内容

ライセンスユーザ数は、消費されたユーザライセンスの数に応じて異なりますが、ユーザの総数（NumberOfUsersカウンタで表示）は、ユーザライセンスの消費だけではなく多くなります。

ユーザライセンスを消費しないユーザは、仮想ユーザ（Attendant Console、Call Center、Hunt Group、GroupCallなど）とTrunkGroupユーザです。したがって、この2つの値の不一致が発生します。

詳細については、『システムエンジニアリングガイド』の\"10.1.1.4 Provisioned Users\"セクションを参照してください。

/php/xchange/node/422649

例：

AS_CLI/Monitoring/PM/Execution> get -f bwNumberOfUsers

ラベル= bwNumberOfUsers

Description = \"BroadWorksシステムで設定されたユーザの合計数を示す\"オブジェクトID = .1.3.6.1.4.1.6431.1.2.16.1.2.0

アクセス= ReadOnly

値= 390

AS_CLI/System/Licensing> get

..

加入者ライセンス：

ライセンス使用先名

=========================================

ユーザライセンス50000 141 49859

ライセンスユーザ数に関連する統計情報は次のとおりです。

- bwNumberOfLicensedUsers:BroadWorksシステムのライセンスユーザ数（\"AS_CLI/System/Licensing> get\"コマンドで提供されるユーザライセンス番号と同じ）

- bwNumberOfNonVirtualUsers:BroadWorksシステム上の実際のユーザ（仮想ユーザを除く）の数

注

bwNumberOfLicensedUsers = bwNumberOfNonVirtualUsers – トランクグループユーザ。

TGユーザは、

AS_CLI/System/Licensing> get

...

トランクユーザの総数= 18

..

最後に、\"Service License Reporting Tool\"は、BroadWorksシステムのライセンス使用を追跡するための有効なソースを表します。

このツールの機能説明ドキュメントは、次のXchangeで入手できます。

/php/xchange/node/416300