内容

概要

解決方法

マニュアル

概要

Client Application Protocol(CAP)インターフェイスはリリース22.0から削除されました。CAPは22.0以降ではサポートされていないため、22.0へのアップグレード後に無効にする必要があります。これは、「A CAP connection has terminated between the Open Client Server and Application Server 1.2.3.4」やbwなどのアラームでを防止しますClientServerASConFailed」というメッセージが表示されます。

Application ServerとXtended Services Platformを22.0にアップグレードした後、ASとXSPの両方にCAPアラームが表示される場合があります。

XSP_CLI/Monitoring/Alarm/AlarmsTable> list

Identifier Timestamp Alarm Name Severity Correlation Parameter

=======================================================================================================

66414 2017-11-12 8:58:55 GMT bwOpenClientServerASConnFailed Critical 10;37;CAP;10.123.123.80;

66415 2017-11-12 8:58:55 GMT bwOpenClientServerASConnFailed Critical 10;37;CAP;10.123.123.10;

解決方法

22.0ではサポートされなくなったため、展開されているすべてのサーバのCAPProxyを無効にします。アップグレードと同じメンテナンス時間帯に行うことをお勧めします。

XSP_CLI/Applications/OpenClientServer/CAPProxy> get

enabled = true

serverPort = 2206

numConnections = 1

XSP_CLI/Applications/OpenClientServer/CAPProxy> set enabled false

*** Warning: BroadWorks needs to be restarted for the changes to take effect ***

変更を適用した後は、OpenClientServerを再起動する必要があります。アップグレード前にCAPProxyが無効になっている場合、OpenClientServerはアップグレード中に再起動されるため、再起動する必要はありません。

$ restartbw OpenClientServer

マニュアル

アラート#20181031

22.0リリースノートのセクション2.24のメンテナンス終了通知