内容

はじめに

問題：N7K-1で、MACアドレス0050.5695.1ac8と0050.5695.3ba5が2つの別々のインターフェイス（ポートチャネル5とポートチャネル6）間を移動または移動したことが報告されます。

解決方法

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、NexusプラットフォームのL2FM-4-L2FM_MAC_MOVEのsyslogメッセージについて説明します。

2016 Jan 12 15:19:53 N7K-1 %L2FM-4-L2FM_MAC_MOVE: vlan 150のMac 0050.5695.1ac8はPo6からPo5に移行しました

2016 Jan 12 15:19:56 N7K-1 %L2FM-4-L2FM_MAC_MOVE: vlan 150のMac 0050.5695.3ba5はPo5からPo6に移行しました

問題：N7K-1で、MACアドレス0050.5695.1ac8と0050.5695.3ba5が2つの別々のインターフェイス（ポートチャネル5とポートチャネル6）間を移動または移動したことが報告されます。

解決方法

このログメッセージは、スイッチが同じVLAN内の2つの異なるインターフェイス上の同じホスト（送信元MAC）からパケットを受信することをユーザに警告するように設計されています。

共通トリガー

- L2 ループ

- アクセス ポイント間のワイヤレス クライアント ローミング

- Vmotion

- 誤って設定されたアクティブ/スタンバイ NIC チーミング

このログメッセージが出力されると、次の手順に従って移動元を追跡できます。

- MACの移動を報告するインターフェイスを文書化します。

- これらのインターフェイスに接続しているデバイスにログインし、MAC 移動通知が有効でなければこれを有効にします。

- Macの移動元を追跡できるようになるまでこのロジックを続行します。

MAC 移動通知を有効にするコマンド：

- IOS:MACアドレステーブル通知MAC移動

- N3K:MACアドレステーブル通知MAC移動、ロギングレベルfwm 6、ロギングモニタ6

- N4K:MACアドレステーブル通知MAC移動、ロギングレベルfwm 6、ロギングモニタ6

- N5K/N6K:MACアドレステーブル通知MAC移動、ロギングレベルFWM 6、ロギングモニタ6

- N7K/N9K：ログレベルl2fm 5

これらのコマンドは侵入型ではなく、macフラップに関連する追加のsyslogメッセージのみを出力します。

関連情報

- Nexus 5000に関するFAQ:Nexus 5000スイッチのログに「FWM-2-STM_LOOP_DETECT」というメッセージが表示される場合、どうしますか。

- テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems