内容

はじめに

前提条件

使用するコンポーネント

制限事項と制限事項

PTPについて

最適なマスタークロック(BMC)アルゴリズム

クロックの同期

ラボのトポロジ

基本設定：

トラブルシューティングの手順:

PTPが正しく設定されていることを確認します。

PTP階層の設定が設計どおりに完了したことを確認します。

PTPドメインの親とグランドマスターの情報の確認

PTPの修正と誤った修正を確認します。

有用なコレクション：

一般的な問題:

Nexus 9000が時間をグランドマスターまたはアップストリーム境界クロックと同期できない

実行するアクション：

予期しないグランドマスタースイッチオーバー

実行するアクション

高い誤り訂正

実行するアクション：

スレーブまたはパッシブであるはずのPTPポートがマスター状態である場合

実行するアクション：

ベスト プラクティス

関連情報

はじめに

本資料 d説明 nexus 9000スイッチのPrecision Time Protocol(PTP)のトラブルシューティング方法

前提条件

次の項目について理解しておくことをお勧めします。

- PTPの基礎知識

- Cisco Nexusオペレーティングシステム(NX-OS)に精通していること

PTP(Precision Time Protocol)の設計と設定については、この記事では説明しません。詳細については、コンフィギュレーションガイドを参照することをお勧めします。

Nexus 9000 PTPコンフィギュレーションガイド

Precision Time Protocol(PTP) for Cisco Nexusダッシュボードの分析

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- N9Kスパイン01:N9K-C93180YC-FX NX-OS 10.3(4a)

- N9Kスパイン02:N9K-C93180YC-EX NX-OS 10.3(4a)

- N9K Leaf01:N9K-C92160YC-X NX-OS 9.3.12

- N9Kホスト：N9K-C92160YC-X NX-OS 9.3.12

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

制限事項と制限事項

- PTPが正常に機能するには、最新のSUPおよびラインカードFPGAバージョンを使用する必要があります。FPGAのアップグレードの詳細については、『リリースノート』ランディングページにアクセスして、『FPGA/EPLDアップグレードリリースノート（NX-OSモードスイッチ）』セクションで、使用しているソフトウェアバージョンに対応する『FPGA/EPLDアップグレードリリースノート』を参照してください。トピック「インストールのガイドライン」を参照してください。

- Nexus 9000では、PTPは境界クロックモードでのみ動作します。エンドツーエンドのトランスペアレントクロックおよびピアツーピアのトランスペアレントクロックモードはサポートされていません。

- PTPは、Cisco Nexus 92348GC-Xプラットフォームスイッチではサポートされていません。

- PTP IPv6トランスポートが機能するには、QoS TCAMリージョンIngress SUP [ingress-sup]を768以上に設定する必要があります。

PTPの問題のトラブルシューティングを行う前に、『Nexus 9000システム管理設定』の「PTP」セクションで特定のプラットフォームとバージョンを確認することをお勧めします。

PTPについて

PTPプロセスは、プライマリ/セカンダリ階層の確立とクロックの同期という2つのフェーズで構成されています。

最適なマスタークロック(BMC)アルゴリズム

BMCAは、各リンクのタイムソースクロックを選択するために使用され、最終的にはPTPドメイン全体のグランドマスタークロックを選択します。通常および境界クロックの各ポートでローカルに実行され、ローカルデータセットとAnnounceメッセージから受信したデータを比較して、リンク上の最適なクロックを選択します。

1. Priority1：ユーザが設定可能な絶対優先度（低い値を優先）

2. クロッククラス：クロックのトレーサビリティを定義する属性（ユーザによる設定は不可、低い値を選択）

3. クロック精度：クロックの精度を定義します（ユーザによる設定は不可、低い値を選択）。

4. Clock Variance：クロックの精度を定義する属性（ユーザによる設定はできません）

5. Priority2：ユーザ設定可能

6. 送信元ポートID：送信元ポートのMACアドレス

アナウンスメッセージは、同期階層を確立するために使用されます。

クロックの同期

Sync、Delay_Req、Follow_Up、およびDelay_Respの各メッセージは、時間の計算に使用されます。

PTPメッセージはマルチキャストまたはユニキャストのいずれかであり、マルチキャストがデフォルトモードです。PTPは、IEEE 1588標準に従い、マルチキャスト宛先IPアドレス224.0.1.129 UDP319/320を使用します。

PTPプロファイル：PTPは、デフォルト(1588)、AES67、およびSMPTE 2059-2プロファイルをサポートします。これらの各プロファイルには、同期要求間隔と遅延要求間隔の範囲が異なります。これらのプロファイルの詳細については、設定ガイドを参照してください。

ラボのトポロジ

基本設定：

feature ptp

ptp source 192.168.1.3>>>>Define PTP packet source IP

ptp priority1 127     >>>>Define PTP priority 1

ptp priority2 127     >>>>Define PTP priority 2

interface Ethernet1/31

ptp                   >>>>Enable PTP in all interconnected ports.

interface Ethernet1/33

ptp

interface Ethernet1/34

ptp

トラブルシューティングの手順:

PTPが正しく設定されていることを確認します。

各デバイスに一意の送信元IPがあり、PTPドメインIDがすべてのデバイスで同じであることを確認します。

N9K_Spine01# show ptp clock

PTP Device Type : boundary-clock

PTP Source IPv4 Address : 192.168.1.3>>>>PTP source IP

PTP Source IPv6 Address : 0::

Clock Identity : 00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d

Clock Domain: 0                      >>>>PTP domain id. Must same in one PTP domain.

Slave Clock Operation : Two-step

Master Clock Operation : Two-step    >>>>N9K EX/FX/FX2/FX3 only support two-step mode.

Slave-Only Clock Mode : Disabled

Number of PTP ports: 3

Priority1 : 127

Priority2 : 127

Clock Quality:

Class : 248

Accuracy : 254

Offset (log variance) : 65535

Steps removed : 1                    >>>>Hops from GM

PTP階層の設定が設計どおりに完了したことを確認します。

スレーブポートはアップストリームクロックデバイスに接続されています。マスターポートはダウンストリームデバイスに接続されます。

N9K_Spine01# show ptp brief

PTP port status

--------------------------------------------

Port State

-------------------------------------------

Eth1/31 Slave      >>>>Connected to GM

Eth1/33 Master     >>>>Connected to N9K Spine 2

Eth1/34 Master     >>>>Connected to N9K leaf

N9K_Spine02# show ptp brief

PTP port status

--------------------------------------------

Port State

------------------------------- ------------

Eth1/48 Passive   >>>>Connected to N9K leaf. The Port should be in the passive state to avoid loop

Eth1/50 Master    >>>>Connected to GM02

Eth1/53 Slave     >>>>Connected to N9K Spine 1

N9K_Leaf01# show ptp brief

PTP port status

--------------------------------------------

Port State

------------------------------- ------------

Eth1/48 Master    >>>>Connected to Spine02

Eth1/50 Master    >>>>Connected to host

Eth1/51 Slave     >>>>Connected to Spine01

GM01# show system internal ptp info announce-pkts

2024-01-02T13:36:23.242624000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [TX] If Eth1/35 (0x1a004400): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9-0x89 CORR:0 (0x0) SEQ:bda4 (48548) Int:1; TS

:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:0 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

2024-01-02T13:36:15.238816000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [TX] If Eth1/35 (0x1a004400): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9-0x89 CORR:0 (0x0) SEQ:bda0 (48544) Int:1; TS

:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:0 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

N9K_Spine01# show system internal ptp info announce-pkts

2024-01-02T13:36:20.826735000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [TX] If Eth1/33 (0x1a004000): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d-0x81 CORR:0 (0x0) SEQ:bbfc (48124) Int:1; TS

:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:1 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

2024-01-02T13:36:17.231080000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [TX] If Eth1/34 (0x1a004200): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d-0x85 CORR:0 (0x0) SEQ:bdac (48556) Int:1; TS

:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:1 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

2024-01-02T13:36:16.239728000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [RX] If Eth1/31 (0x1a003c00): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9-0x89 CORR:0 (0x0) SEQ:bda1 (48545) Int:1; TS

:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:0 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

N9K_Spine02# show system internal ptp info announce-pkts

2024-01-02T13:36:21.368978000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [RX] If Eth1/48 (0x1a005e00): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:4c:77:6d:ff:fe:d5:35:35-0xbd CORR:0 (0x0) SEQ:bcd7 (48343) Int:1; TS

:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

2024-01-02T13:36:19.363095000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [TX] If Eth1/50 (0x1a006200): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:c0:14:fe:ff:fe:89:9b:77-0xc5 CORR:0 (0x0) SEQ:00e8 (232) Int:1; TS:0

s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

2024-01-02T13:36:16.828573000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [RX] If Eth1/53 (0x1a006800): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d-0x81 CORR:0 (0x0) SEQ:bbfa (48122) Int:1; TS

:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:1 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

N9K_Leaf01# show system internal ptp info announce-pkts

2024 Jan 02 13:36:23.893622: E_PTP_ANN_PKT_EV[TX] I/f Eth1/50 (0x1a006200): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:4c:77:6d:ff:fe:d5:35:35-0xc5 CORR:0 (0x0) SEQ:1354 (4948) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2

PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

2024 Jan 02 13:36:23.369089: E_PTP_ANN_PKT_EV[TX] I/f Eth1/48 (0x1a005e00): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:4c:77:6d:ff:fe:d5:35:35-0xbd CORR:0 (0x0) SEQ:bcd8 (48344) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2

PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

2024 Jan 02 13:36:23.233889: E_PTP_ANN_PKT_EV[RX] I/f Eth1/51 (0x1a006400): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d-0x85 CORR:0 (0x0) SEQ:bdaf (48559) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:1

PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

Host# show system internal ptp info announce-pkts

2024 Jan 02 13:36:23.898218: E_PTP_ANN_PKT_EV[RX] I/f Eth1/50 (0x1a006200): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:4c:77:6d:ff:fe:d5:35:35-0xc5 CORR:0 (0x0) SEQ:1354 (4948) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2

PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

V:2

PTPバージョン2

長さ：64

PTPメッセージ長64

D:0

PTPドメイン0

UC:0

0:PTPマルチキャストパケット、1:PTPユニキャストパケット

2S:0

リープ59/61

UTCVAL:0

UTCオフセット有効フラグ。0は偽を意味します。GMが設定します。

PTPTS:1

PTP TimeScaleフラグ1はtrueを意味します

TT:0

PTP TimeTraceフラグ 0は偽を意味します

フィート：0

PTP FreqTraceフラグ。0はfalseを意味します

送信元:

PTPパケットソースMAC

CORR:0

訂正

シーケンス：

PTPシーケンスID

内部：1

ログメッセージの期間。1は2を意味する

TS:

タイムスタンプ

UTC_OFF

UTCオフセット値。 GMはこの値を設定します。

TM_SRC

0x20 GPS、0x40 PTP、0x50 NTP、0x60 Hand_set 0xa内部発振器。  GMはこの値を設定します。

手順2:

2ステップモードでのクロック動作（N9Kはプライマリポートで2ステップモードのみをサポート）

PRIO1:1 PRIO2:1クラス：248 ACC:fe LOG_VAR:ffff

GMプライオリティ、GMクロッククラス、GMクロック精度

GM

GM クロック ID.MACアドレスから取得されます。

PTPドメインの親およびグランドマスター情報の確認

親クロックデバイスとグランドマスターデバイスが安定していることを確認します。

N9K_Spine01# show ptp parent

Parent Clock:

Parent Clock Identity: 00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9       >>>>upstream clock identity. 37:e9 is GM in lab topology

Parent Port Number: 137

Observed Parent Offset (log variance): N/A

Observed Parent Clock Phase Change Rate: N/A

Parent IP: 192.168.1.1                               >>>>upstream clock source IP

Grandmaster Clock:

Grandmaster Clock Identity: 00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9  >>>>GM clock identity

Grandmaster Clock Quality:                           >>>>GM clock attributes

Class: 248

Accuracy: 254

Offset (log variance): 65535

Priority1: 1                                         >>>>GM priority1

Priority2: 1

N9K_Spine02# show ptp parent

Parent Clock:

Parent Clock Identity: 00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d>>>upstream clock identity. 37:9d is N9K Spine01 in lab topology

Parent Port Number: 129

Observed Parent Offset (log variance): N/A

Observed Parent Clock Phase Change Rate: N/A

Parent IP: 192.168.1.3                                >>>>upstream clock source IP. 192.168.1.3 is N9K Spine01

Grandmaster Clock:

Grandmaster Clock Identity: 00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

Grandmaster Clock Quality:

Class: 248

Accuracy: 254

Offset (log variance): 65535

Priority1: 1

Priority2: 1

N9K_Leaf01# show ptp parent

PTP PARENT PROPERTIES

Parent Clock:

Parent Clock Identity: 00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d

Parent Port Number: 133

Observed Parent Offset (log variance): N/A

Observed Parent Clock Phase Change Rate: N/A

Parent IP: 192.168.1.3

Grandmaster Clock:

Grandmaster Clock Identity: 00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

Grandmaster Clock Quality:

Class: 248

Accuracy: 254

Offset (log variance): 65535

Priority1: 1

Priority2: 1

PTPの修正と誤った修正を確認します。

Sync-SeqIDはエントリごとに増加する必要があります。修正は10000ナノ秒(ns)未満である必要があります。

N9K_Spine02# show system internal ptp corrections

PTP past corrections

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slave Port   SUP Time                                   Correction(ns) MeanPath Delay(ns) MasterTimestamp (sec, nsec) Slave Timestamp (sec, nsec) Sync-SeqID   PTPLC ts_corr(ns)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eth1/53    Wed Jan  3 15:29:05 2024  15928                  -8                 204          1704266945   14551936          1704266945   14552148      31871                   0

Eth1/53    Wed Jan  3 15:29:04 2024 765051                  24                 204          1704266944  764413040          1704266944  764413220    31870                   0

Eth1/53    Wed Jan  3 15:29:04 2024 509436                  24                 204          1704266944  513679576          1704266944  513679756    31869                   0

Eth1/53    Wed Jan  3 15:29:04 2024 264139                   0                 204          1704266944  263204688          1704266944  263204892     31868                   0

Eth1/53    Wed Jan  3 15:29:04 2024  13239                  -8                 204          1704266944   12722952          1704266944   12723164        31867                   0

Eth1/53    Wed Jan  3 15:29:03 2024 762756                  24                 212          1704266943  761756520          1704266943  761756708    31866                   0

不正な修正レコード

デフォルトでは、補正しきい値は100000ナノ秒(100us)です。この範囲外の訂正は、誤った訂正として記録されます。

N9K_Spine02(config)# show system internal ptp bad-corrections

PTP past corrections

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slave Port   SUP Time                                Correction(ns) MeanPath Delay(ns) MasterTimestamp (sec, nsec) Slave Timestamp (sec, nsec) Sync-SeqID   PTPLC ts_corr(ns)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eth1/48     Tue Jan  2 13:28:30 2024 692911            17111776               172          1704173310  705666212          1704173310  688554608    52942                   0

Eth1/48     Tue Jan  2 13:28:30 2024 443146            17111808                 172          1704173310  454735796          1704173310  437624160    52941                   0

Eth1/48     Tue Jan  2 13:28:30 2024 188850            17111784                 172          1704173310  203243428          1704173310  186131816    52940                   0

Eth1/48     Tue Jan  2 13:28:29 2024 949432            51292504                 172          1704173309  952419348          1704173309  901127016    52939                   0

有用なコレクション：

show running-config ptp

show ptp brief

show ptp counters all

show ptp clock

show system internal ptp info all

show system internal ptp info global

show ptp clock foreign-masters record

show system internal ptp corrections entries 2000

show system internal ptp bad-corrections entries 2000

show system internal ptp trouble-shooting all

show tech ptp

一般的な問題:

Nexus 9000が時間をグランドマスターまたはアップストリーム境界クロックと同期できない

ほとんどの場合、これらは設定の問題です。

実行するアクション：

1. すべてのPTP対応デバイスでPTPドメイン番号が同じであるかどうかを確認します。すべてのデバイスで一意のPTPソースIPが設定されていることを確認します。

show ptp clock

TP Device Type : boundary-clock

PTP Device Encapsulation : NA

PTP Source IP Address : 192.168.1.4

Clock Identity : c0:14:fe:ff:fe:89:9b:77

Clock Domain: 0

Slave Clock Operation : Two-step

Master Clock Operation : Two-step

<snip>

Local clock time : Thu Jan 4 19:34:26 2024

PTP Clock state : Locked

2. インターフェイスでPTPが有効になっていることを確認します。デフォルトでは無効になっています。

N9K_Spine02# show ptp brief

--------------------------------------------

Port State

------------------------------- ------------

Eth1/48 Passive   >>>>Connected to N9K leaf. Port in the passive state to prevent loop

Eth1/50 Master    >>>>Connected to GM02

Eth1/53 Slave     >>>>Connected to N9K Spine 1

3. PTPインターフェイスパラメータを確認します。ピアと同じPTP VLANが使用されていることを確認します。

N9K_Spine02# show ptp port interface e1/48

PTP Port Dataset: Eth1/48

Port identity: clock identity: c0:14:fe:ff:fe:89:9b:77

Port identity: port number: 188

PTP version: 2

Port state: Master

VLAN info: 1

Delay request interval(log mean): 0

Announce receipt time out: 3

Peer mean path delay: 0

Announce interval(log mean): 1

Sync interval(log mean): -2

Delay Mechanism: End to End

Cost: 255

Domain: 0

予期しないグランドマスタースイッチオーバー

2024 Jan 4 19:27:05 N9K_Spine02 %PTP-2-PTP_GM_CHANGE: Grandmaster clock has changed from 00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9 to c0:14:fe:ff:fe:a3:c4:67 for the PTP protocol

実行するアクション

1. PTPアナウンスの履歴をチェックして、プライオリティまたはその他のクロック属性の変更の有無を確認します。

show system internal ptp info announce-pkts

2024 Jan 04 19:27:07.408293: E_PTP_ANN_PKT_EV[RX] I/f Eth1/48 (0x1a005e00): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:4c:77:6d:ff:fe:d5:35:35-0xbd CORR:0 (0x0) SEQ:3673 (13939) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2 PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

2024 Jan 04 19:27:06.321569: E_PTP_ANN_PKT_EV[RX] I/f Eth1/50 (0x1a006200): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:c0:14:fe:ff:fe:a3:c4:67-0xc9 CORR:0 (0x0) SEQ:0005 (5) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:0 PRIO1:0 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:c0:14:fe:ff:fe:a3:c4:67

2024 Jan 04 19:27:05.427431: E_PTP_ANN_PKT_EV[RX] I/f Eth1/53 (0x1a006800): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d-0x81 CORR:0 (0x0) SEQ:3593 (13715) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:1 PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

2024 Jan 04 19:27:05.407196: E_PTP_ANN_PKT_EV[RX] I/f Eth1/48 (0x1a005e00): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:4c:77:6d:ff:fe:d5:35:35-0xbd CORR:0 (0x0) SEQ:3672 (13938) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2 PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

2024 Jan 04 19:27:04.822821: E_PTP_ANN_PKT_EV[TX] I/f Eth1/50 (0x1a006200): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:c0:14:fe:ff:fe:89:9b:77-0xc4 CORR:0 (0x0) SEQ:0506 (1286) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2  PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

高い誤り訂正

ランダムな不正な修正は、データが不足しているため、分析が困難な場合があります。Nexus 9000には、パフォーマンスに影響を与えずにバックエンドでPTPログをキャプチャする自動ログ機能があります。

実行するアクション：

1.間違った修正を特定します。

N9K_Spine02# show system internal ptp bad-corrections entries 2000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slave Port   SUP Time                                 Correction(ns) MeanPath Delay(ns) MasterTimestamp (sec, nsec) Slave Timestamp (sec, nsec) Sync-SeqID   PTPLC ts_corr(ns)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:07 2024 140073            19167640                 172          1704364867  151916416          1704364867  132748948    28473                   0

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:06 2024 889689            19167624                 172          1704364866  901509720          1704364866  882342268    28472                   0

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:06 2024 634900            19167604                 172          1704364866  651177596          1704364866  632010164    28471                   0

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:06 2024 386534            19167636                 172          1704364866  399944588          1704364866  380777124    28470                   0

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:05 2024 732409           425695900                 172          1704364866  148959160          1704364865  723263432    28469                   0

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:05 2024 480431           425695932                 172          1704364865  898386456          1704364865  472690696    28468                   0

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:05 2024 225514           425695908                 172          1704364865  647736096          1704364865  222040360    28467                   0

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:04 2024 977564           425695924                 172          1704364865  396727464          1704364864  971031712    28466                   0

2. PTP自動ログの有効化

test system internal ptp auto-log correction-limit 10000   >> Set a threshold of correction to trigger if the switch starts log collection. In this case, it’s 10000ns

test system internal ptp auto-log file-max-count 5         >> Maximum Auto-log files quantity

no test system internal ptp auto-log file-rollover         >> Disable auto-log rollover

test system internal ptp auto-log                          >> Start auto-log in backend

3. PTPの不正な修正が発生した場合、PTPログはブートフラッシュに作成されます。

N9K_Spine02# dir bootflash:

4096 Jan 04 19:57:44 2024 ptp_autolog/

N9K_Spine02# dir ptp_autolog

1115095 Jan 04 19:27:06 2024 auto_ptp_dbg_log_1.log

1099741 Jan 04 19:57:43 2024 auto_ptp_dbg_log_2.log

53631 Jan 04 19:57:43 2024 auto_ptp_dbg_log_3.log

87478 Jan 04 19:57:44 2024 auto_ptp_dbg_log_4.log

このファイルで、計算を実行するT1 ～ T4を検索できます。

19:26:56 056993 ptp_calc_mean_path_delay t1/m sec 1704367616 ns 54142980 t2/s sec 1704367616 ns 54143180 t3/ds sec 1704367616 ns 54888476 t4/dm sec 1704367616 ns 54888676 diff corr 0 ns

19:26:57 060081 ptp_calc_mean_path_delay t1/m sec 1704367617 ns 56716444 t2/s sec 1704367617 ns 56716636 t3/ds sec 1704367617 ns 57466060 t4/dm sec 1704367617 ns 57466284 diff corr 0 ns

19:26:58 062591 ptp_calc_mean_path_delay t1/m sec 1704367618 ns 59552956 t2/s sec 1704367618 ns 59553164 t3/ds sec 1704367618 ns 60248804 t4/dm sec 1704367618 ns 60249012 diff corr 0 ns

19:26:59 061974 ptp_calc_mean_path_delay t1/m sec 1704367619 ns 61891376 t2/s sec 1704367619 ns 61891632 t3/ds sec 1704367619 ns 62503968 t4/dm sec 1704367619 ns 62504128 diff corr 0 ns

スレーブまたはパッシブであるはずのPTPポートがマスター状態である場合

PTPポートは、RX（受信）パス側でメッセージ交換の問題が発生すると、プライマリ状態に変わります。

実行するアクション：

1. 問題のあるポートでPTP RX（受信）カウンタが増加しているかどうかを確認masterします。

N9K_Spine01# show ptp counters all

PTP Packet Counters of Interface Eth1/31:

----------------------------------------------------------------

Packet Type                  TX                     RX

----------------    --------------------    --------------------

Announce                       0                       3

Sync                           0                      21

FollowUp                       0                      21

Delay Request                  5                       0

Delay Response                 0                       5

2. 増加していない場合は、SUPリダイレクトACL（アクセスコントロールリスト）の統計情報を確認します。

N9K_Spine01# show system internal access-list sup-redirect-stats | in PTP|Slice

Instance: 0  [Unit: 0 Slice: 0]

3118                                PTP EVENT REDIRECT    3358695

3119                        ETH PTP EVENT TX TIMESTAMP    0

3120                            PTP EVENT TX TIMESTAMP    5046146

3167                                  PTP MSG REDIRECT    3088156

3183                          PTP UNICAST MSG REDIRECT    0

3184                        PTP UNICAST EVENT REDIRECT    0

Instance: 1  [Unit: 0 Slice: 1]

3118                                PTP EVENT REDIRECT    0

3119                        ETH PTP EVENT TX TIMESTAMP    0

3120                            PTP EVENT TX TIMESTAMP    0

3167                                  PTP MSG REDIRECT    0

3183                          PTP UNICAST MSG REDIRECT    0

3184                        PTP UNICAST EVENT REDIRECT    0

3. コントロールプレーンポリシング(CoPP)でPTPメッセージがドロップされているかどうかを確認します。ここにドロップカウンタがある場合は、スケールを確認します。

N9K_Spine01# show policy-map interface control-plane class copp-system-p-class-redirect

Service-policy  input: copp-system-p-policy-strict

class-map copp-system-p-class-redirect (match-any)

match access-group name copp-system-p-acl-ptp

match access-group name copp-system-p-acl-ptp-l2

match access-group name copp-system-p-acl-ptp-uc

set cos 1

police cir 280 kbps , bc 32000 bytes

module 1 :

transmitted 875343860 bytes;

5-minute offered rate 1650 bytes/sec

conformed 1932 peak-rate bytes/sec

at Thu Jan 04 22:08:20 2024

dropped 0 bytes;                >>>> Check if any counter increasing

5-min violate rate 0 byte/sec

violated 0 peak-rate byte/sec

ベスト プラクティス

- すべてが同じPTPドメイン内にあることを確認します。

- 同期、アナウンス、および遅延の間隔は、リンクの両端で一致している必要があります。

- CLIコマンドを使用すると、受信者の設定が正しくない場合やmaster 、このポートでグランドマスターが誤って接続された場合でも、リーフアクセスポートは状態を維持します。

interface Ethernet1/1

ptp multicast master-only

- スイッチのモデルごとの最大masterポート数については、確認済みのスケーラビリティガイドを確認してください。

関連情報

Nexus 9000 PTPコンフィギュレーションガイド

Precision Time Protocol(PTP) for Cisco Nexusダッシュボードの分析