内容

概要

ダイヤル プランでは、ネットワーク内でコールをルーティングするためにマスター/ディレクトリ ゲートキーパーとして VCS を使用します。この VCS では、どんな種類のコール ライセンスが必要ですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway に関連しています。

Q.ダイヤルプランでは、マスター/ディレクトリゲートキーパーとしてVCSを使用して、ネットワーク内のコールをルーティングします。この VCS では、どんな種類のコール ライセンスが必要ですか。

A.お客様のディレクトリVCSを、ファイアウォールの内側にあるVCS Controlとし、ファイアウォールの外側のトラバーサルサーバに接続することをお勧めします。この設定では、ディレクトリ VCS にはエンドポイントが登録されず、ネットワーク内の他のすべてのシステムがゾーンを介してネットワークに接続されます。

さまざまなゾーンにある内部ネットワークのエンドポイント間のコールはすべて、ディレクトリ VCS Control を通過します。このようなコールは、コールの特性に応じて非トラバーサル（ローカル）コール ライセンスまたはトラバーサル コール ライセンスを使用できます。

ファイアウォールの外部のローカル ネットワーク間のコールはすべてディレクトリ VCS Control を通過するため、これらは常にトラバーサル コール ライセンスを使用します。

VCS Control には 100 件のトラバーサル コールおよび 10 件の市内通話が付いてきますので、ネットワークのコール量に応じて、追加のライセンスの購入が必要な場合があります。詳細については、TANDBERG 担当者にお問い合わせください。

トラバーサル コールと非トラバーサル コールの詳細については、『VCS 管理者ガイド』の「トラバーサル サブゾーン」セクションを参照してください。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems