内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

トラブルシュート

ブレークアウトケーブルを使用しないF3シリーズモジュールのELAMのトラブルシューティング

ブレークアウトケーブルを使用したF3シリーズモジュールのELAMのトラブルシューティング

概要

このドキュメントでは、Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチの F3 シリーズ モジュールで発生するハードウェア転送の問題をトラブルシュートする方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントで説明する情報に進む前に、Cisco Nexusオペレーティングシステム(NX-OS)と基本的なNexusアーキテクチャに精通しておくことをお勧めします。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco Nexus 7000シリーズスイッチ(N7K)

- Cisco N7K F3シリーズモジュール（N7K-F312FQ-25、12ポート10/40ギガビットイーサネットモジュール）

- Cisco NX-OSバージョン6.2.8a以降

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

このドキュメントでは、フォワーディングテーブルまたはコントロールプレーンのソフトウェア部分を使い果たした場合に、ハードウェアのトラブルシューティングに使用される組み込みツールの一部を中心に説明します。このようなツールの一つは、Embedded Logic Analyzer Module(ELAM)で、単一のパケットをキャプチャし、転送後に入力パケットがデータバス(DBUS)および結果バス(RBUS)でどのように表示されるかを示す、特定用途向け集積回路(ASIC)です。

ASICは転送パイプライン内に組み込まれ、パフォーマンスやコントロールプレーンリソースを中断することなく、パケットをリアルタイムでキャプチャできます。これにより、次のような質問に答えることができます。

- パケットはフォワーディングエンジン(FE)に到達しましたか。

- パケットはどのポートとVLANで受信されますか。

- パケットはどのように表示されますか(レイヤ2(L2)またはレイヤ4(L4)データ)。

- パケットはどのように変更され、どこに送信されますか。

ELAMは、ハードウェア交換プラットフォームで作業するCisco Technical Assistance Center(TAC)エンジニアが最も一般的に使用する、強力で細かく、非侵入的なツールです。ただし、ELAMツールは一度に1つのパケットしかキャプチャしません。つまり、ELAMがトリガーされた後に受信される最初のパケットです。

トラブルシュート

このセクションでは、ブレークアウトケーブルの使用を含まない導入環境、およびブレークアウトケーブルを使用する導入環境で、F3シリーズモジュールのELAMをトラブルシューティングする方法について説明します。

ブレークアウトケーブルを使用しないF3シリーズモジュールのELAMのトラブルシューティング

このセクション全体の例で使用されるトポロジを次に示します。

+-------------+                   +-------------+                     +------------+

|             |                   |             |                     |            |

|             |                   |             |                     |            |

|             | e3/3-4     e3/1-2 |             | e3/5           e3/7 |            |

|  N7K2       +-------------------+   N7K1      +---------------------+  N7K3      |

|             +-------------------+             | .1         L3    .3 |            |

|             |   Po1(Trunk)      |             |   192.168.13.0/24   |            |

|             |                   |             |                     |            |

+-------------+                   +-------------+                     +------------+

Vlan 10 SVI                         Vlan10 SVI

IP add 192.168.12.2/24              IP add 192.168.12.1/24

このトポロジに関する注意事項を次に示します。

- N7KはNX-OSバージョン6.2.8aを実行します。

- pingは、N7K2 VLAN 10インターフェイスからリモートIPアドレス192.168.12.1に送信されます。

- ELAMはN7K1でパケットをキャプチャします。

- N7K-F312FQ-25が使用されます。これは、スロット3に挿入された12ポート10/40ギガビットイーサネットモジュールです。

システムのトラブルシューティングを開始する前に、基本的な接続を確認する必要があります。

N7K2# ping 192.168.13.3

PING 192.168.13.3 (192.168.13.3): 56 data bytes

64 bytes from 192.168.13.3: icmp_seq=0 ttl=253 time=1.513 ms

64 bytes from 192.168.13.3: icmp_seq=1 ttl=253 time=1.062 ms

64 bytes from 192.168.13.3: icmp_seq=2 ttl=253 time=0.822 ms

64 bytes from 192.168.13.3: icmp_seq=3 ttl=253 time=0.830 ms

64 bytes from 192.168.13.3: icmp_seq=4 ttl=253 time=0.845 ms

--- 192.168.13.3 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.822/1.014/1.513 ms

N7K2# show ip route 192.168.13.3

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

192.168.13.0/24, ubest/mbest: 1/0

*via 192.168.12.1, [1/0], 01:20:36, static

!--- The next command verifies the Address Resolution Protocol (ARP) for the next hop.

N7K2# show ip arp 192.168.12.1

----SNIP----

IP ARP Table

Total number of entries: 1

Address         Age       MAC Address     Interface

192.168.12.1    00:10:29  e4c7.2210.a142  Vlan10

また、スーパーバイザエンジン(Sup)とモジュールで学習したメディアアクセスコントロール(MAC)アドレスと、ネクストホップを確認する必要もあります。

N7K2# show mac address-table address e4c7.2210.a142

!--- This command output shows the MAC learning on the Sup (software).

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link,

(T) - True, (F) - False

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 10       e4c7.2210.a142    dynamic   120        F    F    Po1

次の出力は、モジュール/ハードウェアでのMACラーニングを示しています。ただし、インターフェイスを確認するには、インデックスを変換する必要があります。

N7K2# show hardware mac address-table 3 address e4c7.2210.a142

FE | Valid| PI|  BD  |      MAC      | Index | Stat| SW  | Modi| Age| Tmr| GM| Sec|

|      |   |      |               |       |  ic |     | fied|Byte| Sel|   | ure|

---|------|---|------|---------------|-------|-----|-----|-----|----|----|---|----|

1    1     1   41    e4c7.2210.a142  0x00a2a   0   0x089   1    185   1    0    0

| TR| NT| RM| RMA| Cap| Fld|Always| PV | RD| NN| UC|PI_E8| VIF | SWID| SSWID|  LID  |

| AP| FY|   |    |ture|    | Learn|    |   |   |   |     |     |     |      |       |

|---|---|---|----|----|----|------|----|---|---|---|-----|-----|-----|------|-------|

0   0   0    0    0    0    0    0x00  0   0   1    0   0x000 0x000  0x000 0x00a2a

N7K2# show system  internal pixm info ltl 0x00a2a

!--- This is the index that was received in the previous output.

---SNIP---

PC_TYPE    PORT    LTL      RES_ID       LTL_FLAG      CB_FLAG      MEMB_CNT

------------------------------------------------------------------------------

Normal    Po1     0x0a2a    0x16000000   0x00000000    0x00000002   2

Member rbh rbh_cnt

Eth3/4   0x000000f0   0x04

Eth3/3   0x0000000f   0x04

---SNIP---

次のコマンドを入力して、仮想デバイスコンテキスト(VDC)番号(この例では3)を取得し、モジュール上のMACを直接確認します。

N7K2# show vdc

---SNIP---

vdc_id  vdc_name  state   mac                 type        lc

------  --------  -----   ----------          ---------   ---

3       N7K2      active  e4:c7:22:10:a1:43   Ethernet    f3

module-3#attach module 3

module-3# vdc 3

!--- This data is obtained from the previous command output.

module-3# show mac address-table address e4c7.2210.a142

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, (d) - dec

Age - seconds since last seen,,+ - primary entry using vPC Peer-Link

(T) - True, (F) - False, h - hex, d - decimal

VDC = 3

FE  VLAN/BD MAC Address    Type     Age   Secure  NTFY   Ports/SWID.SSID.LID(d)

-----+------+-------------+--------+------+------+------+-----------------------

*  1    10  e4c7.2210.a142  dynamic 360        F     F    Po1

N7K1からN7K2へのSup上でトラフィックを転送するために使用されるポートチャネル1のリンクと、ポートチャネル1がN7K1からN7K2に使用される場合にN7K3から応答を送信するために使用されるリンクを判別します。

N7K2# show port-channel load-balance forwarding-path interface port-channel 1 src-ip

192.168.12.2 dst-ip 192.168.13.3 module 3

Module 3: Missing params will be substituted by 0's.

Load-balance Algorithm: src-dst ip

RBH: 0xd2       Outgoing port id: Ethernet3/3

N7K1# show port-channel load-balance forwarding-path interface port-channel 1 src-ip

192.168.13.3 dst-ip 192.168.12.2 module 3

Module 3: Missing params will be substituted by 0's.

Load-balance Algorithm: src-dst ip

RBH: 0xd2       Outgoing port id: Ethernet3/1

N7K2(IPアドレス192.168.12.2)からpingを送信し、パケットがN7K3(IPアドレス192.168.13.3)に転送されることを確認するために、N7K1のパケットを入力方向でキャプチャします。

pingを送信する前に、ハードウェアの蓄積に関する知識が必要です。蓄積を理解するには、次の手順を実行します。

1. モジュールを取り付けます。

N7K1# attach module 3

Attaching to module 3 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

2. flankerインスタンスを識別します。Flankerは、F3シリーズモジュール用のSwitch on Chip(SOC)ASICです。各フランカーは、モジュール上の2つの外部ポートにマッピングされます（情報はモジュールタイプごとに変化し、N7K-F312FQ-25に固有です）。

モジュールには12個のポートがあり、各ASICは前面パネルの2個のポートにマッピングされます。つまり、モジュールで使用可能な6(0-5)個のフランカインスタンスがあります（インスタンス数はゼロベース）。
注：開始する前に、ネットワーク管理者権限があることを確認してください。
N7K2からN7K1のポートチャネル1経由で到着するパケットをキャプチャしたら、各インスタンスにマッピングされているポート（e3/1およびe3/2）を探します。

module-3# show hardware internal dev-port-map

--------------------------------------------------------------

CARD_TYPE:       12 port 40G

>Front Panel ports:12

--------------------------------------------------------------

Device name             Dev role              Abbr num_inst:

--------------------------------------------------------------

> Flanker Eth Mac Driver DEV_ETHERNET_MAC       MAC_0  6

> Flanker Fwd Driver     DEV_LAYER_2_LOOKUP     L2LKP  6

!--- Check for the L2LKP number for ports 1 and 2.

> Flanker Xbar Driver    DEV_XBAR_INTF          XBAR_INTF 6

> Flanker Queue Driver   DEV_QUEUEING           QUEUE  6

> Sacramento Xbar ASIC   DEV_SWITCH_FABRIC      SWICHF 1

> Flanker L3 Driver      DEV_LAYER_3_LOOKUP     L3LKP  6

> EDC                    DEV_PHY                PHYS   2

+-----------------------------------------------------------------------+

+----------------+++FRONT PANEL PORT TO ASIC INSTANCE MAP+++------------+

+-----------------------------------------------------------------------+

FP port |  PHYS | MAC_0 | L2LKP | L3LKP | QUEUE |SWICHF

1               0       0       0       0       0

!--- The L2KLP for both ports is 0, so both belong to instance 0.

2               0       0       0       0       0

3               1       1       1       1       0

4               1       1       1       1       0

5       0       2       2       2       2       0

6       0       2       2       2       2       0

7       1       3       3       3       3       0

8       1       3       3       3       3       0

9               4       4       4       4       0

10              4       4       4       4       0

11              5       5       5       5       0

12              5       5       5       5       0

+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+

3. インスタンスを選択し、トリガーを設定して、キャプチャを開始します。ただし、ELAMトリガーで使用できる多くのオプションがあることを理解しておくことが重要です。

module-3# elam asic flanker instance 0

module-3(fln-elam)# layer2

module-3(fln-l2-elam)# trigger ?

dbus  Pre L2 BUS

rbus  Post L2 BUS

-----SNIP-----
これらの2つのオプションは、DBUSをキャプチャ（スイッチが受信するパケット）に含める場合に重要です。 これは、ルックアップの対象ではないrawパケットです。RBUSは、DBUSのハードウェアでのルックアップ結果を示します。完全なELAMと分析を行うには、RBUSとDBUSの両方をキャプチャする必要があります。

次の出力は、DBUSオプションでキャプチャできるパケットのタイプを示しています。この例では、インターネットプロトコルバージョン4(IPv4)パケットが選択されています。

module-3(fln-l2-elam)# trigger dbus ?

arp    ARP Frame Format

fc     Fc hdr Frame Format

ipv4   IPV4 Frame Format

ipv6   IPV6 Frame Format

mpls   MPLS

other  L2 hdr Frame Format

pup    PUP Frame Format

rarp   RARP Frame Format

valid  On valid packet
使用できる追加オプションを次に示します。

module-3(fln-l2-elam)# trigger dbus ipv4 ?

egress                 Egress packets

!--- Capture packets in egress (outbound from the port).

if                     If Trigger Condition

ingress                Ingress packets

!--- Capture packets in ingress (inbound to the port).

multicast              Multicast packet

multicast-replication  Multicast replication
この例では、キャプチャの条件を選択するためにifハンドルが使用されています。次の出力に示すオプションのほとんどは、L2、L3、およびL4ヘッダーに基づいています。送信元と宛先のIPアドレスもキャプチャに使用されます。

module-3(fln-l2-elam)# trigger dbus ipv4 ingress if ?

<CR>

acos                             Acos

block-capture                    Capture l2 blocks

bpdu                             Bpdu

bundle-port                      Bundle-port

ccc                              Ccc

copp                             Copp

da-type                          Da-type

de-cfi                           De cfi

destination-index                Destination-index

destination-ipv4-address         destination ipv4 address

destination-mac-address          Destination-mac-address

destination-vif                  Destination-vif

df                               df

dfst                             Dfst

dft                              Dft

disable-index-learn              Disable-index-learn

disable-new-learn                Disable-new-learn

dont-forward                     Dont-forward

dont-learn                       Dont-learn

dtag-ftag                        Dtag-ftag

dtag-ttl                         Dtag-ttl

dti-type-vpnid                   Dti type vpnid

error                            Error

erspan-kpa-valid                 Erspan kpa valid

ff                               Ff

frag                             frag

header-type                      Header type

ib-length-bundle                 Ib length bundle

ids-check-fail                   Ids-check-fail

ignore-acli                      Ignore-acli

ignore-aclo                      Ignore-aclo

ignore-qosi                      Ignore-qosi

ignore-qoso                      Ignore-qoso

inband-flow-creation-deletion    Inband-flow-creation-deletion

index-direct                     Index-direct

inner-cos                        Inner-cos

inner-de-valid                   Inner de valid

inner-drop-eligibility           Inner-drop-eligibility

ip-da-multicast                  Ip-da-multicast

ip-multicast                     Ip-multicast

ip-multicast-control             Ip-multicast-control

ipv6                             Ipv6

l2                               L2

l2-frame-type                    L2-frame-type

l2-length-check                  L2 length check

l2lu-mode                        L2lu-mode

l3-packet-length                 l3 packet length

l4-protocol                      l4 protocol

label-count                      Label count

last-ethertype                   Last-ethertype

lbl0-eos                         Lbl0 eos

lbl0-exp                         Lbl0 exp

lbl0-lbl                         Lbl0 lbl

lbl0-ttl                         Lbl0 ttl

lbl0-valid                       Lbl0 valid

lbl1-exp                         Lbl1 exp

lbl1-ttl                         Lbl1 ttl

mac-in-mac-valid                 Mac-in-mac-valid

mc                               Mc

md-acos                          Md acos

md-destination-table-index       Md destination table index

md-fwd-only                      Md fwd only

md-lif                           Md lif

md-mark-enable                   Md mark enable

md-multicast-bridge-disable      Md multicast bridge disable

md-preserve-acos                 Md preserve acos

md-qos-group-id                  Md qos group id

md-replication-packet            Md replication packet

md-router-mac                    Md router mac

md-ttl-err                       Md-ttl-err

md-version                       Md version

mf                               mf

mim-destination-mac-address      Mim-destination-mac-address

mim-source-mac-address           Mim-source-mac-address

mlh-type                         Mlh-type

no-stats                         No-stats

notify-index-learn               Notify-index-learn

notify-new-learn                 Notify-new-learn

null-label-exp                   Null label exp

null-label-ttl                   Null label ttl

null-label-valid                 Null label valid

option                           option

outer-cos                        Outer-cos

outer-drop-eligibility           Outer-drop-eligibility

ovl-mlh-bndl                     Ovl mlh bndl

ovl-ulh-bndl                     Ovl ulh bndl

ovl-ulh-bndl-1                   Ovl-ulh-bndl-1

ovl-ulh-bndl-2                   Ovl-ulh-bndl-2

packet-length                    Packet-length

packet-type                      Packet type

pdt-tag-gt-2                     Pdt-tag-gt-2

pdt-tag0                         Pdt-tag0

pdt-tag1                         Pdt-tag1

pdt-valid                        Pdt-valid

pdt-value                        Pdt-value

port-id                          Port-id

rbh                              Rbh

rdt                              Rdt

recir-shim-vxlan-src-peer-id     Recir shim vxlan src peer id

recirc-acos                      Recirc acos

recirc-bypass-ife                Recirc bypass ife

recirc-bypass-l2                 Recirc bypass l2

recirc-destination-table-index   Recirc destination table index

recirc-forward-only              Recirc forward only

recirc-l2-tunnel-encap           Recirc l2 tunnel encap

recirc-lif                       Recirc lif

recirc-ls-hash                   Recirc ls hash

recirc-mark-enable               Recirc mark enable

recirc-multicast-bridge-disable  Recirc multicast bridge disable

recirc-preserve-acos             Recirc preserve acos

recirc-preserve-ls-hash          Recirc preserve ls hash

recirc-preserve-rbh              Recirc preserve rbh

recirc-qos-group-id              Recirc qos group id

recirc-replication-packet        Recirc replication packet

recirc-router-mac                Recirc router mac

recirc-ttl-err                   Recirc ttl err

recirc-valid                     Recirc-valid

recirc-version                   Recirc version

redirect                         Redirect

repl-bypass-ife                  Repl bypass ife

repl-bypass-l2                   Repl bypass l2

repl-disable-local-bridge        Repl disable local bridge

repl-fwd-only                    Repl fwd only

repl-l2-tunnel-encap             Repl l2 tunnel encap

repl-l2-tunnel-info              Repl l2 tunnel info

repl-lif                         Repl lif

repl-mark-enable                 Repl mark enable

repl-met-lif                     Repl met lif

repl-ml3                         Repl ml3

repl-preserve-acos               Repl preserve acos

repl-preserve-rbh                Repl preserve rbh

repl-qos-group-id                Repl qos group id

repl-replication-packet          Repl replication packet

repl-router-mac                  Repl router mac

repl-ttl-err                     Repl ttl err

repl-version                     Repl version

rf                               Rf

second-inner-cos                 Second inner cos

segment-id                       Segment id

segment-id-valid                 Segment id valid

sequence-number                  Sequence-number

sg-tag                           Sg-tag

shim-valid                       Shim valid

source-index                     Source-index

source-ipv4-address              source ipv4 address

source-mac-address               Source-mac-address

source-vif                       Source-vif

status-ce-1q                     Status-ce-1q

status-is-1q                     Status-is-1q

sup-eid                          Sup-eid

tos                              tos

traceroute                       Traceroute

trig                             Any of previous elam triggered

trill-encap                      Trill-encap

ttl                              ttl

tunnel-bundle                    Tunnel bundle

tunnel-type                      Tunnel type

ulh-type                         Ulh-type

valid                            VALID

vl                               Vl

vlan                             Vlan

vn-p                             Vn p

vn-valid                         Vn-valid

vqi                              Vqi

vqi-valid                        Vqi-valid

vsl-num                          Vsl-num
次の出力は、最終的なトリガーオプションを示しています。

module-3# elam asic flanker instance 0

module-3(fln-elam)# layer2

module-3(fln-l2-elam)# trigger dbus ipv4 ingress if source-ipv4-address 192.168.12.2

destination-ipv4-address 192.168.13.3

module-3(fln-l2-elam)# trigger rbus ingress if trig

注：RBUSの設定は通常は複雑ではなく、シンプルに保たれます。

4. トリガーを確認するには、statusコマンドを入力してキャプチャプロセスを開始し、N7K2からN7K3(192.168.12.1 ～ 192.168.13.3)へのpingを開始します。

module-3(fln-l2-elam)# stat

ELAM Slot 3 instance 0: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 ingress if

source-ipv4-address 192.168.12.2 destination-ipv4-address 192.168.13.3

L2 DBUS: Configured

ELAM Slot 3 instance 0: L2 RBUS Configuration: trigger rbus ingress if trig

L2 RBUS: Configured

module-3(fln-l2-elam)# start

module-3(fln-l2-elam)# status

!--- The status shows as Armed because the process has begun.

ELAM Slot 3 instance 0: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 ingress if

source-ipv4-address 192.168.12.2 destination-ipv4-address 192.168.13.1

L2 DBUS: Armed

ELAM Slot 3 instance 0: L2 RBUS Configuration: trigger rbus ingress if trig

L2 RBUS: Armed

module-3(fln-l2-elam)#

module-3(fln-l2-elam)# status

!--- If the packet is captured, the status shows Triggered.

ELAM Slot 3 instance 0: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 ingress if

source-ipv4-address 192.168.12.2 destination-ipv4-address 192.168.13.3

L2 DBUS: Triggered

ELAM Slot 3 instance 0: L2 RBUS Configuration: trigger rbus ingress if trig

L2 RBUS: Triggered

module-3(fln-l2-elam)#

5. ステータスがTriggeredの場合は、RBUSとDBUSの両方が同じパケット用であることを確認するために同じシーケンス番号を持っているかどうかを確認します。この例では0x55が使用されていますが、シーケンス番号を示すカラムが異なります。

module-3(fln-l2-elam)# show dbus | in seq

sequence-number     : 0x6b            vl    : 0x0

!--- The sequence number is the same (0x6b).

module-3(fln-l2-elam)# show rbus | in seq

l2-rbus-trigger     : 0x1             sequence-number     : 0x6b

6. show dbusコマンドとshow rbusコマンドを入力して、DBUSとRBUSを確認します。DBUSコマンドの出力でソースインデックスを探し、RBUSコマンドの出力で宛先インデックスを探します。

module-3(fln-l2-elam)# show dbus

cp = 0x1007db4c, buf = 0x1007db4c, end = 0x10089e9c

--------------------------------------------------------------------

Flanker Instance 00 - Capture Buffer On L2 DBUS:

Status(0x0102), TriggerWord(0x000), SampleStored(0x005),CaptureBufferPointer(0x005)

is_l2_egress: 0x0000, data_size: 0x023

[000]:   5902a000 08010000 00000000 0cc01400 00145800 00000000 01800100 00000000

00000000 00000000 003931c8 842850b9 31c88428 50c00000 01ac0000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000005 80005000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00605406 01605406 8180008f f0054608 00000000

Printing packet 0

--------------------------------------------------------------------

L2 DBUS PRS MLH IPV4

--------------------------------------------------------------------

label-count         : 0x0             mc                  : 0x0

null-label-valid    : 0x0             null-label-exp      : 0x0

null-label-ttl      : 0x0             lbl0-vld            : 0x0

lbl0-eos            : 0x0             lbl0-lbl            : 0x0

lbl0-exp            : 0x0             lbl0-ttl            : 0x0

lbl1-exp            : 0x0             lbl1-ttl            : 0x0

ipv4                : 0x0             ipv6                : 0x0

l4-protocol         : 0x1             df                  : 0x0

mf                  : 0x0             frag                : 0x0

ttl                 : 0xff            l3-packet-length    : 0x54

option              : 0x0             tos                 : 0x0

sup-eid             : 0x0             header-type         : 0x1

error               : 0x0             redirect            : 0x0

port-id             : 0x0             last-ethertype      : 0x800

l2-frame-type       : 0x0             da-type             : 0x0

packet-type         : 0x0             l2-length-check     : 0x0

ip-da-multicast     : 0x0             ip-multicast        : 0x0

ip-multicast-control: 0x0             ids-check-fail      : 0x0

traceroute          : 0x0             outer-cos           : 0x0

inner-cos           : 0x0             vqi-valid           : 0x0

vqi                 : 0x0             packet-length       : 0x66

vlan                : 0xa             destination-index   : 0x0

source-index        : 0xa2c           bundle-port         : 0x0

acos                : 0x0             outer-drop-eligibility: 0x0

inner-drop-eligibility: 0x0             sg-tag              : 0x0

rbh                 : 0x0             vsl-num             : 0x0

inband-flow-creation-deletion: 0x0             ignore-qoso         : 0x0

ignore-qosi         : 0x0             ignore-aclo         : 0x0

ignore-acli         : 0x0             index-direct        : 0x0

no-stats            : 0x0             dont-forward        : 0x0

notify-index-learn  : 0x1             notify-new-learn    : 0x1

disable-new-learn   : 0x0             disable-index-learn : 0x0

dont-learn          : 0x0             bpdu                : 0x0

ff                  : 0x0             rf                  : 0x0

ccc                 : 0x0             l2                  : 0x0

rdt                 : 0x0             dft                 : 0x0

dfst                : 0x0             status-ce-1q        : 0x0

status-is-1q        : 0x1             trill-encap         : 0x0

mim-valid           : 0x0             dtag-ttl            : 0x0

dtag-ftag           : 0x0             valid               : 0x1

erspan-kpa-valid    : 0x0             recir-shim-vxlan-src-peer-id: 0x0

vn-valid            : 0x0             source-vif          : 0x0

destination-vif     : 0x0             vn-p                : 0x0

sequence-number     : 0x6b            vl                  : 0x0

inner-de-valid      : 0x0             de-cfi              : 0x0

second-inner-cos    : 0x0             tunnel-type         : 0x0

shim-valid          : 0x0

segment-id-valid    : 0x0             copp                : 0x0

dti-type-vpnid      : 0x0             segment-id          : 0x0

ib-length-bundle    : 0x58000         mlh-type            : 0x5

ulh-type            : 0x6

source-ipv4-address: 192.168.12.2

destination-ipv4-address: 192.168.13.3

mim-destination-mac-address : 0000.0000.0000

mim-source-mac-address : 0000.0000.0000

destination-mac-address : e4c7.2210.a142

source-mac-address : e4c7.2210.a143

module-3(fln-l2-elam)# show rbus

cp = 0x100a2548, buf = 0x100a2548, end = 0x100ae898

--------------------------------------------------------------------

Flanker Instance 00 - Capture Buffer On L2 RBUS:

Status(0x0102), TriggerWord(0x000), SampleStored(0x005),CaptureBufferPointer(0x005)

is_l2_egress: 0x0000, data_size: 0x018

[000]:   0059d930 0000000c c0000000 03580000 00000000 00000000 0000001f 57b00021

fdfc0000 00000000 02000000 14001402 8b000105 00000000 68200000 00000000 00000000

00000400 00008000 005b0000 00fe0e4c 7220850a 210000a0 000000b6

Printing packet 0

--------------------------------------------------------------------

L2 RBUS INGRESS CONTENT

--------------------------------------------------------------------

pad                 : 0x16764         valid               : 0x1

l2-rbus-trigger     : 0x1             sequence-number     : 0x6b

rit-ipv4-id         : 0x0             ipv4-tunnel-encap   : 0x0

rit-mpls-rw         : 0x0             ml2-ptr             : 0x0

ml3-ptr             : 0x0             mark                : 0x0

result-cap3         : 0x0             di1-v5-delta-length : 0x0

di1-v5-delta-length-plus: 0x0             di1-v4-delta-length : 0x0

di1-v4-delta-length-plus: 0x0             di2-delta-length    : 0x0

di2-delta-length-plus: 0x0             ml2-delta-length    : 0x0

ml2-delta-length-plus: 0x0             ml3-delta-length    : 0x0

ml3-delta-length-plus: 0x0             s-vector            : 0x0

lcpu-ff-valid       : 0x0             sup-di-vqi          : 0x0

erspan-term-index-dir: 0x0             erspan-buffer-check : 0x0

l2-tunnel-decapped  : 0x0             l3-delta-length     : 0x0

rit-crc16-valid     : 0x1             rit-crc16           : 0xf57b

vntag-p             : 0x0             frr-recirc          : 0x0

ingress-lif         : 0x1             earl-proxy-vld      : 0x0

md-di-vld           : 0x0             rc                  : 0x0

segment-id-valid    : 0x0             ttl-out             : 0xfe

ttl-mid             : 0xfe            tos-out             : 0x0

tos-in              : 0x0             orig-vlan1          : 0x0

vlan1               : 0x0             source-peer-id      : 0x0

final-ignore-qoso   : 0x0             port-id             : 0x0

cr-type             : 0x1             pup-packet          : 0x0

bpdu                : 0x0             vdc                 : 0x0

traceroute          : 0x0             de                  : 0x0

cos                 : 0x0             inner-drop-eligibility: 0x0

inner-cos           : 0x0             acos                : 0x0

di-ltl-index        : 0x50            l3-multicast-di     : 0x50

source-index        : 0xa2c           vlan                : 0x0

index-direct        : 0x0             di1-valid           : 0x1

vqi                 : 0x50            di2-valid           : 0x0

v5-fpoe-idx         : 0x0             di2-fpoe-idx        : 0x0

l3-multicast-v5     : 0x0             dft                 : 0x0

dfst                : 0x0             l3-learning-ff      : 0x0

result-rbh          : 0xd0            di2-cr-type         : 0x0

result-2            : 0x1             dtag-ftag           : 0x0

dtag-ttl            : 0x20            mac-in-mac-op       : 0x0

dvif                : 0x0             result-cap1         : 0x0

result-cap2         : 0x0             erspan-term         : 0x0

erspan-decap        : 0x0             dont-learn          : 0x0

routed-frame        : 0x1             copy-cause          : 0x0

l2-copy-cause       : 0x0             l3-rit-ptr          : 0x5b

sg-tag              : 0x0             trill-nh-id         : 0x0

ttl-in              : 0xfe            fc-up               : 0x0

up-did              : 0x0             did                 : 0xe4c722

up-sid              : 0x0             sid                 : 0x10a144

shim-l2-tunnel-encap: 0x0             shim-ls-hash        : 0x8

shim-rc             : 0x0             shim-lif            : 0x1

shim-replication-pkt: 0x0             shim-router-mac     : 0x1

shim-mark-enable    : 0x0             shim-qos-group-id   : 0x0

shim-destination-table-index: 0x5b            shim-acos-preserve  : 0x0

mim-destination-mac-address : 0000.0000.0000

mim-source-mac-address : 0000.0000.0000

7. Sup:

N7K1# show system  internal pixm info ltl 0xa2c

PC_TYPE    PORT    LTL      RES_ID       LTL_FLAG      CB_FLAG      MEMB_CNT

------------------------------------------------------------------------------

Normal    Po1     0x0a2c    0x16000000   0x00000000    0x00000002   2

Member rbh rbh_cnt

Eth3/2   0x000000f0   0x04

Eth3/1   0x0000000f   0x04

CBL Check States: Ingress: Enabled; Egress: Enabled

VLAN| BD| BD-St              | CBL St & Direction:

--------------------------------------------------

1 | 0x15 | INCLUDE_IF_IN_BD  | FORWARDING (Both)

10 | 0x19 | INCLUDE_IF_IN_BD  | FORWARDING (Both)

Member info

------------------

Type            LTL

---------------------------------

PORT_CHANNEL   Po1

FLOOD_W_FPOE   0x8019

FLOOD_W_FPOE   0x8015

N7K1# show system  internal pixm info ltl 0x50

0x0050 is in DCE/FC pool

Member info

------------------

Type            LTL

---------------------------------

PHY_PORT      Eth3/5
この出力は、パケットがポートチャネル1(Po1)で受信され、Eth3/5を介して転送されたことを示しています。

8. モジュールのローカルターゲットロジック(LTL)を確認して、正しいプログラミングを行います。

module-3# show system  internal pixmc info ltl-cb ltl 0xa2c

ltl |ltl_type|if_index|lc_type| vdc |v4_fpoe|v5_fpoe| base_fpoe_idx | flag

0x0a2c | 4    | Po1    |   2   |  2  | 0x00  |  0x00 |    0x0000     | 0x0

, local ports:

VDCs the entry is part of:

LTL HW programming info

.......................

----------------------------------------------------

|Index | ec |drop|span_vec|SOM|ucr_fab|

|--------------------------------------------------

|[ a2c]|   1|   0|      0|  0|      0|

|  RBH    |   VQI |   PS(INST:LPOE)

|----------------------------------

0,       40      0 :  1

1,       40      0 :  1

2,       40      0 :  1

3,       40      0 :  1

4,       44      0 : 10

5,       44      0 : 10

6,       44      0 : 10

7,       44      0 : 10

8,        0      0 :  1

9,        0      0 :  1

a,        0      0 :  1

b,        0      0 :  1

c,        0      0 : 10

d,        0      0 : 10

e,        0      0 : 10

f,        0      0 : 10

module-3# show system  internal pixmc info ltl-cb ltl 0x50

ltl |ltl_type|if_index|lc_type| vdc |v4_fpoe | v5_fpoe| base_fpoe_idx | flag

0x0050 |  5  |Eth3/5  |   2   |  2  |  0x00  |  0x00  |    0x0000     | 0x0

, local ports:

VDCs the entry is part of:

LTL HW programming info

.......................

----------------------------------------------------

|Index | ec |drop|span_vec|SOM|ucr_fab|

|--------------------------------------------------

|[  50]|   1|   0|      0|  0|      0|

|  RBH    |  VQI |       PS

|----------------------------

ALL RBH|      50 |     2  :    1

9. 出力時にELAMパケットをキャプチャします。パケットをキャプチャするには、IPアドレス192.168.13.3から192.168.12.2にping応答を送信します。ポートチャネル1インターフェイス(e3/1-2)のegressキーワードを使用してキャプチャを設定する必要があります。 インターフェイスは、前に説明したインスタンス0に属しています。

N7K1# att mo 3

Attaching to module 3 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

module-3# el asic flanker instance 0

module-3(fln-elam)# layer2

module-3(fln-l2-elam)# trigger dbus ipv4 egress if source-ipv4-address 192.168.13.3

destination-ipv4-address 192.168.12.2

module-3(fln-l2-elam)# trigger rbus egress if trig

module-3(fln-l2-elam)# status

ELAM Slot 3 instance 0: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 egress if

source-ipv4-address 192.168.13.3 destination-ipv4-address 192.168.12.2

L2 DBUS: Configured

ELAM Slot 3 instance 0: L2 RBUS Configuration: trigger rbus egress if trig

L2 RBUS: Configured

module-3(fln-l2-elam)# start

module-3(fln-l2-elam)# status

ELAM Slot 3 instance 0: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 egress if

source-ipv4-address 192.168.13.3 destination-ipv4-address 192.168.12.2

L2 DBUS: Armed

ELAM Slot 3 instance 0: L2 RBUS Configuration: trigger rbus egress if trig

L2 RBUS: Armed

module-3(fln-l2-elam)# status

ELAM Slot 3 instance 0: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 egress if

source-ipv4-address 192.168.13.3 destination-ipv4-address 192.168.12.2

L2 DBUS: Triggered

ELAM Slot 3 instance 0: L2 RBUS Configuration: trigger rbus egress if trig

L2 RBUS: Triggered

module-3(fln-l2-elam)#

module-3(fln-l2-elam)# show dbus | in seq

sequence-number     : 0x8d            vl      : 0x3

!--- The sequence number is the same.

module-3(fln-l2-elam)# show rbus | in seq

vl                  : 0x0       sequence-number     : 0x8d

module-3(fln-l2-elam)# show dbus

cp = 0x1007db4c, buf = 0x1007db4c, end = 0x10089e9c

--------------------------------------------------------------------

Flanker Instance 00 - Capture Buffer On L2 DBUS:

Status(0x0102), TriggerWord(0x000), SampleStored(0x005),CaptureBufferPointer(0x005)

is_l2_egress: 0x0000, data_size: 0x023

[000]:   48c22000 08210000 40020800 0cc01414 5800a000 00001a40 01030000 00000000

00000000 00000000 003931c8 842850f9 31c88428 50800000 02358000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00005000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00605406 81e05406 0100008f e0054600 00000000

Printing packet 0

--------------------------------------------------------------------

L2 DBUS PRS MLH IPV4

--------------------------------------------------------------------

label-count         : 0x0             mc                  : 0x0

null-label-valid    : 0x0             null-label-exp      : 0x0

null-label-ttl      : 0x0             lbl0-vld            : 0x0

lbl0-eos            : 0x0             lbl0-lbl            : 0x0

lbl0-exp            : 0x0             lbl0-ttl            : 0x0

lbl1-exp            : 0x0             lbl1-ttl            : 0x0

ipv4                : 0x0             ipv6                : 0x0

l4-protocol         : 0x1             df                  : 0x0

mf                  : 0x0             frag                : 0x0

ttl                 : 0xfe            l3-packet-length    : 0x54

option              : 0x0             tos                 : 0x0

sup-eid             : 0x0             header-type         : 0x1

error               : 0x0             redirect            : 0x0

port-id             : 0x1             last-ethertype      : 0x800

l2-frame-type       : 0x0             da-type             : 0x0

packet-type         : 0x1             l2-length-check     : 0x0

ip-da-multicast     : 0x0             ip-multicast        : 0x0

ip-multicast-control: 0x0             ids-check-fail      : 0x0

traceroute          : 0x0             outer-cos           : 0x0

inner-cos           : 0x0             vqi-valid           : 0x1

vqi                 : 0x40            packet-length       : 0x66

vlan                : 0xa             destination-index   : 0xa2c

source-index        : 0x50            bundle-port         : 0x0

acos                : 0x0             outer-drop-eligibility: 0x0

inner-drop-eligibility: 0x0             sg-tag              : 0x0

rbh                 : 0xd2            vsl-num             : 0x0

inband-flow-creation-deletion: 0x0             ignore-qoso         : 0x0

ignore-qosi         : 0x0             ignore-aclo         : 0x0

ignore-acli         : 0x0             index-direct        : 0x0

no-stats            : 0x0             dont-forward        : 0x0

notify-index-learn  : 0x1             notify-new-learn    : 0x0

disable-new-learn   : 0x0             disable-index-learn : 0x0

dont-learn          : 0x0             bpdu                : 0x0

ff                  : 0x0             rf                  : 0x1

ccc                 : 0x4             l2                  : 0x0

rdt                 : 0x0             dft                 : 0x0

dfst                : 0x0             status-ce-1q        : 0x0

status-is-1q        : 0x0             trill-encap         : 0x0

mim-valid           : 0x0             dtag-ttl            : 0x0

dtag-ftag           : 0x0             valid               : 0x1

erspan-kpa-valid    : 0x0             recir-shim-vxlan-src-peer-id: 0x0

vn-valid            : 0x0             source-vif          : 0x0

destination-vif     : 0x0             vn-p                : 0x0

sequence-number     : 0x8d            vl                  : 0x3

inner-de-valid      : 0x0             de-cfi              : 0x0

second-inner-cos    : 0x0             tunnel-type         : 0x0

shim-valid          : 0x0

segment-id-valid    : 0x0             copp                : 0x0

dti-type-vpnid      : 0x0             segment-id          : 0x0

ib-length-bundle    : 0x0             mlh-type            : 0x5

ulh-type            : 0x6

source-ipv4-address: 192.168.13.3

destination-ipv4-address: 192.168.12.2

mim-destination-mac-address : 0000.0000.0000

mim-source-mac-address : 0000.0000.0000

destination-mac-address : e4c7.2210.a143

source-mac-address : e4c7.2210.a142
図に示すように、送信元と宛先の両方のインデックスはDBUSの一部です（入力キャプチャに示されているものと異なります）。

module-3(fln-l2-elam)# show rbus

cp = 0x100a2548, buf = 0x100a2548, end = 0x100ae898

--------------------------------------------------------------------

Flanker Instance 00 - Capture Buffer On L2 RBUS:

Status(0x1102), TriggerWord(0x000), SampleStored(0x008),CaptureBufferPointer(0x000)

is_l2_egress: 0x0001, data_size: 0x018

[000]:   0048ea00 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 0c000000 00000000 04014008 00005000 00000000

00000726 3910850a 1b931c88 42850800 00000000 00000000 0000008d

Printing packet 0

--------------------------------------------------------------------

L2 RBUS EGRESS CONTENT

--------------------------------------------------------------------

pad                 : 0x0             valid               : 0x1

trig                : 0x1             reserved            : 0x0

vn-tag-p            : 0x0             cbl-vlan-valid      : 0x0

vft-hop-count       : 0x0             vft-vsan            : 0x0

vft-up              : 0x0             vft-valid           : 0x0

copp                : 0x0             segment-id-valid    : 0x0

segment-id-23       : 0x0             vsl-num             : 0x0

inner-cos           : 0x0             inner-drop-eligibility: 0x0

cos                 : 0x0             drop-eligibility    : 0x0

dce-mode            : 0x0             flood-to-bd         : 0x0

pt-bit-en           : 0x1             cpu-port            : 0x0

vlan-id             : 0xa             ip-tos              : 0x0

result-rbh          : 0x1             met-ptr             : 0x2000

packet-type         : 0x1             sg-tag              : 0x0

dtag-ftag           : 0x0             vdc                 : 0x0

vn-tag-src-vif      : 0x0             vn-tag-dst-vif      : 0x0

vn-tag-l            : 0x0             dc3-tr              : 0x0

vl                  : 0x0             sequence-number     : 0x8d

destination-mac-valid: 0x0

source-mac-valid: 0x0

mim-destination-mac-address : 0000.0000.0000

destination-mac-address : e4c7.2210.a143

source-mac-address : e4c7.2210.a142

mim-source-mac-address : 0000.0000.0000
入力ELAMパケットキャプチャの後にデコードされた送信元と宛先のIPアドレスが正しい。ただし、リターントラフィックがキャプチャされるため、入力ELAMと比較すると、方向は必ず逆になります。

10. N7K1のポートチャネル1のモジュール3のColor-Based Logic(CBL)をチェックして、VLAN 10がトラフィックをN7K1経由で転送するかどうかを判別します。CBLは物理インターフェイスベースのロジックであるため、ポートチャネル番号ではなく、N7K1のポートチャネル1のメンバーインターフェイス番号を入力する必要があります。次の出力では、VLAN 10が期待どおりに転送していることがわかります。

CBLは、ハードウェア内のポートのスパニングツリープロトコル(STP)状態を判別するために使用されます。SupのVLANのSTPをチェックすると、インターフェイスに転送が表示されますが、モジュールによってトラフィックがブロックされる場合があります。
注：メンバーインターフェイス（e3/1とe3/2）のCBLを個別に確認する必要があります。

module-3# show hardware internal mac  port 1 table cbl vlan

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  INGRESS                                     |

| Disabled State   | 0,2-9,11-4031,4036-4095                                   |

| Forwarding State | 1,10,4032-4035                                            |

| Blocked State    |                                                           |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  EGRESS                                      |

| Disabled State   | 0,2-9,11-4031,4036-4095                                   |

| Forwarding State | 1,10,4032-4035                                            |

| Blocked State    |                                                           |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

注：前のコマンドは、ポートチャネル1用です(モジュール3はe3/1上にあります)。

module-3# show hardware internal mac  port 2 table cbl vlan

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  INGRESS                                     |

| Disabled State   | 0,2-9,11-4031,4036-4095                                   |

| Forwarding State | 1,10,4032-4035                                            |

| Blocked State    |                                                           |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  EGRESS                                      |

| Disabled State   | 0,2-9,11-4031,4036-4095                                   |

| Forwarding State | 1,10,4032-4035                                            |

| Blocked State    |                                                           |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

注：同様に、このコマンドはポートチャネル2(e3/2)のCBLをチェックします。

ブレークアウトケーブルを使用したF3シリーズモジュールのELAMのトラブルシューティング

ブレークアウトケーブルが接続されている場合のF3シリーズモジュールのELAM手順は、通常のモジュールポートのELAM手順と異なりません。ただし、インデックスを前面パネル番号に変換しようとする際に、ポートインデックスマネージャ(PIXM)の検証に関するいくつかの変更があります。この場合、インターフェイスはブレークアウトケーブルから受信されます。

このセクション全体の例で使用されるトポロジを次に示します。

+------------+   BreakOut Cable     +-----------+

|            |      e3/8/1-4   te1/1|           |

|            |          +-----------+           |

|            |e3/8      |       1/2 |  4500-X   |

|  N7K3      +----------------------+           |

|            |  Po2     |       1/3 |           |

|            |          +-----------+           |

|            |          |       1/4 |           |

+------------+          +-----------+-----------+

Vlan20 SVI                        Vlan20 SVI

IP add 192.168.20.3                 IP add 192.168.20.1

この例では、ブレークアウトケーブルがイーサネットインターフェイス3/8に接続され、40ギガビットポートが4つの10ギガビットポートに分割されます。必要な設定については、このセクションで参照してください。

N7K3(config)# interface breakout module 3 port 8 map 10g-4x

N7K3(config)# show interface brief

---SNIP---

---------------------------------------------------------------

Ethernet      VLAN    Type Mode   Status  Reason  Speed   Port

Interface                                                 Ch #

---------------------------------------------------------------

Eth3/7        --      eth  routed up      none    40G(D)  --

Eth3/8/1      1       eth  trunk  up      none    10G(D)  2

!--- From 3/8/1 to 3/8/4.

Eth3/8/2      1       eth  trunk  up      none    10G(D)  2

Eth3/8/3      1       eth  trunk  up      none    10G(D)  2

Eth3/8/4      1       eth  trunk  up      none    10G(D)  2

前の出力では、イーサネットインターフェイス3/7が40ギガビットポートであることに気付きます。ただし、イーサネットインターフェイス3/8は、4つの10ギガビットポートに分割され、個別に設定できます。

N7K3# show run interface e3/8/1 - 4

!Command: show running-config interface Ethernet3/8/1-4

!Time: Mon May  4 01:46:28 2015

version 6.2(8a)

interface Ethernet3/8/1

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20

no shutdown

interface Ethernet3/8/2

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40

no shutdown

interface Ethernet3/8/3

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 50

no shutdown

interface Ethernet3/8/4

switchport

switchport mode trunk

no shutdown

N7K3 Switched Virtual Interface(SVI)20 IPアドレス(192.168.20.3)から4500 SVI 20 IPアドレス(192.168.20.1)へのパケットキャプチャを開始します。 パケットは4500への出力時にN7K3でキャプチャされ、応答は4500からN7K3に送信されます。

前のセクションで説明したように、トリガーを適用するには、flankerインスタンスに関する知識が必要です。次の出力は、モジュール3の添付ファイルを示しています。

N7K3# attach module 3

Attaching to module 3 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

module-3# show hardware internal dev

dev-port-map   dev-version

module-3# show hardware internal dev-port-map

--------------------------------------------------------------

CARD_TYPE:       12 port 40G

>Front Panel ports:12

--------------------------------------------------------------

Device name             Dev role              Abbr num_inst:

--------------------------------------------------------------

> Flanker Eth Mac Driver DEV_ETHERNET_MAC       MAC_0  6

> Flanker Fwd Driver     DEV_LAYER_2_LOOKUP     L2LKP  6

> Flanker Xbar Driver    DEV_XBAR_INTF          XBAR_INTF 6

> Flanker Queue Driver   DEV_QUEUEING           QUEUE  6

> Sacramento Xbar ASIC   DEV_SWITCH_FABRIC      SWICHF 1

> Flanker L3 Driver      DEV_LAYER_3_LOOKUP     L3LKP  6

> EDC                    DEV_PHY                PHYS   2

+-----------------------------------------------------------------------+

+----------------+++FRONT PANEL PORT TO ASIC INSTANCE MAP+++------------+

+-----------------------------------------------------------------------+

FP port |  PHYS | MAC_0 | L2LKP | L3LKP | QUEUE |SWICHF

1               0       0       0       0       0

2               0       0       0       0       0

3               1       1       1       1       0

4               1       1       1       1       0

5       0       2       2       2       2       0

6       0       2       2       2       2       0

7       1       3       3       3       3       0

8       1       3       3       3       3       0

!--- The port 8 L2LKP column shows a value of 3.

9               4       4       4       4       0

10              4       4       4       4       0

11              5       5       5       5       0

12              5       5       5       5       0

+-----------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+

この出力では、ポート8はflankerインスタンス3にあります。インスタンスがわかったので、送信元と宛先のIPアドレスを介してトリガーを配置できます。N7K3から4500へのping要求をキャプチャするため、出力ELAMになります。

module-3# elam asic flanker instance 3

module-3(fln-elam)# layer2

module-3(fln-l2-elam)# trigger dbus  ipv4 egress if source-ipv4-address 192.168.20.3

destination-ipv4-address 192.168.20.1

module-3(fln-l2-elam)# trigger  rbus egress if trig

module-3(fln-l2-elam)# status

ELAM Slot 3 instance 3: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 egress if

source-ipv4-address 192.168.20.3 destination-ipv4-address 192.168.20.1

L2 DBUS: Configured

ELAM Slot 3 instance 3: L2 RBUS Configuration: trigger rbus egress if trig

L2 RBUS: Configured

module-3(fln-l2-elam)# start

module-3(fln-l2-elam)# status

ELAM Slot 3 instance 3: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 egress if

source-ipv4-address 192.168.20.3 destination-ipv4-address 192.168.20.1

L2 DBUS: Armed

ELAM Slot 3 instance 3: L2 RBUS Configuration: trigger rbus egress if trig

L2 RBUS: Armed

pingはN7K3から4500に開始されます。

N7K3# ping 192.168.20.1

PING 192.168.20.1 (192.168.20.1): 56 data bytes

36 bytes from 192.168.20.3: Destination Host Unreachable

Request 0 timed out

64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=6.49 ms

64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=6.518 ms

64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=7.936 ms

64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=7.945 ms

--- 192.168.20.1 ping statistics ---

5 packets transmitted, 4 packets received, 20.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 6.49/7.222/7.945 ms

ELAMステータスは次のとおりです。

module-3(fln-l2-elam)# status

ELAM Slot 3 instance 3: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 egress if

source-ipv4-address 192.168.20.3 destination-ipv4-address 192.168.20.1

L2 DBUS: Triggered

ELAM Slot 3 instance 3: L2 RBUS Configuration: trigger rbus egress if trig

L2 RBUS: Triggered

シーケンス番号が同じであることを確認します。

module-3(fln-l2-elam)# show dbus | in seq

sequence-number     : 0x27            vl                  : 0x3

module-3(fln-l2-elam)# show rbus | in seq

vl                  : 0x0             sequence-number     : 0x27

シーケンス番号は同じです。DBUSとRBUSの情報を確認できます。

module-3(fln-l2-elam)# show dbus

cp = 0x1011033c, buf = 0x1011033c, end = 0x1011c68c

--------------------------------------------------------------------

Flanker Instance 03 - Capture Buffer On L2 DBUS:

Status(0x0102), TriggerWord(0x000), SampleStored(0x004),CaptureBufferPointer(0x004)

is_l2_egress: 0x0000, data_size: 0x023

[000]:   4c1ea000 20a10000 40021040 0cc02801 04080000 00000000 08100000 00000000

00000000 00000000 003c1fc1 8732dff9 31c88428 51000000 009d8000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 00005000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 0060540a 01e0540a 0080008f f0054608 00000000

Printing packet 0

--------------------------------------------------------------------

L2 DBUS PRS MLH IPV4

--------------------------------------------------------------------

label-count         : 0x0             mc                  : 0x0

null-label-valid    : 0x0             null-label-exp      : 0x0

null-label-ttl      : 0x0             lbl0-vld            : 0x0

lbl0-eos            : 0x0             lbl0-lbl            : 0x0

lbl0-exp            : 0x0             lbl0-ttl            : 0x0

lbl1-exp            : 0x0             lbl1-ttl            : 0x0

ipv4                : 0x0             ipv6                : 0x0

l4-protocol         : 0x1             df                  : 0x0

mf                  : 0x0             frag                : 0x0

ttl                 : 0xff            l3-packet-length    : 0x54

option              : 0x0             tos                 : 0x0

sup-eid             : 0x1             header-type         : 0x0

error               : 0x0             redirect            : 0x0

port-id             : 0x5             last-ethertype      : 0x800

l2-frame-type       : 0x0             da-type             : 0x0

packet-type         : 0x1             l2-length-check     : 0x0

ip-da-multicast     : 0x0             ip-multicast        : 0x0

ip-multicast-control: 0x0             ids-check-fail      : 0x0

traceroute          : 0x0             outer-cos           : 0x0

inner-cos           : 0x0             vqi-valid           : 0x1

vqi                 : 0x82            packet-length       : 0x66

vlan                : 0x14            destination-index   : 0x82

source-index        : 0x400           bundle-port         : 0x0

acos                : 0x0             outer-drop-eligibility: 0x0

inner-drop-eligibility: 0x0             sg-tag              : 0x0

rbh                 : 0x0             vsl-num             : 0x0

inband-flow-creation-deletion: 0x0             ignore-qoso         : 0x0

ignore-qosi         : 0x0             ignore-aclo         : 0x0

ignore-acli         : 0x0             index-direct        : 0x1

no-stats            : 0x0             dont-forward        : 0x0

notify-index-learn  : 0x0             notify-new-learn    : 0x0

disable-new-learn   : 0x0             disable-index-learn : 0x0

dont-learn          : 0x1             bpdu                : 0x0

ff                  : 0x0             rf                  : 0x0

ccc                 : 0x0             l2                  : 0x0

rdt                 : 0x0             dft                 : 0x0

dfst                : 0x0             status-ce-1q        : 0x0

status-is-1q        : 0x0             trill-encap         : 0x0

mim-valid           : 0x0             dtag-ttl            : 0x0

dtag-ftag           : 0x0             valid               : 0x1

erspan-kpa-valid    : 0x0             recir-shim-vxlan-src-peer-id: 0x0

vn-valid            : 0x0             source-vif          : 0x0

destination-vif     : 0x0             vn-p                : 0x0

sequence-number     : 0x27            vl                  : 0x3

inner-de-valid      : 0x0             de-cfi              : 0x0

second-inner-cos    : 0x0             tunnel-type         : 0x0

shim-valid          : 0x0

segment-id-valid    : 0x0             copp                : 0x0

dti-type-vpnid      : 0x0             segment-id          : 0x0

ib-length-bundle    : 0x0             mlh-type            : 0x5

ulh-type            : 0x6

source-ipv4-address: 192.168.20.3

destination-ipv4-address: 192.168.20.1

mim-destination-mac-address : 0000.0000.0000

mim-source-mac-address : 0000.0000.0000

destination-mac-address : f07f.061c.cb7f

source-mac-address : e4c7.2210.a144

module-3(fln-l2-elam)#

module-3(fln-l2-elam)#

module-3(fln-l2-elam)#

module-3(fln-l2-elam)# show rbus

cp = 0x10134d38, buf = 0x10134d38, end = 0x10141088

--------------------------------------------------------------------

Flanker Instance 03 - Capture Buffer On L2 RBUS:

Status(0x1102), TriggerWord(0x000), SampleStored(0x008),CaptureBufferPointer(0x000)

is_l2_egress: 0x0001, data_size: 0x018

[000]:   004c4780 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000 00000000 0c001000 00000000 80028010 00009000 00000000

00000783 f830e65b fb931c88 42851000 00000000 00000000 00000027

Printing packet 0

--------------------------------------------------------------------

L2 RBUS EGRESS CONTENT

--------------------------------------------------------------------

pad                 : 0x0             valid               : 0x1

trig                : 0x1             reserved            : 0x0

vn-tag-p            : 0x1             cbl-vlan-valid      : 0x0

vft-hop-count       : 0x0             vft-vsan            : 0x0

vft-up              : 0x0             vft-valid           : 0x0

copp                : 0x0             segment-id-valid    : 0x0

segment-id-23       : 0x0             vsl-num             : 0x0

inner-cos           : 0x0             inner-drop-eligibility: 0x0

cos                 : 0x0             drop-eligibility    : 0x0

dce-mode            : 0x0             flood-to-bd         : 0x0

pt-bit-en           : 0x20            cpu-port            : 0x0

vlan-id             : 0x14            ip-tos              : 0x0

result-rbh          : 0x2             met-ptr             : 0x4000

packet-type         : 0x1             sg-tag              : 0x0

dtag-ftag           : 0x0             vdc                 : 0x0

vn-tag-src-vif      : 0x0             vn-tag-dst-vif      : 0x0

vn-tag-l            : 0x0             dc3-tr              : 0x0

vl                  : 0x0             sequence-number     : 0x27

destination-mac-valid: 0x0

source-mac-valid: 0x0

mim-destination-mac-address : 0000.0000.0000

destination-mac-address : f07f.061c.cb7f

source-mac-address : e4c7.2210.a144

mim-source-mac-address : 0000.0000.0000

フローを確認するために、宛先インデックスと送信元インデックスを前面パネルポートに変換します。

N7K3# show system  internal pixm info ltl 0x400

0x0400 is in SUP In-band LTL range

この出力は、ソースインデックスを示しています。SupからN7K3に到達するpingが正しいことがわかります。次の出力は、VLAN 20を許可するN7Kの2つのインターフェイスの1つである出力インターフェイス(e3/8/1)を示しています。もう1つのインターフェイスはe3/8/4で、STPにより4500でブロックされます。

N7K3# show system  internal pixm info ltl 0x82

0x0082 is in DCE/FC pool

Member info

------------------

Type            LTL

---------------------------------

PHY_PORT       Eth3/8/1

FLOOD_W_FPOE   0x8039

FLOOD_W_FPOE   0x803f

N7Kのブレークアウトケーブルで作成されたポートのCBLを確認します。CBLをチェックするには、新しく形成されたすべてのポートのハードウェアポート番号が必要です。

注：インターフェイスe3/8がスイッチに存在しない。新しく形成されたポートだけが表示されます。

N7K3# show  interface e3/8

^

% Incomplete command at '^' marker.

N7K3#

ブレークアウトケーブルが使用され、e3/8インターフェイスがスイッチに存在しないため、ハードウェアポート番号を取得するために使用される計算が変更されます。ブレイクアウトをサポートするモジュールでは、ハードウェアポートの番号が異なります。まず、ポートがブレイクアウトをサポートしているかどうかを確認します。

N7K3# show int e3/7 capabilities

Ethernet3/7

Model:                 N7K-F312FQ-25

Type (SFP capable):    QSFP-40G-CR4

Speed:                 10000,40000

Duplex:                full

---SNIP---

PFC capable:           yes

Breakout capable:      yes

図に示すように、ポートe3/7はブレークアウトをサポートします。つまり、帯域幅を4つの10ギガビットポートに分割できます。同様に、100ギガビットポートを備えたその他のF3シリーズモジュールは、10ギガビットのポート10個、またはオーバーサブスクリプションの40ギガビットのポート3個に分割できます。これはモジュールによって異なります。

この例のF3シリーズモジュールには40ギガビットポートがあり、各ポートはそれぞれ4つのポートに分割できるため、各ポートのハードウェアポート番号は0-3、4-7、8-11...40-43、44-47です。最初の例でポートにブレークアウトケーブルがある場合、そのハードウェアポート番号は0、1、2、および3になります。ブレークアウトケーブルがない場合、ハードウェアポート番号は0（1、2、および3はアクティブになりません）になります。

親ポートはe3/8であるため、ブレークアウトケーブルなしで使用する場合はハードウェアポート番号が28になり、ブレークアウトケーブルで使用する場合は28、29、30、および31になります。次のコマンド出力は、アクティブなハードウェアポート（0ベース）を示しています。

N7K3# show system internal ifindex info mod 3

Init DB dump follows:

module_num_bitmask = 0x3ffff

Slot:3, Proc:1, breakout_factor:0, sw_card_id:0, active_cfg_ports:, broken_fp_po

rts:

Slot:3, Proc:2, breakout_factor:4, sw_card_id:155, active_cfg_ports:0,4,8,12,16,

20,24,28-32,36,40,44, broken_fp_ports:28

Lookup DB dump follows:

Slot:3, breakout_factor:4

破損したポートハードウェアポート番号は28で、現在は4つに分割されています(28-32)。 モジュール3を取り付け、ハードウェアのCBLを確認できます。

N7K3# attach  module  3

Attaching to module 3 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

module-3#

F3シリーズモジュールでは、ポート番号が1ベースのスケールに従ってフォーマットされることを想定しています。このため、29、30、31、および32と入力する必要があります。

module-3# show  hardware  internal mac  port  ?

<1-96>  Port number (1-based)

!--- This is context sensitive, so it helps to say the port number is 1-based.

VLAN転送状態を確認および確認するためのイーサネットインターフェイス3/8/1の実行コンフィギュレーションを次に示します。

interface Ethernet3/8/1

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20

no shutdown

module-3# show  hardware  internal mac  port 29  table  cbl vlan

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  INGRESS                                     |

| Disabled State   | 0,2-9,11-19,21-4031,4036-4095                             |

| Forwarding State | 10,20,4032-4035                                           |

| Blocked State    | 1                                                         |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  EGRESS                                      |

| Disabled State   | 0,2-9,11-19,21-4031,4036-4095                             |

| Forwarding State | 10,20,4032-4035                                           |

| Blocked State    | 1                                                         |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

VLAN転送状態を確認および確認するためのイーサネットインターフェイス3/8/2の実行コンフィギュレーションを次に示します。

interface Ethernet3/8/2

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 30,40

no shutdown

module-3# show  hardware  internal mac  port 30  table  cbl vlan

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  INGRESS                                     |

| Disabled State   | 0,2-29,31-39,41-4031,4036-4095                            |

| Forwarding State | 30,40,4032-4035                                           |

| Blocked State    | 1                                                         |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  EGRESS                                      |

| Disabled State   | 0,2-29,31-39,41-4031,4036-4095                            |

| Forwarding State | 30,40,4032-4035                                           |

| Blocked State    | 1                                                         |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

VLAN転送状態を確認および確認するためのイーサネットインターフェイス3/8/3の実行コンフィギュレーションを次に示します。

interface Ethernet3/8/3

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 50

no shutdown

module-3# show  hardware  internal mac  port 31  table  cbl vlan

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  INGRESS                                     |

| Disabled State   | 0,2-49,51-4031,4036-4095                                  |

| Forwarding State | 50,4032-4035                                              |

| Blocked State    | 1                                                         |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  EGRESS                                      |

| Disabled State   | 0,2-49,51-4031,4036-4095                                  |

| Forwarding State | 50,4032-4035                                              |

| Blocked State    | 1                                                         |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

VLAN転送状態を確認して確認するための、イーサネットインターフェイス3/8/4の実行コンフィギュレーションを次に示します（すべての設定済みVLANが許可されます）。

interface Ethernet3/8/4

switchport

switchport mode trunk

no shutdown

module-3# show  hardware  internal mac  port 32  table  cbl vlan

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  INGRESS                                     |

| Disabled State   | 0,2-9,11-19,21-29,31-39,41-49,51-59,61-669,671-4031       |

| Disabled State   | 4036-4095                                                 |

| Forwarding State | 1,20,30,40,50,60,670,4032-4035                            |

| Blocked State    | 10                                                        |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

|                                  EGRESS                                      |

| Disabled State   | 0,2-9,11-19,21-29,31-39,41-49,51-59,61-669,671-4031       |

| Disabled State   | 4036-4095                                                 |

| Forwarding State | 1,20,30,40,50,60,670,4032-4035                            |

| Blocked State    | 10                                                        |

| Learning State   |                                                           |

--------------------------------------------------------------------------------

CBLは、正しいVLANが転送されていることを示します。

show hardware internal error module <module number>コマンドを使用して、ハードウェアポート番号を取得できます。このコマンドは、show interface x/yコマンドの出力に表示されない内部ドロップを確認する必要がある場合に便利です。以下が一例です。

N7K2# show hardware internal errors module 3

---SNIP---

Instance:1

Cntr  Name                                          Value             Ports

----- ----                                          -----             -----

3836 igr rx pl: cbl drops                          0000000000000001  10 -

4636 igr rx pl: cbl drops                          0000000000000001  14 -

Instance:2

Cntr  Name                                          Value             Ports

----- ----                                          -----             -----

423 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000478  18 -

455 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000478  17 -

487 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000478  19 -

519 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000478  20 -

Instance:3

Cntr  Name                                          Value             Ports

----- ----                                          -----             -----

423 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000745  26 -

455 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000745  25 -

487 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000745  27 -

519 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000000745  28 -

550 igr in upm: pkts rcvd, with RCODE violation   0000359810913821  30 -

551 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000425092490108  30 -

552 igr in upm: pkts with error                   0000000000176136  30 -

582 igr in upm: pkts rcvd, with RCODE violation   0000000000292641  29 -

583 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000000114014  29 -

614 igr in upm: pkts rcvd, with RCODE violation   0000133362265995  31 -

615 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000146701474013  31 -

616 igr in upm: pkts with error                   0000000000157479  31 -

646 igr in upm: pkts rcvd, with RCODE violation   0000000002160959  32 -

647 igr in upm: pkts with symbol/sequence error rcvd 0000000003722562  32 -

648 igr in upm: pkts with error                   0000000000000002  32 -