内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

該当するハードウェアおよびソフトウェア

ソフトウェアメンテナンスリリース終了日

利用可能な顧客アクション

利用できない顧客アクション

サポート終了日

利用可能な顧客アクション

利用できない顧客アクション

推奨処置

関連情報

概要

このドキュメントでは、Nexus 7000および7700シリーズスイッチで稼働するNX-OSソフトウェアのNX-OS 6.2(x)マイナーリリースのソフトウェアメンテナンス終了日およびサポート終了日について詳しく説明します。このドキュメントでは、NX-OSソフトウェアのNX-OS 6.2(x)マイナーリリースを実行しているNexus 7000または7700シリーズスイッチを使用しているお客様に対する推奨処置についても説明します。

注意すべき重要なマイルストーンを次に示します。

- ソフトウェアメンテナンスリリース終了日：2020年9月15日

- サポート終了日:2024年9月30日

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、NX-OSソフトウェアのNX-OS 6.2(x)マイナーリリースを実行する、このドキュメントの「該当するハードウェアとソフトウェア」セクションに記載されているCisco Nexus 7000および7700シリーズスイッチに基づくものです。

背景説明

2019年3月18日に公開された『Cisco Nexus 7000 NX-OS 6.2の販売終了およびサポート終了のお知らせ』には、NX-OSソフトウェアライフサイクルにおけるNX-OS 6.2(x)マイナーリリースの販売終了およびサポート終了に関する主な日付が記載されています。この発表では、2つの重要なマイルストーンの日付が発表されます。

- ソフトウェアメンテナンスリリース終了日：2020年9月15日

- サポート終了日:2024年9月30日

このドキュメントでは、NX-OSソフトウェアのNX-OS 6.2(x)マイナーリリースを実行しているNexus 7000または7700シリーズスイッチに対して期待できる機能と期待できない機能を含め、これら2つのマイルストーンに関する詳細を説明します。

該当するハードウェアおよびソフトウェア

このドキュメントは、次のハードウェアに適用できます。

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- N7K-C7004

- N7K-C7009

- N7K-C7010

- N7K-C7018

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- N77-C7706

- N77-C7710

- N77-C7718

上記のハードウェアは、次のNX-OSソフトウェアリリースを実行している場合に適用できます。

- NX-OSソフトウェアリリース6.2(2)

- NX-OSソフトウェアリリース6.2(2a)

- NX-OSソフトウェアリリース6.2(6)

- NX-OSソフトウェアリリース6.2(6b)

- NX-OSソフトウェアリリース6.2(8)

- NX-OSソフトウェアリリース6.2(8a)

- NX-OSソフトウェアリリース6.2(8b)

- NX-OSソフトウェアリリース6.2(10)

- NX-OSソフトウェアリリース6.2(12)

- NX-OSソフトウェアリリース6.2(14)

- NX-OSソフトウェアリリース6.2(16)

- NX-OSソフトウェアリリース6.2(18)

- NX-OSソフトウェアリリース6.2(20)

- NX-OSソフトウェアリリース6.2(20a)

- NX-OSソフトウェアリリース6.2(22)

- NX-OSソフトウェアリリース6.2(24)

- NX-OSソフトウェアリリース6.2(24a)

ソフトウェアメンテナンスリリース終了日

ソフトウェアメンテナンス終了日(2020年9月15日)は、シスコがソフトウェアメンテナンスの最終リリースまたはバグ修正をリリースできる最終日です。この日以降、シスコは製品ソフトウェアの開発、修理、保守、テストを行いません。また、ソフトウェアメンテナンス終了日より後に発見されたセキュリティアドバイザリや脆弱性を修正するソフトウェアメンテナンスリリースは、今後リリースされません。

利用可能な顧客アクション

ソフトウェアメンテナンス終了日を過ぎると、お客様は次のアクションを実行できるようになります。

- Cisco TACでサポートケースをオープンし、NX-OSソフトウェアのNX-OS 6.2(x)マイナーリリースの実行中に、有効なサポート契約に関連付けられているNexus 7000または7700シリーズスイッチのサポートを受けることができます。

- シスコのソフトウェアダウンロードWebサイトから、Nexus 7000または7700シリーズスイッチに該当するNX-OSソフトウェアリリースをダウンロードします。

利用できない顧客アクション

ソフトウェアメンテナンスリリース終了日を過ぎると、次に示すアクションを実行できなくなります。

- NX-OSソフトウェアの最新のメンテナンスリリースであるNX-OS 6.2(x)マイナーリリース(NX-OSソフトウェアリリース6.2(24a))に明示的に含まれていない新機能、バグ修正、または脆弱性パッチは、お客様が入手できません。

サポート終了日

サポート終了日(2024年9月30日)は、有効なサービス契約または保証条件によって権利が付与されている製品に対して、該当するサービスおよびサポートを受けられる最終日です。この日以降、製品のすべてのサポートサービスは利用できなくなり、製品は廃止されます。

利用可能な顧客アクション

サポート終了日を過ぎると、お客様は次に示すアクションを実行できるようになります。

- シスコのソフトウェアダウンロードWebサイトから、Nexus 7000または7700シリーズスイッチに該当するNX-OSソフトウェアリリースをダウンロードします。

利用できない顧客アクション

このドキュメントの「ソフトウェアメンテナンスリリース終了日」セクションに記載されている使用不可のお客様のアクションに加え、サポート終了日の後に次に示すアクションをお客様が実行できなくなります。

- お客様は、NX-OSソフトウェアのNX-OS 6.2(x)マイナーリリースの実行中に、Cisco TACでサポートケースをオープンしたり、Nexus 7000または7700シリーズスイッチのサポートを受けたりすることはできません。これは、スイッチが有効でアクティブなサポート契約に接続されている場合でも同様です。

推奨処置

NX-OSソフトウェアのNX-OS 6.2(x)マイナーリリースを実行しているNexus 7000または7700シリーズスイッチをご使用のお客様で、ソフトウェアメンテナンスリリースの終了およびサポート終了日の影響を受けているお客様は、Cisco Nexus 7000および7700シリーズスイッチ用に現在推奨されているCisco NX-OSソフトウェアリリースへのアップグレードを検討することをお勧めします。Cisco Nexus 7000および7700シリーズスイッチ向けに現在推奨されているCisco NX-OSソフトウェアリリースは、『Cisco Nexus 7000シリーズスイッチ向けに推奨されるCisco NX-OSリリース』に記載されています。

NX-OSソフトウェアのアップグレード手順とサポートされるアップグレードパスについては、『Cisco Nexus 7000および7700シリーズスイッチのリリースノート』に記載されているリリースノートを参照してください。サポートされている非ISSU(In-Service Software Upgrade)と対象のNX-OSソフトウェアリリースへのISSUアップグレードパスは、それぞれのリリースノートに記載されています。

リリースノートのリストは次のとおりです。

- Cisco Nexus 7000シリーズNX-OSリリースノート、リリース8.4

- Cisco Nexus 7000シリーズNX-OSリリースノート、リリース8.3

- Cisco Nexus 7000シリーズNX-OSリリースノート、リリース8.x

- Cisco Nexus 7000シリーズNX-OSリリースノート、リリース7.3

関連情報

- シスコ製品のサポート終了ポリシー

- Cisco Nexus 7000 NX-OS 6.2の販売終了およびサポート終了のお知らせ

- Ciscoセキュリティ脆弱性ポリシー

- Cisco Nexus 7000シリーズスイッチリリースノート

- Cisco Nexus 7000シリーズスイッチ向けの推奨Cisco NX-OSリリース