目次

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

制約事項

設定

確認

トラブルシューティング

関連情報

概要

この資料にユーザ設定 SNMP グループと簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）ウォーク MGX スイッチを on Cisco 行う方法を記述されています。

前提条件

要件

Cisco はこの設定を試みる前にこの要件を満たしていることを推奨します: MGX の lnPci インターフェイスで設定される IP アドレスは SNMP ウォークを行うように意図するシステムから到達可能である必要があります。

使用するコンポーネント

この資料はプロセッサカードとして PXM45C の MGX 8850 に基づいています。 ただし、このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

背景説明

MGX の公共プライベート グループの SNMP ウォークとの Object Identifier （OID）をポーリングするとき、うまく作動します（出力を参照して下さい）。 しかし新しい SNMP グループを定義し、ウォークを行えば、タイムアウトを受け取ります。

MGX.7.PXM.a > dspsnmpgroups

GroupName               SecurityModel     SecurityLevel

-------------------------------- ----------------- -----------------

public                             SNMPV1              NoAuthNoPriv

private                            SNMPV1              NoAuthNoPriv

cisco_group                        SNMPV3              AuthPriv

trapCommunity                      SNMPV1              NoAuthNoPriv

snmp_server% snmpwalk -Os -c public -v1 192.168.2.2 system

sysDescr.0 = STRING: Cisco MGX8880 Media Gateway

sysObjectID.0 = OID: enterprises.9.1.598

sysUpTimeInstance = Timeticks: (497996272) 57 days, 15:19:22.72

sysContact.0 = STRING:

sysName.0 = STRING: MGX

sysLocation.0 = STRING:

sysServices.0 = INTEGER: 72

snmp_server% snmpwalk -Os -c private -v1 192.168.2.2 system

sysDescr.0 = STRING: Cisco MGX8850 Wide Area Switch

sysObjectID.0 = OID: enterprises.9.1.228

sysUpTimeInstance = Timeticks: (10648330) 1 day, 5:34:43.30

sysContact.0 = STRING:

sysName.0 = STRING: MGX

sysLocation.0 = STRING:

sysServices.0 = INTEGER: 72

制約事項

デフォルトで、MGX の SNMP ウォークは公共および私用 SNMP グループでだけ許可されます。

設定

設定するためにこれらのステップを完了して下さい。

1. addsnmpgroup コマンドで新しい SNMP グループを（テストのような）追加して下さい。

MGX.7.PXM.a > addsnmpgroup

Syntax:  addsnmpgroup <groupName> <securityModel> <securityLevel>

groupName -- String with length less than 33 characters

securityModel -- 1 - snmpv1, 3 -  usm (snmpv3)

securityLevel -- 1 - noAuthNoPriv, 2 - authNoPriv, 3 - authPriv

(for securityModel = snmpv1, securityLevel has to be 1)

read -- String with length less than 33 characters

write -- String with length less than 33 characters

notify -- String with length less than 33 characters

(for SII, use SII-RW-VIEW as Read & Write view and SII-TRAP-VIEW

as Notify view)

MGX.7.PXM.a > addsnmpgroup test 1 1 >>> Adding SNMP group named 'test' for

SNMPv1 and noAuthNoPriv.

MGX.7.PXM.a > dspsnmpgroups

GroupName               SecurityModel     SecurityLevel

-------------------------------- ----------------- -----------------

test                               SNMPV1              NoAuthNoPriv

public                             SNMPV1              NoAuthNoPriv

private                            SNMPV1              NoAuthNoPriv

cisco_group                        SNMPV3              AuthPriv

trapCommunity                      SNMPV1              NoAuthNoPriv

2. SNMP ウォークを行って下さい。

snmp_server% snmpwalk -Os -c test -v1 192.168.2.2 system

Timeout: No Response from 192.168.2.2 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>> does not work
この動作の後ろの原因はことパブリックおよびプライベート グループのためのだけ SNMP ウォーク作業との OID です（として記述しました制約事項 セクション）。

3. SNMPコミュニティを設定して下さい。

MGX.7.PXM.a > dspsnmp

MGX                               System Rev: 05.05   May. 10, 2014 03:16:57 GMT

MGX8850                                              Node Alarm: MAJOR

Community (rw):          private

Community (ro):          public

System Location:

System Contact:

4. 読み書き特権にテストを追加して下さい。

MGX.7.PXM.a > cnfsnmp community

ERR: Syntax: cnfsnmp community <string> [ro|rw]

cnfsnmp contact   [string] -- a printable string of 0-255 characters

cnfsnmp location  [string] -- a printable string of 0-255 characters

MGX.7.PXM.a > cnfsnmp community  test rw

M5.7.PXM.a > dspsnmp

MGX                              System Rev: 05.05   May. 05, 2014 05:05:02 GMT

MGX8850                                              Node Alarm: CRITICAL

Community (rw):          test >>>>>>>>>>>>>>earlier it was private

Community (ro):          public

System Location:

System Contact:

確認

設定がきちんと機能することを確認するためにこのセクションを使用して下さい。

1. SNMP グループ テストが追加されることを確認して下さい。

MGX.7.PXM.a > dspsnmpgroups

GroupName               SecurityModel     SecurityLevel

-------------------------------- ----------------- -----------------

test                               SNMPV1              NoAuthNoPriv

public                             SNMPV1              NoAuthNoPriv

private                            SNMPV1              NoAuthNoPriv

cisco_group                        SNMPV3              AuthPriv

trapCommunity                      SNMPV1              NoAuthNoPriv

2. SNMP グループ コミュニティをチェックして下さい。

M5.7.PXM.a > dspsnmp

MGX                              System Rev: 05.05   May. 05, 2014 05:05:02 GMT

MGX8850                                              Node Alarm: CRITICAL

Community (rw):          test >>>>>>>>>>>>>>earlier it was private

Community (ro):          public

System Location:

System Contact:

3. テスト コミュニティと SNMP ウォークを再度行って下さい。

snmp_server@kyudo-1% snmpwalk -Os -c test -v1 192.168.2.2 system

sysDescr.0 = STRING: Cisco MGX8850 Wide Area Switch

sysObjectID.0 = OID: enterprises.9.1.228

sysUpTimeInstance = Timeticks: (10699803) 1 day, 5:43:18.03

sysContact.0 = STRING:   [string] -- a printable string of 0-255 characters

sysName.0 = STRING: M5

sysLocation.0 = STRING:  [string] -- a printable string of 0-255 characters

sysServices.0 = INTEGER: 72

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- Cisco MGX 8800/8900 シリーズ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド リリース 5.5.10

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems