18.k3.cop.sgn

Uploading /sankalja/cmterm-78xx.11-5-1-18.k3.cop.sgn to /upgrade/cmterm-78xx.11-5-1-18.k3.cop.sgn

/sankalja/cmterm-78xx.11-5-1-18.k3.cop.sgn

100%   68MB  11.4MB/s   00:06

アップグレードタスクの追加

クラスタが正常に検出され、電話ファームウェアファイルがPCDのアップグレードディレクトリにアップロードされたら、アップグレードタスクを追加します。

図に示すように、[Task] > [Upgrade] > [Add Upgrade Task]に移動します。

電話機のファームウェアファイルをアップロードする必要がある宛先クラスタを選択します。

次に、電話ファームウェアファイルをアップロードするノードを選択します。

完了したら、図に示すように[Next]をクリックします。

図に示すように、[Browse]をクリックして電話ファームウェアファイルを選択します。

必要なファイルは、PCDのアップグレードディレクトリに存在する必要があります。

必要なファイルは、PCDのアップグレードディレクトリに存在する必要があります。

図に示すように、必要なファイルを選択し、[Choose File]をクリックします。

図に示すように[Next]をクリックします。

要件に従って開始時刻を指定します。ウィザードの完了後すぐにタスクを開始するか、手動で開始するか、後でファイルのインストールをスケジュールするかを選択できます。

開始時間を指定したら、図に示すようにNextをクリックします。

サーバがアップグレードを処理する順序を指定します。

アップグレードタスクを開始する前に確認し、プロセスが完了したら、次の図に示すように[Finish]をクリックします。

アップグレードタスクを開始する前に確認します。プロセスが完了したら、図に示すように[Finish]をクリックします。

これらの通知は、画面の右下に表示されます（図2を参照）。

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

ファームウェアファイルのインストールのステータスを確認するには、[Task] > [Upgrade] > [Scheduled Tasks and History] > [View Details]に移動します。

設定の編集が必要な場合は、図に示すように、必要な変更を加えるに[編集]をクリックします。

上記の設定に基づいて、ファームウェアファイルのインストールはスケジュールされた時間（デフォルトは30秒）に従って開始されます。

ファームウェアのインストールが開始されると、Call Manager(CCM)で次のように表示されます。

図に示すように、[OS Administration] > [Software Upgrade] > [Software Installation / Upgrade] > [Assume Control]に移動します。

図に示すように、インストールが完了すると、ステータスはCall ManagerでCompleteと表示されます。

インストール後にファイルを検索するには、[OS Administration] > [Software Upgrade] > [TFTP File Management]に移動します。

図に示すように、インストールが完了した後のPCDでは、ステータスがSuccessfulと表示されます（図を参照）。

ファームウェアファイルをcall managerにアップロードした後、新しいファームウェアが[CM Administration] > [Device] > [Device Settings] > [Device Defaults]に反映されるように、各サーバでTFTPサービスを再起動する必要があります。

ファームウェアファイルをダウンロードするには、電話機をリセットする必要があります。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。