内容

概要

CPL スクリプトのアップロード後に VCS を再起動する必要がありますか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway に関連しています。

Q. CPLスクリプトのアップロード後にVCSをリブートする必要がありますか。

A.いいえ。VCSは5秒ごとにCPLスクリプトの変更をポーリングするため、CPLスクリプトのアップロード方法（Webインターフェイス経由またはSCPを使用してコピーなど）に関係なく、VCSはほぼ即時に更新されたCPLスクリプトをを使用します。

この動作は、TANDBERG GatekeeperおよびBorder Controllerとは異なることに注意してください。これらの製品では、CPLスクリプトはWebインターフェイス経由でアップロードされた場合にただちに実装されますが、SCP経由でアップロードされた場合は、スクリプトを有効にするためにシステムを再起動する必要があります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems