内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

マトリクスの使用方法

互換性マトリクス

CUACS と CUCM の間の互換性

CUACS と CUCM および Windows の間の互換性

CUACS バージョン 10.0.1 と CUCM および Windows の間の互換性

CUACS バージョン 10.5.1 と CUCM および Windows の間の互換性

CUACS バージョン 10.5.1 SR1 と CUCM および Windows の間の互換性

CUACS バージョン 10.6.0 と CUCM および Windows の間の互換性

CUACS バージョン 11.0.1 と CUCM および Windows の間の互換性

CUACS バージョン 11.0.2 と CUCM および Windows の間の互換性

CUACS バージョン 11.0.3 と CUCM および Windows の間の互換性

CUACSバージョン12.0.XとCUCMおよびWindowsの互換性

概要

このドキュメントでは、Cisco Unified Attendant Console Standard(CUACS)とCisco Unified Communications Manager(CUCM)およびMicrosoft Windowsマシンの互換性について説明します。インストールに関する情報は提供されません。サーバをインストールする前に、すべての要件について学習するには、『リリースノートとインストールガイド』を参照してください。

前提条件

要件

CUCM と CUAC の知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

マトリクスの使用方法

実行中の CUACS のバージョンをテーブルの Y 軸で探します。サポートされる CUCM バージョンを X 軸で確認します。テーブルの「X」はサポートされることを意味します。

互換性マトリクス

CUACS と CUCM の間の互換性

次に CUACS と CUCM の間の互換性マトリクスを示します。

CUCM

>>>>

CUACS

7.1(5)**

8.O.1*

8.0(3)*

8.5***

8.6

9.0.1

9.1(1)

9.1(2)

10.0(1)****

10.5(1)****

10.5(2)

11.0.1

11.5.X

12.0.1

10.0.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.5.1SR1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.6.0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

X

X

X

11.0.2

X

X

X

X

X

X

X

X

11.0.3

X

X

X

X

X

X

X

X

12.0.X

X

X

X

X

X

X

* 64 ビットのオペレーティング システム（OS）を実行している場合はサポートされません。

* Windows 7（32 ビット）またはその他の 64 ビット OS を実行している場合はサポートされません。Cisco Unified Presence バージョン 7.1.5 はサポートされません。

*** Service Update（SU）1 以降でサポートされます。

**** Windows 8（64 ビット）でサポートされる唯一の CUCM リリースです。 CUCM 10.5.1 以降を実行している場合、Windows 8.1 でサポートされます。

CUACS と CUCM および Windows の間の互換性

次に CUACS と CUCM および Windows の間の互換性マトリクスを示します。

CUACS バージョン 10.0.1 と CUCM および Windows の間の互換性

CUCM バージョン

Windows XP（32 ビット）

Windows Vista 32 ビット

Windows 7（32 ビット）

Windows 7（64 ビット）

Windows 8（64 ビット）

7.1(5)*

X

X

8.0(1)

X

X

X

8.0(3)

X

X

X

8.5(1) **

X

X

X

X

8.6(1)

X

X

X

X

8.6(2)

X

X

X

X

9.0(1)

X

X

X

X

9.1(1)

X

X

X

X

9.1.（2）。

X

X

X

X

10.0(1)

X

X

X

X

X

* CUP バージョン 7.1(5) はサポートされません。

** CUCM バージョン 8.5(1) は SU1 以降でサポートされます。

CUACS バージョン 10.5.1 と CUCM および Windows の間の互換性

CUCM バージョン

Windows Vista 32 ビットおよび Wow64

Windows 7 32 ビットおよび Wow64

Windows 8 32 ビットおよび Wow64

Windows 8.1

7.1(5)*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) **

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.（2）。

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5(1)

X

X

X

X

* CUP バージョン 7.1(5) はサポートされません。

** CUCM バージョン 8.5(1) は SU1 以降でサポートされます。

CUACS バージョン 10.5.1 SR1 と CUCM および Windows の間の互換性

CUCM バージョン

Windows Vista 32 ビットおよび Wow64

Windows 7 32 ビットおよび Wow64

Windows 8 32 ビットおよび Wow64

Windows 8.1 32 ビットおよび Wow64

7.1(5)*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) **

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.（2）。

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5(1)

X

X

X

X

* CUP バージョン 7.1(5) はサポートされません。

** CUCM バージョン 8.5(1) は SU1 以降でサポートされます。

CUACS バージョン 10.6.0 と CUCM および Windows の間の互換性

CUCM バージョン

Windows Vista 32 ビットおよび Wow64

Windows 7 32 ビットおよび Wow64

Windows 8 32 ビットおよび Wow64

Windows 8.1 32 ビットおよび Wow64

7.1(5)*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) **

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.（2）。

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5(x)

X

X

X

X

* CUP バージョン 7.1(5) はサポートされません。

** CUCM バージョン 8.5(1) は SU1 以降でサポートされます。

CUACS バージョン 11.0.1 と CUCM および Windows の間の互換性

CUCM バージョン

Windows Vista 32 ビットおよび Wow64

Windows 7 32 ビットおよび Wow64

Windows 8 32 ビットおよび Wow64

Windows 8.1 32 ビットおよび Wow64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.（2）。

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

CUACS バージョン 11.0.2 と CUCM および Windows の間の互換性

CUCM バージョン

Windows Vista 32 ビットおよび Wow64

Windows 7 32 ビットおよび Wow64

Windows 8 32 ビットおよび Wow64

Windows 8.1 32 ビットおよび Wow64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.（2）。

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

11.5.1*

X

X

X

X

CSCva24885不具合を参照してください 11.5(1.13032-4)よりも前のバージョンのCUCM 11.5を実行している場合。

CUACS バージョン 11.0.3 と CUCM および Windows の間の互換性

CUCM バージョン

Windows Vista 32 ビットおよび Wow64

Windows 7 32 ビットおよび Wow64

Windows 8 32 ビットおよび Wow64

Windows 8.1 32 ビットおよび Wow64

Windows 10 32ビットおよびWow64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.（2）。

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

X*

11.0.1

X

X

X

X

X

11.5.1*

X

X

X

X

X

CSCva24885不具合を参照してください 11.5(1.13032-4)よりも前のバージョンのCUCM 11.5を実行している場合。

* CUCMバージョン10.5.2.14900-16以降でサポート

「その他の問題の説明」に記載されている要件は、CUACS 11.0(3)への新規インストールおよびアップグレードの前に満たす必要があります。

CUACSバージョン12.0.XとCUCMおよびWindowsの互換性

CUCM バージョン

Windows 7 SP-1

Windows 8.1 Update 1

Windows 10（デスクトップモード）

10.0(1)

X

10.5.1

X

X

10.5.2

X

X

X*

11.0.1

X

X

○**

11.5.1

X

X

X

12.0.1

X

X

X

* CUCMバージョン10.5.2.14900-16以降でサポート。

** CUCMバージョン11.0.1.22900-14以降でサポート。