内容

概要

60日間のライセンスの期限が切れた後に利用できるオプションは何ですか。

概要

このドキュメントでは、CUACサーバに永久ライセンスをインストールする前に、60日間の評価ライセンス期間が経過した場合に考えられる次のステップについて説明します。

60日間のライセンスの期限が切れた後に利用できるオプションは何ですか。

この問題は通常、CUACを発注したが、発注が完了していない場合、またはライセンスをインストールできないよう誤った製品を発注した場合（この場合はRMAと新しい発注が必要）に発生します。

- TACやARCチームが60日間のライセンスを延長することは、技術的には不可能です。

- 60日間のライセンスの有効期限が切れ、CUACシステムを使用して使用を続行する場合、そのサーバのパーマネントライセンスがない場合は、CUACを別のサーバにインストールするか、既存のサーバのイメージを変更して再インストールします。

- 注文した製品がライセンスアクティベーションコードを受け取っていない場合は、アカウントマネージャに注文とライセンスの迅速化を依頼する必要があります。

- 製品がまだ注文されていない場合は、Product Upgrade Tool(PUT)を使用して注文する必要があります。eDeliveryはライセンス認証コードの郵送よりも迅速であるため。  PUTを通じて注文する場合、L2TP Access Concentrator(LAC)の配送方法は電子配信です。

注：この制限は、60日間の一時ライセンスの取得時にcisco.com/go/acのWebページで指定されます。