内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、Nexus 9000 とユニファイド コンピューティング システム（UCS）サーバの間で Link Aggregation Control Protocol（LACP）ポート チャネルを形成する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- バージョン6.1(2)I(3)aが稼働するNexus 9300

- Cisco Integrated Management Controller(CIMC)バージョン2.0(3f)が稼働するUCS C240 M3シリーズサーバ

- Cisco仮想インターフェイスカード(VIC)バージョン1225

- Red Hat Enterprise Linuxバージョン7.0

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題

Nexus 9000はUCSサーバとLACPポートチャネルを形成できません。ポートチャネルにlacp suspend-individualが設定されていない場合、I状態になります。設定されていない場合は、LACP Data Unit（LACPDU；データユニット）がないため、ポートを中断します。

Nexus 9000のLACPDUインターフェイスカウンタは、送信(Tx)カウンタが増加しても、受信(Rx)カウンタは増加しないことを示しています。

Nexus 9000のアクセスポートを設定し、LACP suspend-individual:

interface port-channel1019

switchport access vlan 4

no lacp suspend-individual

interface Ethernet1/19

description csm-b-ceph-001

switchport access vlan 4

spanning-tree port type edge

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree guard root

channel-group 1019 mode active

これは、トランクエッジポートとしても設定できます。ただし、動作は異なっていません。

Nexus9396X-2# show port-c sum

Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)

I - Individual H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended r - Module-removed

S - Switched R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------------------

Group Port- Type Protocol Member Ports

Channel

--------------------------------------------------------------------------------

1019 Po1019(SD) Eth LACP Eth1/19(I) ----> Indicates No PDUs are being received

LACP suspend-individualが有効になっている場合（デフォルトでは有効）、これは一時停止できます。 ただし、その理由は、ピアからプロトコルデータユニット(PDU)を受信しない理由と同じである必要があります。

Nexus9396X-2# show lacp interface e1/19

Interface Ethernet1/19 is individual

Channel group is 1019 port channel is Po1019

PDUs sent: 63

PDUs rcvd: 0 ----> Indicates No PDUs are being received from UCS server.

Markers sent: 0

Markers rcvd: 0

Marker response sent: 0

Marker response rcvd: 0

Unknown packets rcvd: 0

Illegal packets rcvd: 0

Lag Id: [ [(0, 0-0-0-0-0-0, 0, 0, 0), (0, 0-0-0-0-0-0, 0, 0, 0)] ]

Operational as aggregated link since Thu Jan 1 00:00:00 1970

Local Port: Eth1/19 MAC Address= 7c-69-f6-10-59-d7

System Identifier=0x8000, Port Identifier=0x8000,0x113

Operational key=33787

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=IN_SYNC

Collecting=true

Distributing=true

Partner information refresh timeout=Long Timeout (90s)

Actor Admin State=125

Actor Oper State=125

Neighbor: 0x0

MAC Address= 0-0-0-0-0-0

System Identifier=0x0, Port Identifier=0x0,0x0

Operational key=0

LACP_Activity=unknown

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=NOT_IN_SYNC

Collecting=false

Distributing=false

Partner Admin State=0

Partner Oper State=0

Aggregate or Individual(True=1)= 1

Ethanalyzerは、ピアデバイスから送信されるPDUもキャプチャしません。ただし、サーバから取得されたtcpdumpは、PDUの送信と受信を示します。

解決方法

ラボのセットアップでは、LACPDUがNexus 9000でキャプチャされたときに、次に示すようにdot1qヘッダーを含むLACPDUを送信していることが検出されました。

ただし、VLAN IDは0に設定されています。仮想ネットワークインターフェイスカード(vNIC)の設定を見ると、デフォルトでVLANがNoneに設定され、VLANモードがaccessに設定されています。このモードでも、dot1qヘッダーを含むLACPDUを送信します。ただし、Nexus 9000はVLAN 0を識別しないため、このパケットはドロップされます。この動作については、「UCS CシリーズラックサーバのVIC接続オプション」で説明しています。

これを機能させるには、VLANモードをトランクとして設定し、デフォルトのVLANをそのポートで許可されるVLANとして設定する必要があります。これを変更するには、サーバのCIMC IPアドレスにログインします。

1. 左側のペインの[サーバ]タブをクリックし、[インベントリア]をクリックします。

2. 右ペインで[Cisco VIC adapters]をクリックし、[vNICs]をクリックします。

3. インターフェイスを選択し、[プロパティ]をクリックします。ここで変更を行うことができます。

4. 変更が完了したら、変更を保存します。変更を有効にするには、サーバをリセットする必要があります。リセット後、ポートチャネルは正しく形成されます。

Nexus 9000の新しいリリース、バージョン6.1(2)I(3)4および7.0(3)I1(1)以降では、dot1qヘッダーが無視され、パケットはスーパーバイザ(SUP)に到達します。 この動作は、Cisco Bug ID CSCur69668に記載されています。

したがって、新しいリリースではこの問題は発生しません。