内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

システム レベル

ユーザレベル

概要

このドキュメントでは、Evolved Programmable Network Manager(EPNM)のアイドルユーザログアウトタイマーを変更する手順について説明します。

前提条件

要件

EPN Managerに関する知識があることが推奨されます。

注：EPNM GUIにアクセスできる必要があります。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、EPNMに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

設定

この変更は、システムレベルとユーザレベルの2つのレベルで行う必要があります。

システム レベル

移動先Administration > Setting > System Settings.通常のGeneral,選択 Server次の図に示すように、タイムアウト値を変更します。

ユーザレベル

右上の[Settings]アイコンをクリックし、My Preferences.

必要に応じてタイムアウト値を変更し、Save.

変更を有効にするには、ログアウトしてから再度ログインします。