内容

概要

VCS クラスタがあります。これに登録するにはエンドポイントをどのように設定しますか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway に関連しています。

Q. VCSクラスタがあります。これに登録するにはエンドポイントをどのように設定しますか。

A. VCSが1つ以上のピア（別名オルタネート）を持つクラスタの一部として設定されている場合、エンドポイントはプライマリVCSが使用できなくなった場合に他のピアに到達できる必要があります。H.323プロトコルは、このフェールオーバー再登録プロセスを自動的にサポートしますが、SIPはサポートしません。

エンドポイントとDNSレコードを設定する方法は、プロトコルとエンドポイントがサポートする機能によって異なります。

初期登録プロセス（SIPおよびH.323エンドポイント）

VCSのクラスタにエンドポイントの接続の復元力を提供するには、SIPおよびH.323エンドポイントに次の登録方法を使用することをお勧めします。

- DNS SRVレコード：エンドポイントがDNS SRVをサポートしている場合は、クラスタのDNS名に対してDNS SRVレコードを設定し、各クラスタピアに等しい重み付けと優先順位を与えます。エンドポイントは、クラスタのDNS名で設定する必要があります。起動時に、エンドポイントはDNS SRV要求を発行し、各クラスタピアのアドレスを受信します。その後、各ピアに順番に登録します。

- DNSラウンドロビン：エンドポイントがDNS SRVをサポートしていない場合は、クラスタのDNS名に対してDNSAレコードを設定し、クラスタの各クラスタピアに対してIPアドレスのラウンドロビンリストを提供するように設定します。エンドポイントは、クラスタのDNS名で設定する必要があります。起動時に、エンドポイントはDNS Aレコード検索を実行し、ラウンドロビンリストから取得したピアのアドレスを受信します。エンドポイントはそのピアへの登録を試行します。そのピアが使用できない場合、エンドポイントは別のDNSルックアップを実行し、サーバはリスト内の次のピアで応答します。これは、エンドポイントがVCSに登録されるまで繰り返されます。

- スタティックIPアドレス：クラスタにDNS名がない場合は、いずれかのピアのIPアドレスでエンドポイントを設定します。起動時に、エンドポイントはそのアドレスでVCSへの登録を試みます。VCSが応答しない場合、エンドポイントは同じアドレスを定期的に試行し続けます。

H.323エンドポイント：接続エラー

上記の各登録方法では、VCSへの登録時に、VCSはVCSclusterpeerメンバのアドレスを含むH.323代替ゲートキーパーリストで応答します。エンドポイントがVCSとの接続を失うと、代替ゲートキーパーのリストから別のピアを選択し、そのVCSへの再登録を試みます。

SIPエンドポイント： 接続エラー

プライマリVCSへの接続が失われた場合のSIPエンドポイントの動作は、最初の登録方法によって異なります。

- DNS SRVレコード：エンドポイントはDNS SRVエントリを使用して、再登録する新しいVCSを見つけます。

- DNSラウンドロビン：エンドポイントは別のDNSルックアップを実行して、再登録する新しいVCS（ラウンドロビンシーケンスで次のVCSピアを提供するDNSサーバ）を検索します。

- スタティック IP アドレス:エンドポイントは、再びアクセス可能になるまで、同じVCSへの登録を試行し続けます。

VCSクラスタで動作するエンドポイントの設定の詳細については、『クラスタの作成とメンテナンス』導入ガイド（文書番号D14367）を参照してください。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems