内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Cisco HCM-Fulfillment(HCM-F)プラットフォーム上でスタンドアロンのJavaアプリケーションとして実行されるHCS License Manager(HLM)について説明します。HCM-Fサービスインフラストラクチャと、ユニファイドコミュニケーション(UC)アプリケーションおよびPrime License Manager(PLM)との対話/プロビジョニングを担当するメッセージフレームワークを利用して、導入モードを取得および変更します。PLMインタラクション用にUCアプリケーションおよびRepresentational State Transfer(REST)と対話するために、Simple Object Access Protocol(SOAP)APIを使用します。

前提条件

要件

Hosted Collaboration Solution(HCS)の導入に関する知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- HCM-Fバージョン10.6.1

- PLMバージョン10.X

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

HCS展開では、スタンドアロンPLMインスタンスだけがサポートされます。Cisco Unified Communications Manager(CUCM)またはCUCxnと共存するPLMは、HCSライセンスの管理ではサポートされません。各スタンドアロンPLMは、各クラスタのユーザ数に関係なく、最大1,000のUCアプリケーションクラスタのライセンスをサポートします。以前のEnterprise License Manager(ELM)は、最大200のクラスタをサポートしていました。サービスプロバイダーはHCM-Fに複数のPLMを持つことができます。

設定

注：このセクションで使用されるコマンドの詳細については、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

1. PLMが最初にインストールされると、デモモードで実行され、HLMに追加できません。PLMがデモモードであるかどうかを確認するには、[About]をクリックします。

2. 少なくとも1つのHCSライセンスを追加すると、PLMがデモモードから抜け、HCMFに追加できるようになります。次の図に示すように、PLMがデモモードで実行されていないことを確認する方法。

3. HCM-Fで、[Global Deployment Mode]ドロップダウンリストから展開モードを選択します。

注：PLMの以前にインストールされたライセンスタイプに応じて、HCM-Fで展開モードを設定する必要があります。

4. HCM-FにPLMを追加します。

- 名前 – PLN名

- ホスト名：PLM IPアドレスまたは完全修飾ドメイン名(FQDN)

- ユーザID:PLM OS管理者ユーザ

- パスワード – PLM OS管理者パスワード

注：PLMが追加されるとすぐに、HCM-F GUIでPLMパスワードを変更できなくなります。この機能は将来のHCM-Fリリースで導入され、PLM側でパスワードを変更するとHCM-Fとの統合が中断されます。

このワークフローは、PLMが追加されるとすぐに開始されます。

1. HLMはPLMとの接続を検証します。接続は、HTTPSポート8443で確立され、OS管理者のユーザIDとパスワードとサービスプロバイダーIPを使用します。

2. HLMは、正しいAPIを呼び出し、それに応じてバージョンを設定するためにPLMのバージョンを確認します。

3. HLMはPLM展開モードを設定します。

4. モードが適宜変更されると、PLMは200 OKで応答します。

PLM展開モードがHCSモードであるかどうかを確認するには、ブラウザで次のURLを入力します。https://plmServerHostname/elm-resources

次の図に示すように、PLMは現在の展開モードで応答します。

5. UCアプリケーションクラスタをHCM-FのPLMに割り当てます。[License Managers summary]で正しいPLMのチェックボックスをオンにします。

6. [割り当て]をクリックします。

対象クラスタがポップアップウィンドウに表示されます。クラスタのチェックボックスをオンにして、[割り当て]をクリックします。

注：クラスタがHCM-FのELMに割り当てられると、アプリケーションがリブートされます。

クラスタをHCM-F経由でPLMに割り当てる間の詳細なHLMワークフローは次のとおりです。

1. HLMは、クラスタがELMに割り当てられる資格があるかどうかを確認します。

2. PLMは、クラスタがPLMに追加できるかどうかを確認します（PLMに追加できるのは、パブリッシャサーバとCUCクラスタを持つCUCMクラスタだけです）。

3. HLMは、UCアプリケーションWeb展開サービスに設定展開モードを送信します。

4. HLMは、モードが正しく設定されたことを確認するために、get deploymentを送信します。

5. HLMが再起動要求を送信します。

6. HLMは5分間のポーリングモードになり、UCアプリケーションに「Is Restart complete」と尋ねます。

7. UCアプリケーションは、HLMのタイムアウトまでに最大40分かかることがあります。

8. UCアプリケーションが「restart Complete」で応答すると、HLMはモードを確認するためにもう1つ「get deployment mode」を送信します。

9. HLMは、クラスタを強制的にPLMに追加する要求を送信します。

10. 4時間ごとに、HLM監査プロセスは、UCアプリケーションがPLMとHCM-Fの間で同期していないことを確認します。

注：手順5に従ってUCアプリケーションがリブートします。HLMはService Provide IPを介してUCアプリケーションに接続し、UCアプリケーションOS管理者ユーザ/パスワードを介してクラスタをリブートします。

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

UCアプリケーションが展開モードであることを確認するには、UCアプリケーションのCLIでutils create report platformコマンドを入力します。CUCMがレポートを生成します。次のスニペットに従って、展開モードを簡単に確認するためにレポートを確認します。

<ProductDeploymentMode>

<ParamNameText>Deployment Mode for this instance</ParamNameText>

<ParamValue>HCS</ParamValue>

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。