内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

その他のメモリサポートモデル

追加のメモリカードの確認

追加のメモリカードを交換してください

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、N9K-C-YC93180FX3Sの追加メモリカードを交換する手順について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する専門知識があることが推奨されます。

- N9K-C93180YC-FX3S

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- N9K-C93180YC-FX3S

- フィールド交換ユニット(FRU)

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

一部のNexus 9300シリーズスイッチでは、メモリカードの追加がサポートされています。追加のメモリカードはフィールド交換ユニット(FRU)であり、RMAの処理時には独立した部品として扱われます。追加のメモリカードは、シャーシの交換時に古いシャーシから新しいシャーシに取り外す必要があります。同様に、ハードウェア障害と判断され、RMAが必要な場合は、交換する必要があります。例として、このドキュメントではN9K-C93180YC-FX3Sの追加メモリカードを交換する手順を紹介します。

その他のメモリサポートモデル

2022年1月更新。最新情報については、「参考資料」セクションのリンクを参照してください。

スイッチのモデル

追加メモリモデル

N9K-C93240YC-FX2

NXK-MEM-8GB=

N9K-C93360YC-FX2

NXK-MEM-8GB=

N9K-C93216TC-FX2

NXK-MEM-8GB=

N9K-C93180YC-FX3S

NXK-MEM-16GB=

N9K-C9364C-GX

NXK-MEM-16GB=

追加のメモリカードの確認

表示されたスイッチのデフォルトメモリは16 GBであるため、show versionコマンドの出力を使用して、追加メモリの存在を識別できます。

switch # show version

<snip>

Hardware

cisco Nexus9000 C93180YC-FX3S Chassis

Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 32827152 kB of memory.  <<<<<<<<<<<<

Processor Board ID FDO25020SQW

<snip>

また、bashモードに入ると、メモリカードに関するより詳細な情報を得ることができます。

「Memory Device」セクションにSize, Part Numberが表示されている場合は、メモリカードが取り付けられていることを意味します。

switch# conf t

switch(config)# feature bash-shell

switch(config)# run bash sudo su

bash-4.3# dmidecode

<snip>

Handle 0x0049, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0047

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 72 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: DIMM

Set: None

Locator: DIMM_A1

Bank Locator: NODE 1

Type: <OUT OF SPEC>

Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)

Speed: 2667 MHz

Manufacturer: Hynix Semiconductor

Serial Number: 34F26686

Asset Tag: DIMM_A1_AssetTag

Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK

Rank: 2

Configured Clock Speed: 2133 MHz

Minimum voltage:  Unknown

Maximum voltage:  Unknown

Configured voltage:  0.003 V

<snip>

Handle 0x004C, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0047

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 72 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: DIMM

Set: None

Locator: DIMM_B1

Bank Locator: NODE 1

Type: <OUT OF SPEC>

Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)

Speed: 2667 MHz

Manufacturer: Hynix Semiconductor

Serial Number: 53E1BC40

Asset Tag: DIMM_B1_AssetTag

Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK

Rank: 2

Configured Clock Speed: 2133 MHz

Minimum voltage:  Unknown

Maximum voltage:  Unknown

Configured voltage:  0.003 V

追加のメモリカードを交換してください

1. スイッチの電源がオフになっていて、ケーブルが取り外されていることを確認します。

2.ネジとパネルを取り外します。

3. 左スロットの両端のラッチを引いて、メモリカードを取り外します。

4.新しいスイッチのネジとパネルを取り外します。

5. メモリカードを新しいスイッチの左スロットに挿入します。

6. パネルを交換し、ネジで固定します。

関連情報

- Cisco Nexus 9000シリーズスイッチへの8または16ギガビットDIMMの追加

- シスコのテクニカルサポートとダウンロード