内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Cisco Unified Communication Manager(CUCM)ソリューションでCisco Analog Telephone Adapter(ATA)190のPublic Line Automatic Ringdown(PLAR)を設定およびトラブルシューティングする方法について説明します。

著者：Cisco TACエンジニア、Sachin Kalekar

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- ATA基本設定

- CUCM の基本設定

使用するコンポーネント

- Cisco Unified Communications Manager 11.5.1.12018-1

- ATA 190バージョンATA190.1-2-2-003

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

Cisco ATA 190シリーズアナログ電話アダプタは、従来の電話およびファックス通信デバイスをIPデバイスに変換する標準ベースの通信デバイスです。アダプタはネットワークから管理され、企業ネットワーク、小規模オフィス、またはクラウドからVoice-over-IP(VoIP)サービスに接続するユーザのニーズに対応します。

ATA 190は、Session Initiation Protocol(SIP)デバイスです。PLARはATAデバイスに共通の機能です。

PLARは、ホットダイヤル設定と呼ばれるオフフック時に、事前に設定された1つの内線にコールを送信する機能です。

設定

ネットワーク図

設定

ステップ1：新しいパーティションを作成するために、値PT-Hotdialを入力します。

ステップ2：新しいコーリングサーチスペース(CSS)値CSS-Hotdialを入力し、図に示すようにCSS-HotdialにパーティションPT-Hotdialを追加します。

ステップ3：空白のパターンで新しいトランスレーションパターンを作成します。

図に示すように、着信側の変換マスクを宛先番号として保持します。

ステップ4:PLAR/ホットダイヤル設定を機能させるには、SIPダイヤルルールを作成する必要があります。

Cisco Unified Communications Manager Administrationで、[Call Routing] > [Dial Rules] > [SIP Dial Rules]に移動します。

次に、[Add New] の[Dial Pattern] で[7940_7960_OTHER] を選択し、図に示すように[Next] をクリックします。

パターンの名前を入力し、[保存]をクリックします。  たとえば、図に示すようにPLARです。

図に示すように、説明を入力し、[Add Plar]をクリックして[Save]をクリックします。

注：[値]に何も入力していないことを確認します。  [ダイヤルパラメータ(Dial Parameter)]の下の[パターン(Pattern)]である必要があります

ステップ5:ATAデバイスでSIPダイヤルルールとCSSを割り当てます。

- ATAデバイス（DN – 回線CSS）でCSSを割り当てます。

- デバイス設定ページでSPダイヤルルールを割り当てます。

確認

ATAに接続されているアナログ電話をオフフックにすると、接続先の電話の呼び出し音が表示されます。アナログ電話でもリングバックトーンが聞こえます。

トラブルシュート

- PLAR設定でサポートされているATAファームウェアを確認します。

- 登録されているATAデバイスを確認し、コールをDNで送受信します。

- それでもPLARが機能しない場合は、電話機設定ページからSIPダイヤルルールを削除し、同じダイヤルルールを再度割り当てます。