内容

概要

VCS Control のコールがローカル（非トラバーサル）コール ライセンスを使用するのはいつですか。

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway に関連しています。

Q. VCS Controlのコールでローカル（非トラバーサル）コールライセンスが使用されるのはいつですか。

A. VCS Controlがシグナリングを受け取り、メディアを受け取らないコールはローカルコールと見なされ、非トラバーサルコールライセンスを1つ受け取ります。VCS Controlがシグナリングとメディアを取得する状況を次に示します。コールが次の基準を満たしていない場合、ローカルコールになります。

- トラバーサルサーバとの間のコール（ファイアウォールトラバーサルコールなど）

- ローカルVCS ControlのH.323とSIPの間でゲートウェイ（インターワーキング）されるコール

- ローカルVCS ControlのIPv4とIPv6の間でゲートウェイ（インターワーキング）されるコール

- 参加者の1人がNATの背後にいる場合のSIP間コール（両方のエンドポイントがNATトラバーサルにICEを使用していない場合）

コールは、1つのVCS上のトラバーサルコールであっても、コールルート内の別のVCS上のローカル（非トラバーサル）コールであっても、メディアを受け取るためにルート内の各VCSが必要かどうかによって異なることに注意してください。

VCS Controlには100のトラバーサルコールと10のローカルコールが付属しているため、ネットワーク内のコールの量に応じて追加ライセンスを購入する必要があります。詳細については、TANDBERGの担当者にお問い合わせください。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems