内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

問題：Nexus 2000ファブリックエクステンダが接続されているNexus 7000でLDB割り当てが失敗するため、VLANがサスペンド状態になる。

解決方法

概要

このドキュメントでは、Nexus 7000シリーズスイッチのM1親カードでファブリックエクステンダ(FEX)を使用する場合に、Light Distribution Box(LDB)割り当てが失敗したために中断されたVLANをトラブルシューティングする方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco NX-OSバージョン6.2(x)

- Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Cisco Nexus 2000シリーズファブリックエクステンダ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

LDBは、FEXポートチャネルのトランクからVLANへのマッピングなど、フォワーディングエンジンが受信したフレームのプロパティを格納するハードウェアテーブルです。LDB割り当ての失敗は、このデータベースが枯渇したことを示します。

FEXモジュールがN7K-M132XP-12（非XL）に接続されている場合、LDBエントリの最大数は約228kです。XLモジュールの場合、制限は約512Kです。

合計LDBエントリは、各FEX HIFで定義されたVLAN範囲の合計（HIFで定義された最大VLANと最小VLANの差）です。

以下に、いくつかの例を示します。

switchport trunk allowed vlan 1-4 = 4 LDBエントリ

switchport trunk allowed vlan 1-4、70-80、800 = 800 LDBエントリ

switchport trunk allowed vlan 200-800 = 600 LDBエントリ

switchport trunk allowed vlan 200, 800 = 600 LDBエントリ

ポート101/1/1 ～ 101/1/10がswitchport trunk allowed vlan 200で設定されている場合、800個のLDBエントリが消費される総数は6000(10x600)になります。

アクセスポートは1つのLDBエントリ（HIFで定義されたアクセスVLAN）を消費します。

次のコマンドを使用して、各モジュールのLDBエントリを確認します。

N7K-A# attach mod 1

Attaching to module 1 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

module-1#

module-1# show system internal eltmc info ldb summary

LDB allocation summary:

Max dynamic ldb entries:      203776

Total number of entries:      199680

Number of free entries:       197

Number of free regions:       2

Number of allocated entries:  199483

Number of allocated regions:  280

Number of fail allocations:   21

この例では、21件のLDB割り当てが失敗しています。特定のエントリをデータベースの特定の部分にハッシュするために使用されるハッシュメカニズムが原因で、エントリの総数が最大のダイナミックLDBエントリに達して割り当てが失敗したことを確認する必要はありません。

次の出力は、各ポートチャネルまたはインターフェイスで使用されるLDBエントリの数（16進数）を示しています。

module-1# show system internal eltmc info ldb all

LDB allocation maps :

base          size        allocation

0xd400        0x1000        Shared

0xe400        0x1000        Shared

0xf400        0x1000        Shared

0x10400        0x1000        Ethernet1/4

0x11400        0x1000        Ethernet1/7

0x12400        0x1        Ethernet179/1/30

0x12401        0x1        port-channel1093

0x12402        0x1        port-channel1564

0x12403        0x1        port-channel1550

0x12404        0x1        port-channel1527

0x12405        0x1        port-channel1546

0x12426        0x1        Ethernet169/1/47

0x12427        0x1        Ethernet169/1/48

0x12428        0x1        Ethernet181/1/33

0x12429        0x1        Ethernet181/1/34

0x1242a        0x1        Ethernet163/1/4

0x1242b        0x1        Ethernet163/1/5

0x1242c        0x506        Ethernet183/1/7

0x12932        0x1        port-channel1096

0x12933        0x1        port-channel1095

0x12934        0x1        port-channel1092

0x12935        0x2c8        port-channel1084

0x12bfd        0x506        Ethernet183/1/8

0x13103        0x2c8        port-channel1086

0x133cb        0x1        port-channel1589

0x133cc        0x1        port-channel1063

0x133cd        0x1        port-channel1654

0x133ce        0x1        port-channel1652

0x133d4        0x1        port-channel1520

0x133d5        0x1        port-channel1560

0x133d6        0x1        port-channel1561

0x133d7        0x506        Ethernet167/1/4

0x138dd        0x506        Ethernet167/1/2

0x13de3        0x403        Ethernet165/1/2

0x141e6        0x403        Ethernet151/1/1

<snip>

注：上記の2つのコマンドは、NX-OS 6.0.3および5.2.4のN7K-M132XP-12（非XL）に対して誤ったLDB値を提供します。

NX-OS 5.2.5および6.1でこれを修正します。

問題：Nexus 2000ファブリックエクステンダが接続されているNexus 7000でLDB割り当てが失敗するため、VLANがサスペンド状態になる。

症状：

1.ログに「LDB Allocation Failed」と表示されるエラーメッセージ

2015 Feb  3 00:01:27.260 N7k1 %ETHPORT-5-IF_SEQ_ERROR: Error ("LDB Allocation Failed") communicating with MTS_SAP_ELTM for opcode MTS_OPC_ETHPM_PORT_LOGICAL_BRINGUP (RID_PORT: port-channel1001)

2015 Feb  3 00:01:27.261 N7k1 %ETHPORT-3-IF_ERROR_VLANS_SUSPENDED: VLANs 268,1261-1262,1268 on Interface port-channel1001 are being suspended. (Reason: LDB Allocation Failed)

2. FEXに接続された複数のホストへの接続が失われた

3. show interface status err-vlansの出力には、LDBの割り当て失敗によるVLANの中断が示されます

N7kA# show interface status err-vlans

--------------------------------------------------------------------------------

Port         Name               Err-Vlans                     Status

--------------------------------------------------------------------------------

Po1001       ***dcn2pclx01a**   268,1261-1262,1268            LDB Allocation

*LOG                                             Failed

解決方法

これは、ラインカードに関連するハードウェアの制限です。この問題はソフトウェアアップグレードでは解決されません。

VLANをHIFからプルーニングするか、FEX HIFのVLAN範囲を減らして、LDBエントリの総数を減らすことを推奨します。

各インターフェイスの各VLANインスタンスはLDBエントリを消費します（たとえば、portchannel 1に100個のVLANが定義され、ポートチャネル内の4個の物理ポートがある場合、消費されるLDBエントリの総数は400、10）。