内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

ネットワーク図

コンフィギュレーション

1. 設定のチェックポイント。

2. CUBEのLANおよびWANインターフェイスのステータスを追跡するコマンド：-

3. 設定したトラックを冗長グループに割り当てます

4. 両方のCUBEのLAN側で仮想IP(VIP)を設定する。

5. 両方のCUBEのWAN側で仮想IP(VIP)を設定する。

6. CUBE冗長性を有効にします。

7. 設定を保存し、両方のCUBEをリブートします。

確認

トラブルシュート

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、必要なすべてのコマンドを使用して2台のCisco Unified Border Element(CUBE)ルータでハイアベイラビリティ(HA)を設定する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Unified Border Element（CUBE）

- Ciscoスイッチ

- ip routing

使用するコンポーネント

バージョン「16.09.04」を実行するCisco ASR1001-Xルータ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

設定

ネットワーク図

次のネットワーク接続図は、CUBEルータがネットワークにどのように接続されているかを示しています。

両方のCUBEの入力側(ローカルエリアネットワーク(LAN))は、インターフェイスGi 0/0/1を介してVLAN 1900に接続されています

両方のCUBEの出力側（ワイドエリアネットワーク – WAN）は、インターフェイスGi 0/0/2を介してVLAN 1967に接続されています

両方のCUBEのキープアライブインターフェイスは、インターフェイスGi 0/0/0を介してVLAN 17に接続されています

注:CUBEのインターフェイスは物理シスコスイッチに接続され、スイッチポートはそれぞれのVLANを許可するように設定されます。

ネットワーク構成図.

コンフィギュレーション

CUBE HAの設定手順。

1. 設定のチェックポイント。

2. CUBEのLANおよびWANインターフェイスのステータスを追跡するコマンド。

3. 設定したトラックを冗長グループに割り当てます

4. LAN側での仮想IP(VIP)の設定

5. WAN側での仮想IP(VIP)の設定

6. CUBEの冗長性を有効にします。

7. 設定を保存してリブートします。

1. 設定のチェックポイント。

チェックポイント用に、両方のCUBEで次のコマンドを設定します

注：ここでは、両方のCUBEのインターフェイスGi 0/0/0がチェックポイントに使用されます。

#conf t

(config)#redundancy

(config-red)#

(config-red)#application redundancy

(config-red-app)#group 1

(config-red-app-grp)#

(config-red-app-grp)#name cube-ha

(config-red-app-grp)#data gi 0/0/0

(config-red-app-grp)#control gi 0/0/0 protocol 1

(config-red-app-grp)#

次のスクリーンショットは、CUBE-2ルータで実行されたコマンドを示しています。CUBE-1ルータでも同じコマンドセットを実行する必要があります。

CUBE-2のチェックポイント設定。

2. CUBEのLANおよびWANインターフェイスのステータスを追跡するコマンド：-

LANおよびWANインターフェイスのステータスを追跡するために、これらのコマンドを設定します。これらのコマンドは、両方のCUBEルータで実行する必要があります。

注：ここでは、両方のCUBEのインターフェイスGi 0/0/1がLANネットワークに接続され、Gi 0/0/2がWANネットワークに接続されています。

#conf t

(config)#track 1 interface gi 0/0/1 line-protocol

(config-track)#track 2 interface gi 0/0/2 line-protocol

キューブ1

CUBE-1のインターフェイスステータストラッキングコマンド。

キューブ2

CUBE-2のインターフェイスステータストラッキングコマンド。

3. 設定したトラックを冗長グループに割り当てます

両方のCUBEルータで次のコマンドを実行して、設定されたトラックをグループ1に割り当てます。

#conf t

(config)#redundancy

(config-red)#

(config-red)#application redundancy

(config-red-app)#group 1

(config-red-app-grp)#track 1 shutdown

(config-red-app-grp)#track 2 shutdown

キューブ1

追跡するインターフェイスをCUBE-1の冗長グループに割り当てます。

キューブ2

追跡するインターフェイスをCUBE-2の冗長グループに割り当てます。

4. 両方のCUBEのLAN側で仮想IP(VIP)を設定する。

これらのコマンドは、CUBEのLAN側のVIPの設定に役立ちます。

(config)#interface GigabitEthernet0/0/1

(config-if)#description VLAN-1900 LAN側

(config-if)#ipアドレス10.88.11.184 255.255.255.0

(config-if)#redundancy rii 1

(config-if)#redundancy group 1 ip 10.88.11.185 exclusive

キューブ1

CUBE-1のLAN側の仮想IP(VIP)設定。

キューブ2

CUBE-2のLAN側の仮想IP(VIP)設定。

5. 両方のCUBEのWAN側で仮想IP(VIP)を設定する。

これらのコマンドは、CUBEのWAN側のVIPの設定に役立ちます。

(config)#interface GigabitEthernet0/0/2

(config-if)#description VLAN-1967 WAN側

(config-if)#ipアドレス10.201.251.176 255.255.255.224

(config-if)#redundancy rii 2

(config-if)#redundancy group 1 ip 10.201.251.179 exclusive

キューブ1

CUBE-1でのWAN側の仮想IP(VIP)の設定

キューブ2

CUBE-2でのWAN側の仮想IP(VIP)の設定

6. CUBE冗長性を有効にします。

次のコマンドを実行して、両方のルータでCUBE冗長性を有効にします。

#conf t

Enter configuration commands, one per line.CNTL/Z で終了します。

(config)#

(config)#voice service voip

(conf-voi-serv)#redundancy-group 1

(conf-voi-serv)#

(conf-voi-serv)#exit

(config)#

(config)#ip rtcp report interval 3000

(config)#

(config)#gateway

(config-gateway)#media-inactivity-criteria all

(config-gateway)#

(config-gateway)#timer receive-rtcp 5

(config-gateway)#

(config-gateway)#timer receive-rtp 86400

(config-gateway)#

キューブ1

CUBE-1でCUBE冗長性を有効にします。

キューブ2

CUBE-2でCUBE冗長性を有効にします。

7. 設定を保存し、両方のCUBEをリブートします。

冗長性を有効にした後、両方のルータをリロードする必要があります。

リロードする前に、設定を保存します。

キューブ1

設定を保存し、CUBE-1をリブートします。

キューブ2

設定を保存し、CUBE-2をリブートします。

確認

次のshowコマンドを実行して、CUBE HAを検証できます。

#show redundancy application group 1

キューブ1

CUBE-1からのコマンド「show redundancy application group 1」の出力。

キューブ2

CUBE-2からのコマンド「show redundancy application group 1」の出力。

このshowコマンドを実行して、仮想IP(VIP)のステータスを確認できます。

#show redundancy application if-mgr group 1

アクティブCUBEではVIPステータスは「no shut」と表示され、スタンバイCUBEではVIPステータスは「shut」と表示されます。

キューブ1

CUBE-1からのコマンド「show redundancy application if-mgr group 1」の出力。

キューブ2

CUBE-2からのコマンド「show redundancy application if-mgr group 1」の出力。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

CUBE HAの詳細については、次のリンクを参照してください。

- Cisco IOS® XE 17.5によるCisco Unified Border Elementコンフィギュレーションガイド

- ビデオリンク – CUBEのハイアベイラビリティの設定

この記事がお役に立てば幸いです。