内容

概要

クラスタ内のすべての VCS は同じサブネットにある必要がありますか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway に関連しています。

Q.クラスタ内のすべてのVCSが同じサブネットにある必要がありますか。

A.いいえ。VCSクラスタ内のピアは別々のサブネットに存在できます。VCSピアは、サブネット境界を越えて送信できるH.323およびSSHメッセージングを使用して相互に通信します。

TANDBERGゲートキーパーとサードパーティの代替ゲートキーパーの動作が異なり、同じサブネットに存在する必要があることに注意してください。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems