内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

ネットワーク図

目的

初期検証

コンフィギュレーション

検証

要約

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、Nexus 9000シリーズでボーダーゲートウェイプロトコル(BGP)ルートリフレクタを設定する手順について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Nexus スイッチ

- BGP

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。ネットワークが実稼働環境にある場合は、適用するコマンドの潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

BGPがルーティングループを回避するために使用するメカニズムは、AS PATHアトリビュートに独自の自律システム番号(ASN)を追加することです。IBGPトポロジの場合、アップデートは同じASNに属しているためAS-PATH属性を変更しないため、ルーティングループが発生する可能性があります。

BGPプレフィックスをIBGPピアから受信した場合、このプレフィックスを別のIBGPネイバーにアドバタイズすることはできません。 BGPはスプリットホライズンルールを使用して、同じASN内のループを防止します。

このルールにより、すべてのIBGPネイバーとプレフィックスを交換するフルメッシュトポロジが必要になります。フルメッシュのシナリオを持つ大規模ネットワークでは、ピアリングの作成に過剰なリソースを使用するため、スケーラブルではありません。

iBGPのフルメッシュトポロジに代わる選択肢は次のとおりです。

- ルートリフレクション

- 連合

このドキュメントでは、BGPルートリフレクタ(RR)の使用のみに焦点を当てています。

ルートリフレクタを使用すると、フルメッシュの制限が解消されます。ルートリフレクタは、同じAS内の他のルータにiBGPプレフィックスを反映する、AS（自律システム）内の指定デバイスです。

設定

BGPルートリフレクタ設定ガイドを確認するには、『拡張BGPの設定』を参照してください。

ネットワーク図

この図では、Nexus R2、Nexus R3、Nexus 4、Nexus R5、およびNexus R6がiBGPネイバーシップを確立します。また、Nexus R1とNexus R5はeBGPネイバーシップを確立します。

目的

Nexus R1によって生成されたネットワークを、同じASN 65000内のすべてのNexusと交換します。

初期検証

Nexus R1はプレフィックスのアドバタイズメントを実行します。

R1# show ip bgp

BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP table version is 78, Local Router ID is 192.168.1.1

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-i

njected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup, 2 - b

est2

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>r192.168.1.0/30     0.0.0.0                  0        100      32768 ?

*>r192.168.2.0/30     0.0.0.0                  0        100      32768 ?

*>r192.168.3.0/30     0.0.0.0                  0        100      32768 ?

*>r192.168.4.0/30     0.0.0.0                  0        100      32768 ?

*>r192.168.5.0/30     0.0.0.0                  0        100      32768 ?

R1#

Nexus R5は、eBGPセッションであるNexus R1からアドバタイズメントを受信します。

Nexus R5

R5# show ip bgp

BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP table version is 123, Local Router ID is 172.16.1.2

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-injected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup, 2 - best2

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>r10.1.1.4/30        0.0.0.0                  0        100      32768 ?

*>r10.1.1.8/30        0.0.0.0                  0        100      32768 ?

*>r172.16.1.0/30      0.0.0.0                  0        100      32768 ?

*>e192.168.1.0/30     172.16.1.1               0                     0 64512 ?

*>e192.168.2.0/30     172.16.1.1               0                     0 64512 ?

*>e192.168.3.0/30     172.16.1.1               0                     0 64512 ?

*>e192.168.4.0/30     172.16.1.1               0                     0 64512 ?

*>e192.168.5.0/30     172.16.1.1               0                     0 64512 ?

R5#

Nexus R5は、プレフィックスをiBGPピアであるNexus R2およびR6にアドバタイズします。

R2# show ip bgp

BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP table version is 33, Local Router ID is 10.1.1.6

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-i

njected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup, 2 - b

est2

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>i10.1.1.4/30        10.1.1.5                 0        100          0 ?

*>i10.1.1.8/30        10.1.1.5                 0        100          0 ?

*>i172.16.1.0/30      10.1.1.5                 0        100          0 ?

*>i192.168.1.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

*>i192.168.2.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

*>i192.168.3.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

*>i192.168.4.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

*>i192.168.5.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

R2#

R6# show ip bgp

BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP table version is 33, Local Router ID is 10.1.1.10

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-injected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup, 2 - best2

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>i10.1.1.4/30        10.1.1.9                 0        100          0 ?

*>i10.1.1.8/30        10.1.1.9                 0        100          0 ?

*>i172.16.1.0/30      10.1.1.9                 0        100          0 ?

*>i192.168.1.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

*>i192.168.2.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

*>i192.168.3.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

*>i192.168.4.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

*>i192.168.5.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

R6#

ループ回避ルールにより、BGPはiBGPピアによって学習されたプレフィックスを他のiBGPピアにアドバタイズしません。

R2# show ip bgp neighbors 10.1.2.2 advertised-routes

Peer 10.1.2.2 routes for address family IPv4 Unicast:

BGP table version is 88, Local Router ID is 10.150.0.1

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-i

njected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup, 2 - b

est2

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>r10.1.1.4/30        0.0.0.0                  0        100      32768 ?

*>r10.1.2.0/30        0.0.0.0                  0        100      32768 ?

*>r10.1.2.4/30        0.0.0.0                  0        100      32768 ?

*>r10.1.2.8/30        0.0.0.0                  0        100      32768 ?

*>r10.150.0.0/30      0.0.0.0                  0        100      32768 ?

R2#

Nexus R3とNexus R4は、Nexus R1によって生成されたプレフィックスを受信しません。

R3# show ip bgp

BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP table version is 28, Local Router ID is 10.100.100.1

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-injected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup, 2 - best2

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>l10.100.100.0/24    0.0.0.0                           100      32768 i

R4# show ip bgp

BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP table version is 6, Local Router ID is 10.200.200.1

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-injected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup, 2 - best2

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>l10.200.200.0/24    0.0.0.0                           100      32768 i

R4#

コンフィギュレーション

上記のトポロジでは、ルートリフレクタに変換される選択されたデバイスはNexus R2およびNexus R6です。これは、これらのデバイスが同じASN内のすべてのiBGPピアに接続されるためです。

注：ルートリフレクタの設定により、変更されたすべてのbgpピアがリセットされます。この設定はメンテナンスウィンドウで行う必要があります。

注：トポロジ設計により、Nexus R2とR6はASN 65000のルートリフレクタになります。

Nexus R1

R1# show run bgp

!Command: show running-config bgp

!Running configuration last done at: Wed Jan 31 02:43:31 2024

!Time: Wed Jan 31 23:24:28 2024

version 10.2(5) Bios:version 05.47

feature bgp

router bgp 64512

address-family ipv4 unicast

redistribute direct route-map REDISTRIBUTE_LOCAL

neighbor 172.16.1.2

remote-as 65000

address-family ipv4 unicast

R1#

Nexus R2

R2# show run bgp

!Command: show running-config bgp

!Running configuration last done at: Wed Jan 31 03:10:49 2024

!Time: Wed Jan 31 23:24:15 2024

version 10.2(5) Bios:version 05.47

feature bgp

router bgp 65000

cluster-id 10.150.0.1

address-family ipv4 unicast

redistribute direct route-map ALLOW

neighbor 10.1.1.5

remote-as 65000

address-family ipv4 unicast

route-reflector-client

neighbor 10.1.2.2

remote-as 65000

address-family ipv4 unicast

route-reflector-client

neighbor 10.1.2.6

remote-as 65000

address-family ipv4 unicast

route-reflector-client

neighbor 10.1.2.10

remote-as 65000

address-family ipv4 unicast

route-reflector-client

R2#

Nexus R3

R3# show run bgp

!Command: show running-config bgp

!Running configuration last done at: Wed Jan 31 02:49:05 2024

!Time: Wed Jan 31 23:10:07 2024

version 10.2(5) Bios:version 05.47

feature bgp

router bgp 65000

address-family ipv4 unicast

network 10.100.100.0/24

neighbor 10.1.2.5

remote-as 65000

address-family ipv4 unicast

neighbor 10.1.3.5

remote-as 65000

address-family ipv4 unicast

R3#

Nexus R4

R4# show run bgp

!Command: show running-config bgp

!Running configuration last done at: Wed Jan 31 02:56:11 2024

!Time: Wed Jan 31 23:00:44 2024

version 10.2(5) Bios:version 05.47

feature bgp

router bgp 65000

address-family ipv4 unicast

network 10.200.200.0/24

neighbor 10.1.2.1

remote-as 65000

address-family ipv4 unicast

neighbor 10.1.3.1

remote-as 65000

address-family ipv4 unicast

R4#

Nexus R5

R5# show run bgp

!Command: show running-config bgp

!Running configuration last done at: Wed Jan 31 02:48:38 2024

!Time: Wed Jan 31 23:24:15 2024

version 10.2(5) Bios:version 05.47

feature bgp

router bgp 65000

address-family ipv4 unicast

redistribute direct route-map ALLOW

neighbor 10.1.1.6

remote-as 65000

address-family ipv4 unicast

neighbor 10.1.1.10

remote-as 65000

address-family ipv4 unicast

neighbor 172.16.1.1

remote-as 64512

address-family ipv4 unicast

R5#

Nexus R6

R6# show run bgp

!Command: show running-config bgp

!Running configuration last done at: Wed Jan 31 03:12:40 2024

!Time: Wed Jan 31 23:24:18 2024

version 10.2(5) Bios:version 05.47

feature bgp

router bgp 65000

cluster-id 10.160.0.1

address-family ipv4 unicast

redistribute direct route-map ALLOW

neighbor 10.1.1.9

remote-as 65000

address-family ipv4 unicast

route-reflector-client

neighbor 10.1.2.9

remote-as 65000

address-family ipv4 unicast

route-reflector-client

neighbor 10.1.3.2

remote-as 65000

address-family ipv4 unicast

route-reflector-client

neighbor 10.1.3.6

remote-as 65000

address-family ipv4 unicast

route-reflector-client

R6#

検証

Nexus R2とNexus R6をルートリフレクタに変更すると、プレフィックスがiBGPピアにアドバタイズされます。  を参照。

R2# show ip bgp neighbors 10.1.2.2 advertised-routes

Peer 10.1.2.2 routes for address family IPv4 Unicast:

BGP table version is 22, Local Router ID is 10.150.0.1

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-i

njected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup, 2 - b

est2

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>r10.1.1.4/30        0.0.0.0                  0        100      32768 ?

*>i10.1.1.8/30        10.1.1.5                 0        100          0 ?

*>r10.1.2.0/30        0.0.0.0                  0        100      32768 ?

*>r10.1.2.4/30        0.0.0.0                  0        100      32768 ?

*>r10.1.2.8/30        0.0.0.0                  0        100      32768 ?

*>i10.100.100.0/24    10.1.2.6                          100          0 i

*>r10.150.0.0/30      0.0.0.0                  0        100      32768 ?

*>i172.16.1.0/30      10.1.1.5                 0        100          0 ?

*>i192.168.1.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

*>i192.168.2.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

*>i192.168.3.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

*>i192.168.4.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

*>i192.168.5.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

R2#

Nexus R3とNexus R4は、Nexus R1によって生成されたプレフィックスを受信します。

R3# show ip bgp

BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP table version is 108, Local Router ID is 10.100.100.1

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-injected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup, 2 - best2

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

* i10.1.1.4/30        10.1.2.9                 0        100          0 ?

*>i                   10.1.2.5                 0        100          0 ?

*>i10.1.1.8/30        10.1.3.5                 0        100          0 ?

* i                   10.1.2.10                0        100          0 ?

* i10.1.2.0/30        10.1.2.9                 0        100          0 ?

*>i                   10.1.2.5                 0        100          0 ?

* i10.1.2.4/30        10.1.2.9                 0        100          0 ?

*>i                   10.1.2.5                 0        100          0 ?

* i10.1.2.8/30        10.1.3.5                 0        100          0 ?

*>i                   10.1.2.5                 0        100          0 ?

* i10.1.3.0/30        10.1.2.10                0        100          0 ?

*>i                   10.1.3.5                 0        100          0 ?

* i10.1.3.4/30        10.1.2.10                0        100          0 ?

*>i                   10.1.3.5                 0        100          0 ?

*>l10.100.100.0/24    0.0.0.0                           100      32768 i

* i10.150.0.0/30      10.1.2.9                 0        100          0 ?

*>i                   10.1.2.5                 0        100          0 ?

* i10.160.0.0/30      10.1.2.10                0        100          0 ?

*>i                   10.1.3.5                 0        100          0 ?

* i10.200.200.0/24    10.1.3.2                          100          0 i

*>i                   10.1.2.2                          100          0 i

* i172.16.1.0/30      10.1.1.9                 0        100          0 ?

*>i                   10.1.1.5                 0        100          0 ?

* i192.168.1.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

*>i                   172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

* i192.168.2.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

*>i                   172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

* i192.168.3.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

*>i                   172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

* i192.168.4.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

*>i                   172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

* i192.168.5.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

*>i                   172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

R3#

R4# show ip bgp

BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP table version is 78, Local Router ID is 10.200.200.1

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-injected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup, 2 - best2

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

* i10.1.1.4/30        10.1.2.9                 0        100          0 ?

*>i                   10.1.2.1                 0        100          0 ?

*>i10.1.1.8/30        10.1.3.1                 0        100          0 ?

* i                   10.1.2.10                0        100          0 ?

* i10.1.2.0/30        10.1.2.9                 0        100          0 ?

*>i                   10.1.2.1                 0        100          0 ?

* i10.1.2.4/30        10.1.2.9                 0        100          0 ?

*>i                   10.1.2.1                 0        100          0 ?

* i10.1.2.8/30        10.1.3.1                 0        100          0 ?

*>i                   10.1.2.1                 0        100          0 ?

* i10.1.3.0/30        10.1.2.10                0        100          0 ?

*>i                   10.1.3.1                 0        100          0 ?

* i10.1.3.4/30        10.1.2.10                0        100          0 ?

*>i                   10.1.3.1                 0        100          0 ?

* i10.100.100.0/24    10.1.3.6                          100          0 i

*>i                   10.1.2.6                          100          0 i

* i10.150.0.0/30      10.1.2.9                 0        100          0 ?

*>i                   10.1.2.1                 0        100          0 ?

* i10.160.0.0/30      10.1.2.10                0        100          0 ?

*>i                   10.1.3.1                 0        100          0 ?

*>l10.200.200.0/24    0.0.0.0                           100      32768 i

* i172.16.1.0/30      10.1.1.9                 0        100          0 ?

*>i                   10.1.1.5                 0        100          0 ?

* i192.168.1.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

*>i                   172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

* i192.168.2.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

*>i                   172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

* i192.168.3.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

*>i                   172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

* i192.168.4.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

*>i                   172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

* i192.168.5.0/30     172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

*>i                   172.16.1.1               0        100          0 64512 ?

R4#

ルートリフレクタによって学習されたプレフィックスには、BGPピアのIPとクラスタIDが表示されます。

R4# show ip bgp 192.168.2.0

BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP routing table entry for 192.168.2.0/30, version 63

Paths: (2 available, best #2)

Flags: (0x8000001a) (high32 00000000) on xmit-list, is in urib, is best urib route, is in HW

Path type: internal, path is valid, not best reason: Neighbor Address, no labeled nexthop

AS-Path: 64512 , path sourced external to AS

172.16.1.1 (metric 0) from 10.1.3.1 (10.160.0.1)      >>>>>>> Peer IP (Cluster ID)

Origin incomplete, MED 0, localpref 100, weight 0

Originator: 172.16.1.2 Cluster list: 10.160.0.1

Advertised path-id 1

Path type: internal, path is valid, is best path, no labeled nexthop, in rib

AS-Path: 64512 , path sourced external to AS

172.16.1.1 (metric 0) from 10.1.2.1 (10.150.0.1)

Origin incomplete, MED 0, localpref 100, weight 0

Originator: 172.16.1.2 Cluster list: 10.150.0.1

Path-id 1 not advertised to any peer

R4#

注:Nexus R3およびNexus R4がルートリフレクタによって受信したルートは、ループ回避ルールの一部として他のiBGPピアにアドバタイズされません。

要約

ルートリフレクタの設定では、iBGPクライアントへのルートを反映するために複雑な設定は必要ありません。アドレスファミリの下に「route-reflector-client」というキーワードを追加するだけで、システムがそのネイバーに対してルートリフレクタとして動作することが通知されます。

注:NexusでのBGPコンフェデレーションを確認するには、「Nexus 9000でのBGPコンフェデレーションの設定」を参照してください。

関連情報

- シスコのテクニカルサポートとダウンロード