内容

概要

VCS クラスタの一部として TANDBERG Gatekeeper または Border Controller を使用できますか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway に関連しています。

Q. VCSクラスタの一部としてTANDBERG GatekeeperまたはBorder Controllerを使用できますか。

A.いいえ。クラスタは、同じソフトウェアバージョンを実行している2 ～ 6つのVCSからしか構成できません。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems