内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

方式

コンフィギュレーション

方法1：直接接続

方法2：プロキシ経由で接続

確認

関連リンク

はじめに

このドキュメントでは、Cisco Open NX-OSのサードパーティリポジトリとしてEnterprise Linux(EPEL)用の追加パッケージをセットアップする方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- CiscoオープンNX-OS

- ドメイン ネーム システム（DNS）

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、NXOSバージョン10.3(4a)を搭載したCisco Nexus N9K-C9364Cに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

設定

Cisco NX-OSは、数千もの実稼働環境でCisco Nexusスイッチを稼働させるネットワークオペレーティングシステム(OS)です。これは、Linuxで構築された最初のデータセンターネットワークオペレーティングシステムでした。Cisco NX-OSは常にLinuxを基盤として使用されており、最近ではLinuxの機能の多くをエンドユーザに公開しています。

ユーザは、標準のLinuxサーバ管理ツールとワークフローを使用して、カスタム開発されたLinuxベースのアプリケーションやその他の標準オープンソースプログラムをインストールし、Nexusスイッチ上で「購入後すぐに」機能させることができます。Puppet、Chefなどの一般的なサードパーティ製構成管理エージェントと、ganglia、splunk、collector、nagiosなどのテレメトリアプリケーションをスイッチに統合するのは簡単です。

方式

Nexusスイッチをサードパーティリポジトリに接続するには、2つの方法があります。

- 直接：任意のレイヤ3インターフェイスを使用してリポジトリに到達できます。

- プロキシ経由：任意のレイヤ3インターフェイスを使用して、プロキシ経由でリポジトリに到達できます。

コンフィギュレーション

これらの設定は、すべての通信に管理VRFを使用してNexus 9000スイッチに実装されます。

方法1：直接接続

ステップ 1：必要な機能を有効にします。

Nexus(config)# feature bash

ステップ 2：DNSクライアントを設定します。

Nexus(config)# ip domain-lookup

Nexus(config)# vrf context management

Nexus(config-vrf)# ip name-server

ステップ 3：サードパーティリポジトリファイルを設定します。ここでは、目的のリポジトリをポイントします。

注：

このガイドでは、例としてExtra Packages for Enterprise Linux(EPEL)を使用しています

Vimは、ファイルを編集するためにプリインストールされています。

Catコマンドを使用して、コンテンツファイルを表示します。

Nexus# run bash

bash-4.3$ sudo su -l

root@cisco#cat /etc/yum/repos.d/thirdparty.repo

[thirdparty]

name=Thirdparty RPM Database

baseurl=https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/

enabled=1

gpgcheck=1

metadata_expire=0

cost=500

sslverify=0

ステップ 4：適切なGNU Privacy Guard(GPG)キーを予期されるディレクトリにダウンロードします。

注：管理VRFが指定されています

root@cisco#cd /etc/pki/rpm-gpg

root@cisco#ip netns exec management wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/RPM-GPG-KEY-EPEL-7

ステップ 5：GPGキーをインポートします。

root@cisco#rpm --import RPM-GPG-KEY-EPEL-7

方法2：プロキシ経由で接続

ステップ 1：必要な機能を有効にします。

Nexus(config)# feature bash

ステップ 2：DNSクライアントを設定します。

Nexus(config)# ip domain-lookup

Nexus(config)# vrf context management

Nexus(config-vrf)# ip name-server

ステップ 3：yumのオプションファイルを設定します。ここでは、プロキシをポイントします。

注：

proxy_usernameオプションとproxy_passwordオプションは、匿名プロキシには必要ありません。

タイムアウト値はデフォルトで60です。別の値が必要な場合は、このオプションを設定します。

Vimは、ファイルを編集するためにプリインストールされています。

Catコマンドを使用して、コンテンツファイルを表示します。

Nexus# run bash

bash-4.3$ sudo su -l

root@cisco#cat /etc/yum/yum.conf

[main]

cachedir=/var/cache/yum

keepcache=1

debuglevel=2

logfile=/var/log/yum.log

exactarch=1

obsoletes=1

pluginpath=/lib/yum-plugins

plugins=1

proxy=http://

:

/

proxy_username=cisco

proxy_password=cisco123

timeout=300

# PUT YOUR REPOS HERE OR IN separate files named file.repo

# in /etc/yum/repos.d

ステップ 4：サードパーティリポジトリファイルを設定します。ここでは、目的のリポジトリをポイントします。

注：

このガイドでは、例としてExtra Packages for Enterprise Linux(EPEL)を使用しています。

Vimは、ファイルを編集するためにプリインストールされています。

Catコマンドを使用して、コンテンツファイルを表示します。

root@cisco#cat /etc/yum/repos.d/thirdparty.repo

[thirdparty]

name=Thirdparty RPM Database

baseurl=https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/

enabled=1

gpgcheck=1

metadata_expire=0

cost=500

sslverify=0

ステップ 5：HTTPS接続のプロキシをセットアップします。

root@cisco#export https_proxy=http://

:

手順 6：適切なGNU Privacy Guard(GPG)キーを予期されるディレクトリにダウンロードします。

注：管理VRFが指定されています

root@cisco#cd /etc/pki/rpm-gpg

root@cisco#ip netns exec management wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/RPM-GPG-KEY-EPEL-7

手順 7：GPGキーをインポートします。

root@cisco#rpm --import RPM-GPG-KEY-EPEL-7

確認

このガイドでは、サードパーティのリポジトリが正しく設定されていることを確認するためにSHCパッケージをインストールします。

注：管理VRFは各コマンドで指定されます

ステップ1:Nexusがパッケージをフェッチできることを確認します。

root@cisco#ip netns exec management yum repolist

Loaded plugins: downloadonly, importpubkey, localrpmDB, patchaction, patching,

: protect-packages

groups-repo                                              | 1.1 kB     00:00 ...

localdb                                                  |  951 B     00:00 ...

patching                                                 |  951 B     00:00 ...

thirdparty                                               | 4.7 kB     00:00

wrl-repo                                                 |  951 B     00:00 ...

repo id                        repo name                                  status

groups-repo                    Groups-RPM Database                            46

localdb                        Local RPM Database                              0

patching                       Patch-RPM Database                              0

thirdparty                     Thirdparty RPM Database                    13,798

wrl-repo                       Groups-RPM Database                            12

repolist: 13,856

ステップ 2：SHCパッケージのインストール

root@cisco#ip netns exec management yum install shc

Loaded plugins: downloadonly, importpubkey, localrpmDB, patchaction, patching,

: protect-packages

groups-repo                                              | 1.1 kB     00:00 ...

groups-repo/primary                                      |  35 kB     00:00 ...

groups-repo                                                               46/46

localdb                                                  |  951 B     00:00 ...

localdb/primary                                          |  197 B     00:00 ...

patching                                                 |  951 B     00:00 ...

patching/primary                                         |  197 B     00:00 ...

thirdparty                                               | 4.7 kB     00:00

thirdparty/primary_db                                    | 7.0 MB     00:25

wrl-repo                                                 |  951 B     00:00 ...

wrl-repo/primary                                         | 4.2 kB     00:00 ...

wrl-repo                                                                  12/12

Setting up Install Process

Resolving Dependencies

--> Running transaction check

---> Package shc.x86_64 0:4.0.3-1.el7 will be installed

--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================

Package      Arch            Version                 Repository           Size

================================================================================

Installing:

shc          x86_64          4.0.3-1.el7             thirdparty           38 k

Transaction Summary

================================================================================

Install       1 Package

Total download size: 38 k

Installed size: 90 k

Is this ok [y/N]: y

Downloading Packages:

shc-4.0.3-1.el7.x86_64.rpm                               |  38 kB     00:00

Running Transaction Check

Running Transaction Test

Transaction Test Succeeded

Running Transaction

** Found 1 pre-existing rpmdb problem(s), 'yum check' output follows:

busybox-1.23.2-r0.0.x86_64 has missing requires of busybox-syslog

Installing : shc-4.0.3-1.el7.x86_64                                       1/1

Installed:

shc.x86_64 0:4.0.3-1.el7

Complete!

Install operation 21 completed successfully at Tue Apr  9 23:36:10 2024.

[####################] 100%

ステップ 3：SHCがインストールされていることを確認します。

root@cisco#shc

shc parse(-f): No source file specified

shc Usage: shc [-e date] [-m addr] [-i iopt] [-x cmnd] [-l lopt] [-o outfile] [-rvDSUHCABh] -f script

関連リンク

オープンNX-OS

Cisco Open NX-OSによるプログラマビリティと自動化

Cisco Nexusスイッチプログラマビリティスクリプトのリポジトリ