内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチでの Network Time Protocol（NTP）の設定例について説明します。

前提条件

要件

この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。

- Nexus 7000 シリーズ スイッチの設定に関する基本的な知識がある。

- NTP の基本的な知識があること。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Nexus 7000 シリーズ スイッチに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

詳細については、表記法を参照してください。

背景説明

ネットワーク タイム プロトコル（NTP）は、分散している一連のタイム サーバとクライアント間で 1 日の時間を同期させ、複数のネットワーク デバイスから受信するシステム ログや時間関連のイベントを相互に関連付けられるようにします。NTP ではトランスポート プロトコルとして、ユーザ データグラム プロトコル（UDP）を使用します。すべての NTP 通信は UTC を使用します。

シスコでは、インターネットで使用できるパブリック NTP サーバを使用することを推奨します。ネットワークがインターネットから分離している場合は、Cisco NX-OS では NTP サーバで同期されている時間を設定することができます。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明している NTP 機能を設定するために必要な情報を提供します。

Nexus 7000 スイッチの NTP を設定するには、NTP を実行している 1 台以上のサーバに接続する必要があります。

NTP は、デフォルトの仮想デバイス コンテキスト（VDC）で設定する必要があります。 他のいずれの VDC にも設定できません。

VRF で NTP を設定する場合は、NTP サーバおよびピアが、設定された VRF を介して相互にアクセスできることを確認します。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

設定

このドキュメントでは、次の構成を使用します。

Nexus 7000 スイッチ

Nexus_7000#configure terminal

!--- Form an association with a server. Use the prefer keyword to make this

!--- server as preferred NTP server.

Nexus_7000(config)#ntp server 129.6.15.28 prefer

Nexus_7000(config)#ntp server 129.6.15.29

!--- Configure the source interface for all NTP packets.

Nexus_7000(config)#ntp source-interface  vlan1

!--- Configure the device as an authoritative NTP server.

Nexus_7000(config)#ntp master 1

Nexus_7000(config)#interface vlan1

Nexus_7000(config-if)#no shutdown

Nexus_7000(config-if)#no ip redirects

Nexus_7000(config-if)#ip address 172.20.100.34/24

Nexus_7000(config-if)#ip address 172.20.100.30/24 secondary

!--- Save the configurations in the device.

Nexus_7000(config)#copy running-config startup-config

Nexus_7000(config)#exit

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

Cisco CLI アナライザ（登録ユーザ専用）は、特定の show コマンドをサポートします。show コマンド出力の分析を表示するには、Cisco CLI アナライザを使用します。

NTP のピアをすべて表示するには、show ntp peers コマンドを使用します。

以下に、いくつかの例を示します。

Nexus_7000#show ntp peers

--------------------------------------------------

Peer IP Address               Serv/Peer

--------------------------------------------------

127.127.1.0                   Server (configured)

129.6.15.28                   Server (configured)

129.6.15.29                   Server (configured)

すべての NTP サーバとピアの状態を表示するには、show ntp peer-status コマンドを使用します。

以下に、いくつかの例を示します。

Nexus_7000#show ntp peer-status

Total peers : 3

* - selected for sync, + -  peer mode(active),

- - peer mode(passive), = - polled in client mode

remote               local                 st   poll   reach delay   vrf

-------------------------------------------------------------------------------

=127.127.1.0            172.20.100.34           1   64       0   0.00000

*129.6.15.28            172.20.100.34           1   64     377   0.03938 default

=129.6.15.29            172.20.100.34           1   64     377   0.01804 default

NTP のロギング ステータスを表示するには、show ntp logging-status コマンドを使用します。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチに関するサポート ページ

- NTP サポート

- スイッチ製品に関するサポート ページ

- LAN スイッチング テクノロジーに関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems