内容

概要

問題

解決方法

手順

概要

バージョン2.12.0.1 ～ 2.12.2のThreat Gridアプライアンスでは、Radius認証のサポートを中断するバグが導入されました。

永続的な修正は、次のソフトウェアリリースで利用可能になります。

この記事では、次回のリブートまで有効な短時間の回避策について説明します。  この回避策は、ユーザがOpadminポータルにアクセスできる場合に適用できます（認証がRadiusまたはシステム認証を使用するように設定されていると仮定）

ユーザがOpadminにアクセスできない場合は、TACケースを作成して問題をトラブルシューティングしてください。

問題

2.12.0.1 ～ 2.12.2の間にアップグレードした後は、OpadminとCleanインターフェイスポータルの両方でRadius認証が機能しません。

解決方法

アプライアンス2.12.1では、「署名付きコマンド」のサポートが追加されています。JSONドキュメントは、opadmin([サポート(Support)] > [コマンドの実行(Execute Command)])に入力された場合、rootとして特定のコマンドを実行します。

signedコマンドを使用して、次回リブートまでこのバグの回避策を実装できます。[このバグは2.12.3で修正されています]

手順

最初のステップとして、アプライアンスをリブートします。

次の手順に従います。

Opadminポータルの使用：

1. システム認証方法を使用してOpadminポータルにログインし、[Support] > [Execute Command]を参照します

2. 次のコマンドをコピーして実行します。

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

X-Padding: TG-Proprietary-v1

{"command":["/usr/bin/bash","-c","set -e\nmkdir -p -- /run/systemd/system/radialjacket.service.d\ncat >/run/systemd/system/radialjacket.service.d/fix-execstart.conf <<'EOF'\n[Service]\nExecStart=\nExecStart=/usr/bin/with-custom-resolver /etc/resolv.conf-integration.d /usr/bin/without-mounts --fs-type=nfs --fs-type=nfs4 --fs-type=fuse --fs-type=fuse.gocryptfs -- setpriv --reuid=integration --regid=integration --inh-caps=-all --clear-groups -- /usr/bin/radialjacket -c client.crt -k client.key -r server-ca.crt -e ${host}\nEOF\nsed -i -e s@authmode@auth_mode@ /opt/appliance-config/ansible/sandcastle.confdir.d/!pre-run/generate-face-json\ntouch /etc/conf.d/radialjacket.conf\nset +e\n\nretval=0\nsystemctl daemon-reload || (( retval |= $? ))\nsystemctl restart config-template@sandcastle || (( retval |= $? ))\nsystemctl reload --no-block opadmin || (( retval |= $? ))\nsystemctl restart tg-face radialjacket || (( retval |= $? ))\nexit \"$retval\""],"environment":{"PATH":"/bin:/usr/bin"},"restrictions":{"version-not-after":"2020.04.20210209T215219","version-not-before":"2020.04.20201023T235216.srchash.3b87775455e9.rel"}}

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsBcBAABCAAQBQJgR41LCRBGH+fCiPqfvgAArtQIAHCYjCwfBtZNA+pDAnlNqI5zHt8WO38jmlCL

gWFPnYkTZH/z8JbMMsxYOrLmV+cj8sc0SKlIGUP+i8DDXh01JQCmIhGLbXtGEFqHTeizEWt7Cjxx

XjnG2BOZxR2wBtS7xTxfV5v8hA5bVTf+dd0rJHy0zgmfKI4KDvAF1i0DBuOQj+qGPo324j+Lr7uB

7UfnP2mCYpgoqzalUmseCfip+F45CXZNkUKReH4nId7wnln+51cSj++i2bVued0juSOQIib+jId7

ZlfcgWbTkN2UbTclWjArPjdemZcG5Sbsg2k/lSzkf6ni2kfu2PKe0tJjd0zMjlMqSkeSTaVOQH7e

6Sk=

-----END PGP SIGNATURE-----

3. tgshから「late-tmpfiles.service」を再起動します（コンソール）

service restart late-tmpfiles.service

4. tgshから'tg-face.service'を再起動します（コンソール）

service restart tg-face.service

コンソールの使用：

ユーザがApplinace Console(TGSH)にアクセスできる場合は、コンソールから上記の署名付きコマンドを実行できます。

アプライアンスコンソール（opadminインターフェイス）にログインし、[CONSOLE]を選択します

Threat Gridアプライアンスコンソール

コマンド'graphql'を実行してGraphQLインターフェイスを起動する

GraphQLインターフェイス

次のコマンドをコピーし、graphqlインターフェイスに貼り付けます。Enterを押して下さい-

mutation ExecuteCommand() {

job: ExecuteCommand(execute: "-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----\nX-Padding: TG-Proprietary-v1\n\n{\"command\":[\"/usr/bin/bash\",\"-c\",\"set -e\\nmkdir -p -- /run/systemd/system/radialjacket.service.d\\ncat >/run/systemd/system/radialjacket.service.d/fix-execstart.conf <<'EOF'\\n[Service]\\nExecStart=\\nExecStart=/usr/bin/with-custom-resolver /etc/resolv.conf-integration.d /usr/bin/without-mounts --fs-type=nfs --fs-type=nfs4 --fs-type=fuse --fs-type=fuse.gocryptfs -- setpriv --reuid=integration --regid=integration --inh-caps=-all --clear-groups -- /usr/bin/radialjacket -c client.crt -k client.key -r server-ca.crt -e ${host}\\nEOF\\nsed -i -e s@authmode@auth_mode@ /opt/appliance-config/ansible/sandcastle.confdir.d/!pre-run/generate-face-json\\ntouch /etc/conf.d/radialjacket.conf\\nset +e\\n\\nretval=0\\nsystemctl daemon-reload || (( retval |= $? ))\\nsystemctl restart config-template@sandcastle || (( retval |= $? ))\\nsystemctl reload --no-block opadmin || (( retval |= $? ))\\nsystemctl restart tg-face radialjacket || (( retval |= $? ))\\nexit \\\"$retval\\\"\"],\"environment\":{\"PATH\":\"/bin:/usr/bin\"},\"restrictions\":{\"version-not-after\":\"2020.04.20210209T215219\",\"version-not-before\":\"2020.04.20201023T235216.srchash.3b87775455e9.rel\"}}\n-----BEGIN PGP SIGNATURE-----\n\nwsBcBAABCAAQBQJgR41LCRBGH+fCiPqfvgAArtQIAHCYjCwfBtZNA+pDAnlNqI5zHt8WO38jmlCL\ngWFPnYkTZH/z8JbMMsxYOrLmV+cj8sc0SKlIGUP+i8DDXh01JQCmIhGLbXtGEFqHTeizEWt7Cjxx\nXjnG2BOZxR2wBtS7xTxfV5v8hA5bVTf+dd0rJHy0zgmfKI4KDvAF1i0DBuOQj+qGPo324j+Lr7uB\n7UfnP2mCYpgoqzalUmseCfip+F45CXZNkUKReH4nId7wnln+51cSj++i2bVued0juSOQIib+jId7\nZlfcgWbTkN2UbTclWjArPjdemZcG5Sbsg2k/lSzkf6ni2kfu2PKe0tJjd0zMjlMqSkeSTaVOQH7e\n6Sk=\n-----END PGP SIGNATURE-----\n") {

Type

UUID

Result {

Errors {

Field

Message

__typename

}

Warnings {

Field

Message

__typename

}

__typename

}

__typename

}

}

次のような出力が表示されます。UUIDは異なります。

{"data":{"job":{"Type":"signed_command","UUID":"65ACA0A4-524C-4DDA-99C5-F966E21E15EC","Result":null,"__typename":"ExecuteCommandResult"}}}

その後、tgshから'late-tmpfiles.service'と'tg-face.service'を再起動します（コンソール）

service restart late-tmpfiles.service

service restart tg-face.service

警告：これにより、次のリブートまで回避策が実装されます。

このバグを永久に修正するには、2.12.3（入手可能な場合）にアップグレードします。