内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、H.323 エンドポイントの E.164 番号により、Session Initiation Protocol（SIP）エンドポイントから H.323 エンドポイントに発信することができるように、ビデオ コミュニケーション ネットワークを設定する方法を説明します。

前提条件

要件

このドキュメントの読者は Cisco TelePresence Video Communication Server（VCS）に関する知識を持っていることを推奨します。

使用するコンポーネント

このドキュメント内の情報は、Cisco VCS に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

SIP エンドポイントと H.323 エンドポイントが相互に通信できるためには、2 つのプロトコル間で発信をインターワーキングする発信ルート内に Cisco VCS がなければなりません。

SIP エンドポイントは、Uniform Resource Identifier（URI）の形式（例えば name@domain）でのみ発信できます。ドメインを指定しない場合、SIP エンドポイントは自動的に自身のドメインをダイヤルした番号に追加します。したがって、SIP エンドポイントから 123 にダイヤルする場合、123@domain が検索されます。お使いの H.323 エンドポイントが 123 としてのみ登録されている場合、Cisco VCS はエイリアス 123@domain を見つけることはできません。

解決策は、次のいずれかです。

1. すべてのエンドポイント、つまり H.323 と SIP の両方が name@domain の形式のエイリアスで登録されていることを確認する。

2. nnn@domain 形式の URI に対するエイリアスの @domain の部分を削除する、検索前トランスフォームを Cisco VCS 上で作成する。トランスフォームの設定方法についての情報は、オンライン ヘルプのダイヤル プランおよび呼処理セクション、または「Cisco VCS 管理者ガイド」を参照してください。

確認

現在、この設定に使用できる検証手順はありません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。