内容

概要

背景説明

シナリオ

関連するCisco Bug ID

概要

このドキュメントでは、サイト VLAN がオンラインにならないか、または Authoritative Edge Device（AED）が一連の VLAN を転送しないという一般的なオーバーレイ トランスポート仮想化（OTV）シナリオについて説明し、このシナリオをトラブルシューティングする方法について説明します。

背景説明

このドキュメントでは、ユニキャストOTVまたはマルチキャストOTVのマルチAED設定を前提としています。

シナリオ

VLANに対してAEDはアクティブになりません。

1. show otvコマンドを入力して、エラーを確認します。たとえば、「Site-IDの不一致」は問題があります。

2. show otv siteコマンドを入力し、「System-ID」を確認します。
これは、各VLANに対して何をアクティブにすべきかを知るためにAEDを選択するために使用されます。

RTP-OTV1# show otv site

[snip]

System-ID 8478.ac0b.6044

Site-Identifier aaaa.aaaa.aaaa

Site-VLAN 6 State is Up

Site Information for Overlay1:

Local device is AED-Capable

Neighbor Edge Devices in Site: 1

Hostname   System-ID   Adjacency-   Adjacency-     AED-

State     Uptime         Capable

-------------------------------------------------------------

RTP-OTV1  8478.ac0c.7b44   Full       1w6d           Yes

3. サイトVLANが、そのサイトの両方のOTV仮想デバイスコンテキスト(VDC)で同じであることを確認します。
Nexus-otv# show run | in "site-vlan"

otv site-vlan 7

ベストプラクティスは、サイトごとに異なるサイトVLANを使用することです。

4. OTV VDC間のパス内のすべてのスイッチに沿ったサイトVLANのスパニングツリープロトコル(STP)状態を確認します。集約にはレイヤ2(L2)ポートで転送する必要があり、集約にはVDC間で転送されるポートも必要です。
Nexus-otv# show spanning-tree vlan 7

[snip]

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Po1              Root FWD 1         128.4096 Network P2p

5. イベント履歴を確認して、ローカルサイトの他のAEDからオーバーレイとサイトVLANの両方を経由してhelloが受信され、ローカルAEDが2つを送信していることを確認します。
RTP-OTV1# show otv isis internal event-history iih | in "IIH"

2015 Mar 26 14:35:09.227474 isis_otv default [14312]: [14321]:

Send L1 LAN IIH over Overlay1 len 1397    prio6,dmac 0100.0cdf.dfdf

2015 Mar 26 14:35:08.803200 isis_otv default [14312]: [14325]:

Receive L1 LAN IIH over Overlay1 from      SJ-OTV1 (8478.ac0c.7b47) len 1397 prio 7

2015 Mar 26 14:35:08.434157 isis_otv default [14312]: [14325]:

Receive L1 LAN IIH over site-vlan from    RTP-OTV1 (8478.ac0c.7b44) len 1497 prio 7

2015 Mar 26 14:35:08.345369 isis_otv default [14312]:

[14321]: Send L1 LAN IIH over site-vlan len 1497    prio6,dmac 0100.0cdf.dfdf

注：サイトVLANが両方のサイトで同じであり、helloパケットが1つのサイトから別のサイトに切り替えられる場合、OTVは異なるサイトIDを検出し、VLANを非アクティブにして1つのサイトをシャットダウンします。これは、L2ループを回避するために完了します。確認のためにshow otv outputコマンドを入力します。この場合、[Site-ID mismatch]が表示されます。この問題を解決するには、サイトVLANを変更するか、サイトVLANの前のループを停止します。その後、AEDを起動することができます。

6. 統計情報を確認して、カウンタでhelloが受信されているかどうかを確認します。
RTP-OTV1# show otv isis site statistics | begin PDU

OTV-IS-IS PDU statistics for site-vlan:

PDU         Received     Sent          RcvAuthErr    OtherRcvErr   ReTransmit

LAN-IIH     91697        91700             0              0             n/a <<<<<<

RTP-OTV2# show otv isis traffic

OTV-IS-IS process: default

VPN: Overlay1

OTV-IS-IS Traffic:

PDU           Received     Sent    RcvAuthErr  OtherRcvErr ReTransmit

LAN-IIH        85530   23298                0               0           n/a <<<<<<

7. 序数を確認して、正しく割り当てられていることを確認します。
////////////////////////////////////// Note //////////////////////////////////////

Lower IS-IS System-ID (Ordinal 0) = AED for EVEN VLANs

Higher IS-IS System-ID (Ordinal 1) = AED for ODD VLANs

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RTP-OTV1# show otv internal site

Group:239.1.1.1 Queue-size:2 num_site_adjs:2 fwd_rdy_cnt:2 local-present:1

System-ID           Up Time   Ordinal  Fwd-Rdy

8478.ac0b.6044      1w6d       0        1

* 8478.ac0c.7b44  1w6d       1        1 <<<<< active for ordinal 1,

so this VDC should be AED for odd VLANs

RTP-OTV2# show otv internal site

Group:239.1.1.1 Queue-size:2 num_site_adjs:2 fwd_rdy_cnt:0 local-present:1

System-ID            Up Time   Ordinal  Fwd-Rdy

* 8478.ac0b.6044  1w6d       0        1 <<<< active for ordinal 0,

so this VDC should be AED for even VLANs

8478.ac0c.7b44       1w6d       0        1

RTP-OTV1# show otv vlan

OTV Extended VLANs and Edge Device State Information (* - AED)

Legend:

(NA) - Non AED, (VD) - Vlan Disabled, (OD) - Overlay Down

(DH) - Delete Holddown, (HW) - HW: State Down

(NFC) - Not Forward Capable

VLAN   Auth. Edge Device      Vlan State     Overlay

---- -------------------- ----------- -------

190     RTP-OTV2               inactive(NA)  Overlay1

191*    RTP-OTV1              active           Overlay1 <<< This AED

is active for odd vlans as expected

注:Cisco Bug ID CSCur30401は、Ordinalsを見る際に留意してください。

関連するCisco Bug ID

- Cisco Bug ID CSCum54509 - 0100.0cdf.dfdf宛てのFシリーズラインカードパケットがブリッジドメイン(BD)にフラッディングされないため、リリース6.2(6)でサイト隣接関係が部分的にスタックする

- Cisco Bug ID CSCur30401 – 「show otv site detail」の序数はすべてのスイッチで0です