内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

CUAC:Microsoftサーバの互換性

命名規則

マトリクスの使用方法

CUAC（Business/Department/Enterprise/Premium）と Microsoft のサーバの互換性

CUACA と Microsoft のサーバの互換性

CUAC - SQL サーバの互換性

命名規則

マトリクスの使用方法

CUAC（Business/Department/Enterprise/Premium）と Microsoft SQL の互換性

CUACA と Microsoft のサーバの互換性

概要

このドキュメントでは、さまざまなCisco Unified Attendant Console(CUAC)バージョン（Business、Department、Enterprise、Premium、およびAdvanced）と、MicrosoftサーバおよびStructured Query Language(SQL)サーバとの互換性について説明します。インストールに関する情報は提供されません。サーバをインストールする前に、すべての要件を確認するには、『リリースノートとインストールガイド』を参照してください。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Unified Communications Manager（CUCM）

- CUAC

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

CUAC:Microsoftサーバの互換性

CUAC の各種バージョンと Microsoft サーバの互換性のマトリックスを次に示します。

命名規則

- CUCM:Cisco Unified Communications Manager

- CUBAC:Cisco Unified Business Attendant Console

- CUDAC:Cisco Unified Department Attendant Console

- CUEAC:Cisco Unified Enterprise Attendant Console

- CUPAC:Cisco Unified Premium Attendant Console

- CUACA:Cisco Unified Attendant Console Advanced Edition

- 2003 SP2 - Microsoft Windows Server 2003 SP2

- 2008 R1（32 ビット）- Microsoft Windows Server 2008 R1（32 ビット）

- 2008 R2（64 ビット）- Microsoft Windows Server 2008 R2（64 ビット）

- 2012 R1（64 ビット）- Microsoft Windows Server 2012 R1（64 ビット）

- 2012 R2（64 ビット）- Microsoft Windows Server 2012 R2（64 ビット）

- 2014

マトリクスの使用方法

表の Y 軸で、実行している CUAC のバージョンを見つけます。X 軸で、サポートされている Microsoft サーバを確認します。

X：物理サーバでのみサポートされています

XX：物理サーバと仮想環境(VMware)の両方でサポート

CUAC（Business/Department/Enterprise/Premium）と Microsoft のサーバの互換性

MS >>>>>>

CUBAC/CUDAC

CUEAC

CUPAC

2003 SP2

2008 R1（32 ビット）

2008 R2（64 ビット）

2.0.0.11

3.0.0.2

X

2.0.1.14

3.0.1.4

X

3.1.1.5

3.1.1.5

X

X

3.1.1.8

3.1.1.8

X

X

3.1.1.10

3.1.1.10

X

X

8.0.0.5

8.0.0.5

X

X

8.0.3.9

8.0.3.9

X

X

8.5.1.5

8.5.1.5

X

X

8.6.1.9

8.6.1.9

X

XX

8.6.2.11

8.6.2.11

X

XX

8.6.2.20

8.6.2.20

X

XX

9.0.1.10

9.0.1.10

9.0.1.10

X

XX

9.0.1.20

9.0.1.20

9.0.1.20

X

XX

9.1.1.10

9.1.1.10

9.1.1.10

XX

XX

9.1.1.20

9.1.1.20

9.1.1.20

XX

XX

注：

- 64ビットのインストールは、CUCMバージョン8.5(1)以降との組み合わせでのみサポートされます。

- Windows 2012は、CUCM 10.0(1)以降でのみサポートされています。

- Windows 2012 R2は、CUCM 10.5(1)以降でのみサポートされています。

CUACA と Microsoft のサーバの互換性

MS >>>>>>

CUACA

2008 R1（32 ビット）

2008 R2（64 ビット）

2012 R1（64 ビット）

2012 R2（64 ビット）

2016（64ビット）

10.0.1.10

XX

XX

XX

10.5.1

XX

XX

XX

XX

10.5.2

XX

XX

XX

XX

11.0.1

XX

XX

XX

XX

11.0.2

XX

XX

XX

XX

12.0.2

XX

XX

注：

- 64ビットのインストールは、CUCMバージョン8.5(1)以降との組み合わせでのみサポートされます。

- Windows 2012は、CUCM 10.0(1)以降でのみサポートされています。

- Windows 2012 R2は、CUCM 10.5(1)以降でのみサポートされています。

- CUACAクライアント用Microsoft Windows 10は、CUAC 11.0.1以降でサポートされています。

CUAC - SQL サーバの互換性

CUAC の各種バージョンと SQL サーバの互換性のマトリックスを次に示します。

命名規則

- CUBAC:Cisco Unified Business Attendant Console

- CUDAC:Cisco Unified Department Attendant Console

- CUEAC:Cisco Unified Enterprise Attendant Console

- CUPAC:Cisco Unified Premium Attendant Console

- CUACA:Cisco Unified Attendant Console Advanced Edition

- 20YY Exp - SQL  Express 20YY

- 20YY Std - SQL Standard 20YY

- 20YY Ent - SQL Enterprise 20YY

YY は 05、08、12、14 のいずれかです。

マトリクスの使用方法

表の Y 軸で、CUAC のバージョンを見つけます。X 軸で、サポートされている SQL バージョンを確認します。この表の X はサポートされていることを意味します。

CUAC（Business/Department/Enterprise/Premium）と Microsoft SQL の互換性

SQL >>

CUBAC/CUDAC

CUEAC

CUPAC

2005 Exp、Std、Ent

2008 Exp、Std、Ent（32 ビット）

2008 Exp、Std、Ent（64 ビット）

2008 Exp R2、Std、Ent（32 ビット）

2008 Exp R2、Std、Ent（64 ビット）

2.0.0.11*

3.0.0.2*

X

2.0.1.14*

3.0.1.4*

X

3.1.1.5*

3.1.1.5*

X

3.1.1.8*

3.1.1.8*

X

3.1.1.10*

3.1.1.10*

X

8.0.0.5*

8.0.0.5*

X

8.0.3.9*

8.0.3.9*

X

8.5.1.5

8.5.1.5

X

X

8.6.1.9

8.6.1.9

X

X

8.6.2.11

8.6.2.11

X

X

8.6.2.20

8.6.2.20

X

X

9.0.1.10

9.0.1.10

9.0.1.10

X

X

9.0.1.20

9.0.1.20

9.0.1.20

X

X

9.1.1.10

9.1.1.10

9.1.1.10

X

X

X

X

9.1.1.20

9.1.1.20

9.1.1.20

X

X

X

X

SQL Expressのみがサポートされています。

注：

- 64 ビット SQL インストールは 32 ビット サーバではサポートされていません。

- SQL Express は、復元性のある導入ではサポートされていません。

- SQL をドメイン コントローラにインストールしないでください。

CUACA と Microsoft のサーバの互換性

SQL >>>

CUACA

2008 Exp、Std、Ent（32 ビット）

2008 Exp、Std、Ent（64 ビット）

2008 Exp R2、Std、Ent（32 ビット）

2008 Exp R2、Std、Ent（64 ビット）

2008 SP3 Exp、Std、Ent（32/64 ビット）

2012 Exp、Std、Ent（32/64 ビット）

2014 Exp、Std、Ent（32/64 ビット）

2016 Exp、Std、Ent（32/64ビット）

10.0.1.10

X

X

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

X

X

X

11.0.2

X

X

X

X

X

X

X

12.0.2

X

X

X

注：

- 64 ビット SQL インストールは 32 ビット サーバではサポートされていません。

- SQL Express は、復元性のある導入ではサポートされていません。

- SQL をドメイン コントローラにインストールしないでください。

- CUACAクライアント用Microsoft Windows 10は、CUAC 11.0.1以降でサポートされています。