内容

概要

VCS のリンクとパイプは一方向ですか、双方向ですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway に関連しています。

Q. VCSのリンクとパイプは一方向ですか、双方向ですか。

A. VCS上のリンクは、一方の端のサブゾーンと、もう一方の端の別のサブゾーンまたはゾーンとの間のルーティング接続を作成するために使用されます。リンクの両端は「ノード」と呼ばれます。 パイプは、2つのノード間で使用可能な帯域幅を制限するためにリンクに適用されます。

すべてのリンクとパイプは双方向です。たとえば、ノード1をHQサブゾーン、ノード2をブランチサブゾーンとして設定したリンクがある場合、トラフィックはHQサブゾーンからブランチサブゾーン、およびブランチサブゾーンからHQサブゾーンへと流れます。このリンクに適用されるパイプは、両方向の帯域幅に影響します。

各リンクに適用されているパイプを含め、VCS上で設定されているすべてのリンクのリストを表示するには、[リンク]ページ([VCS configuration] > [Bandwidth] > [Links])に移動します。 このページから新しいリンクを作成したり、既存のリンクを編集したりできます。

VCSで設定されているすべてのパイプのリストを表示し、新しいパイプを作成して既存のパイプを編集するには、[パイプ]ページに移動します([VCS configuration] > [Bandwidth] > [Pipes])。

サブゾーン、ゾーン、リンク、およびパイプの使用と設定の詳細については、『VCS Administrator Guide』の「Bandwidth Control」セクションを参照してください。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems