内容

概要

VCS がネイバーからの H.323 RAS 帯域幅要求（BRQ）メッセージに応答しないのはなぜですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway に関連しています。

Q. VCSがネイバーからのH.323 RAS Bandwidth Request(BRQ)メッセージに応答しないのはなぜですか。

A. H.323 BRQは、ゲートキーパーに対して、コールにエンドポイントが使用している帯域幅を通知します。BRQは、エンドポイントから登録先のゲートキーパーにのみ送信する必要があります（BRQには、ゲートキーパー登録プロセスによってエンドポイントに割り当てられたエンドポイントIDが含まれます）。BRQは、2つのネイバー間で帯域幅情報を共有するために使用されません。

VCSに隣接するシステムがあり、VCSに帯域幅情報を提供できるようにしたい場合は、次の方法で実現できます。

- （オプション）LRQメッセージ（帯域幅10240 = 1Mbps）

- SETUPメッセージに情報転送レートとして含まれる：Bearer Capabilityです。このレートは64kbpsの乗数を表します。たとえば、136のレートは8704kbps(136*64kbps = 8704kbps)の帯域幅と等しくなります

- terminalCapabilitySet機能テーブルに含まれ、capability項目はmaxBitRateとして含まれます。注：5120の最大ビットレート= 512 kbps

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems