内容

概要

ISDN 接続と標準、および TANDBERG Codian ISDN GW

関連情報

概要

この記事は、Cisco TelePresence ISDN GW 3241およびCisco TelePresence ISDN GW MSE 8321製品に関連しています。

Q. ISDN接続と規格、およびTANDBERG Codian ISDN GW

A.この記事には、次の情報が含まれます。

- サポートされるISDN規格

- ISDN接続のプロビジョニング

- ISDNコールの問題のトラブルシューティング

サポートされるISDN規格

T1 PRI回線

Codian ISDN GW 3200および8320シリーズは次をサポートします。

- NI-2

Codian ISDN GW 3201および8321シリーズは次をサポートします。

- NI-2

- DMS-100（ソフトウェアバージョン1.5以降）

- 4ESS（ソフトウェアバージョン1.5以降）

E1

Euro ISDNだけがサポートされています。

>上

ISDN接続のプロビジョニング

ISDN接続には次の特性があることが推奨されます。

- PRI：PRIに指定するDID範囲のサイズは、ローカルネットワーク上の異なるエンドポイントまたは宛先の数のみに依存します。たとえば、ネットワーク上に100個のエンドポイントがある場合、各エンドポイントに1つのDID番号が割り当てられ、DID番号をエンドポイントにマッピングするためにIDSNゲートウェイでダイヤルプランルールを設定する必要があります

- US:NI-2、DMS-100（ISDN GW 3241およびMSE 8321にのみ適用）4ESS（ISDN GW 3241およびMSE 8321にのみ適用）。 ヨーロッパ:ETSI

- B8ZS符号化

- 拡張スーパーフレーム

- CSUは米国で推奨されます（Adtran CSU製品でテスト済み）

- クロックはISDNプロバイダーから取得します

- 64k ISDN回線または56k（制限 – ソフトウェアバージョン1.5から56k制限/ビットロビングをサポートするようになりました）。 詳細については、「TANDBERG Codian ISDNゲートウェイは56k（制限またはビット損失）チャネルをサポートしますか」を参照してください。

- データ、ビデオ、音声のサポート

>上

ISDNコールの問題のトラブルシューティング

ISDN GWでコールを発信するときに問題がある場合は、次の手順を実行します。

1. [Status] > [ISDN]に移動します。

2. 接続されたPRIに対してレイヤ1とレイヤ2の両方が表示されることを確認します。

これらのフィールドが正しいが、発信コールが宛先に到達できない場合：

1. [Settings] > [ISDN]に移動します。

2. National bits(Sa4Sa8)を01000に設定します。

3. ISDN GWをリブートします。

>上

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems