内容

はじめに

Nexus 7000 シリーズ スイッチで「HSRP のアクティブ状態」を確認するのに使用するコマンドは何ですか。

Nexus 7018で、Ethernet 1/3上で「no shut」を実行しようとすると、「ERROR: Ethernet1/3: Config not allowed, as first port in the port-grp is dedicated」というエラーメッセージが表示されます。

vPC とは何ですか。どのような利点があるのですか。

vPC がいずれかの vPC アップリンクをブロックしないのはなぜですか。

VDC にピア リンクを作成し、各 VDC にキープアライブ リンクを作成するにはどうすればよいのですか。

「%EEM_ACTION-6-INFORM: Packets dropped due to IDS check length consistent on module」メッセージは何を意味しますか。

Nexus 7000 シリーズ スイッチ上で有効にされた機能を NX-OS 4.2 で確認するにはどうすればよいのですか。

Cisco 6500 シリーズから Nexus プラットフォームに設定を変換するために使用できるツールがありますか。

Nexus 7000 シリーズ スイッチに追加できる syslog サーバはいくつですか。

Nexus 7010vPC の機能（LACP を有効）は、Cisco ASA EtherChannel 機能および ACE 4710 EtherChannel と互換性がありますか。

孤立ポートとは何ですか。

仮想デバイス コンテキスト（VDC）で実行できる OSPF プロセスはいくつですか。

どの Nexus 7000 モジュールが Fibre Channel over Ethernet（FCoE）をサポートしますか。

Nexus 7000 シリーズ スイッチで FCoE をサポートするために必要な最低の NX-OS リリースは何ですか。

Nexus の「default-information originate」コマンドで、metric-type キーワードを使用できますか。

接続されたルートを、メトリックが定義された状態で Nexus 7010 の OSPF インスタンスに再配布するにはどうすればよいのですか。

IOS コマンド「ip multicast-routing」と同等の NX-OS コマンドは何ですか。Nexus 7000 は PIM スパース モードをサポートしますか。

「show ip route bgp」コマンドを実行すると、OSPF および BGP を介してルートが学習されたことが確認できます。常に使用されるものとバックアップを NX-OS 上で確認するにはどうすればよいのですか。

Nexus 7000 シリーズ スイッチ上のイメージをアップグレードするとき、「Failed to process kickstart image.Pre-Upgrade check failed」というエラー メッセージを受け取らないようにするにはどうすればよいのですか。

「switchport mode fex-fabric」を有効にしたとき、「Configuration does not match the port capability」エラー メッセージを受け取らないようにするにはどうすればよいのですか。

「show interface counters errors」コマンドを実行すると、インターフェイスの 1 つが継続的にエラーを出しているのが確認できます。「show interface counters errors」コマンドの出力の FCS-Err および Rcv-Err は何ですか。

Nexus 7000 シリーズ スイッチで、リンク ステータスのロギングをポート ベースで有効または無効にするにはどうすればよいのですか。

NX-OS 5.1(3) を稼働している Nexus 7000 で、DecNet を VLAN 上でブリッジングできますか。

Nexus 7000 シリーズ スイッチで、ネットワーク タイム プロトコル（NTP）ステータスを確認するにはどうすればよいのですか。

show tech-support の出力の詳細をキャプチャするにはどうすればよいのですか。

Nexus 7000 を DHCP サーバとしたり、DHCP 要求を VLAN ごとに別の DHCP サーバにリレーしたりすることは可能ですか。

Nexus 7000 デバイス上で XL モードが有効になっていることを確認するにはどうすればよいのですか。

VLAN を手動で設定した Nexus 7000 シリーズ スイッチ内で VTP を実装するにはどうすればよいのですか。

Nexus 1000V シリーズと Nexus 7000 シリーズ スイッチの間でポートチャネル ロード バランシングを行うときのベスト プラクティスがありますか。

Nexus 7010 を 5.2.1 から 5.2.3 コードにアップグレードするとき、スロット 4 の X-bar モジュールの電源がオフになったままになります。%MODULE-2-XBAR_DIAG_FAIL: Xbar 4 reported failure due to Module ASIC(s) reported sync loss (DevErr is LinkNum).Trying to Resync in device 88 (device error 0x0)」というエラー メッセージを受け取ります。

%OC_USD-SLOT18-2-RF_CRC: OC2 received packets with CRC error from MOD 6 through XBAR slot 5/inst 1エラーメッセージは何を意味しますか。

Nexus 7000 スイッチのパケット ドロップを確認するにはどうすればよいのですか。

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチに関するよくある質問（FAQ）について説明します。

表記法の詳細については、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

Q. Nexus 7000シリーズスイッチで「HSRPアクティブ状態」を確認するために使用するコマンドは何ですか。

A. コマンドは、show hsrp active またはshow hsrp brief です。

Nexux_7K# show hsrp br

P indicates configured to preempt.

|

Interface Grp Prio P State    Active addr   Standby addr   Group addr

Vlan132   32  90   P Standby  10.101.32.253 local          10.101.32.254  (conf)

Vlan194   94  90   P Standby  10.101.94.253 local          10.101.94.254  (conf)

Vlan2061  61  110  P Active   local         10.100.101.253 10.100.101.254 (conf)

Nexus_7K# show hsrp standb br

P indicates configured to preempt.

|

Interface  Grp Prio  P State    Active addr    Standby addr Group addr

Vlan132    32  90    P Standby  10.101.32.253  local        10.101.32.254 (conf)

Vlan194    94  90    P Standby  10.101.94.253  local        10.101.94.254 (conf)

Vlan196    96  90    P Standby  10.101.96.253  local        10.101.96.254 (conf)

Q. Nexus 7018で、Ethernet 1/3上で「no shut」を実行しようとすると、「ERROR: Ethernet1/3: Config not allowed, as first port in the port-grp is dedicated」というエラーメッセージが表示されます。

A. デバイスでは、port-grpの最初のポートが共有モードではなく専用モードであると見なされています。port-grp の最初のポートが専用モードの場合、port-grp の他のポートは使用できません。

Q. vPCとは何ですか。また、その利点は何ですか。

A. 仮想PortChannel(vPC)は、リンク集約を2つの独立した物理スイッチに拡張するポートチャネリングの概念です。

vPC のメリットを次に示します。

- 利用可能なすべてのアップリンク帯域幅を使用します。

- リンク集約に基づいた復元力のあるレイヤ 2 トポロジを作成できます。

- レイヤ 2 アクセス分散レイヤのスパニング ツリー プロトコルに依存しません。

- 透過的なサーバ モビリティおよびサーバ ハイ アベイラビリティ（HA）クラスタが可能です。

- 使用可能なレイヤ 2 帯域幅を拡張できます。

- ネットワーク設計が簡単になります。

- デュアルホーム接続サーバはアクティブ-アクティブ モードで稼働できます。

- リンク障害時にコンバージェンスを高速化します。

- 単一デバイス障害時のコンバージェンス時間を改善します。

- 資本支出と運営コストを削減できます。

Q. vPCがいずれのvPCアップリンクもブロックしないのはなぜですか。

A. Nexus 7000には、ループ防止方法が備わっています。この方法では、（vPCピアリンク宛ての）ピアリンクを通過するトラフィックを、障害が発生したvPCポートまたはリンクがないときにドロップします。ルールは単純です。パケットがvPCピアリンクを通過する場合、そのvPCに元のVLANがなくてもvPC内のどのポートからも送信されない可能性があります。

Q. VDCのピアリンクと各VDCのキープアライブリンクを作成するにはどうすればよいのですか。

A. vPC キープアライブ リンクと vPC キープアライブ メッセージの設定

次の例は、vPC ピアキープアライブ リンクの宛先と送信元の IP アドレスおよび VRF を設定する方法を示します。

switch# configure terminal

switch(config)# feature vpc

switch(config)# vpc domain 100

switch(config-vpc-domain)# peer-keepalive destination 172.168.1.2 source

172.168.1.1 vrf vpc-keepalive

vPC ピア リンクの作成

次の例は、vPC ピア リンクを設定する方法を示します。

switch# configure terminal

switch(config)# interface port-channel 20

switch(config-if)# vpc peer-link

switch(config-vpc-domain)#

Q. %EEM_ACTION-6-INFORM: Packets dropped due to IDS check length consistent on moduleメッセージは何を意味するのですか。

A. Cisco NX-OSでは、IPパケットを検証して適切なフォーマットが行われていることを確認する侵入検知システム(IDS)チェックがサポートされています。これは、5.x 以降の拡張です。イーサネット フレーム サイズが、IP パケット長とイーサネット ヘッダーに対応できると予想される長さより短い場合、パケットがスイッチにより受信されるため、EEM メッセージは記録されます。パケットは、この状況に応じてハードウェアによりドロップされます。

IDS ドロップが最後のスイッチ リブート以降で発生したか確認するには、show hardware forwarding ip verify module [#] " を発行します。

Q. NX-OS 4.2を搭載したNexus 7000シリーズスイッチで有効になっている機能を確認するにはどうすればよいのですか。

A. 確認するには、show feature コマンドを発行します。

switch-N7K# show feature

Feature Name          Instance  State

--------------------  --------  --------

tacacs                1         enabled

scheduler             1         enabled

isis                  2         disabled

isis                  3         disabled

isis                  4         disabled

ospf                  1         enabled

ospf                  2         disabled

ospf                  3         disabled

switch-N7K# show run | I feature

feature vrrp

feature tacacs+

feature scheduler

feature ospf

feature bgp

feature pim

feature pim6

feature eigrp

feature pbr

feature private-vlan

feature udld

feature interface-vlan

feature netflow

feature hsrp

feature lacp

feature dhcp

feature tunnel

Q. Cisco 6500シリーズからNexusプラットフォームへの設定変換に使用できるツールはありますか。

A. シスコは、Cisco 6500シリーズからNexusシリーズOSへの迅速な設定変換を目的として、IOS-NXOS Migration Toolを開発しました。

Q. Nexus 7000シリーズスイッチには、いくつのsyslogサーバを追加できますか。

A. 設定されているsyslogサーバの最大数は3です。

Q. Nexus 7010vPC機能（LACP有効）は、Cisco ASA EtherChannel機能およびACE 4710 EtherChannelと互換性がありますか。

A. vPCに関しては、LACP（標準）を実行するすべてのデバイスが、ASA/ACEを含め、Nexus 7000と互換性があります。

Q.孤立ポートとは何ですか。

A. 孤立ポートは、vPCを介して接続されていないがvPC VLANを伝送する単一接続デバイスです。ペアリンクのシャットダウンまたは復元が発生すると、孤立ポートの接続は、vPC 障害または復元プロセスにバインドされることがあります。影響のある VLAN を識別するには、show vpc orphan-ports コマンドを発行します。

Q. 1つの仮想デバイスコンテキスト(VDC)でいくつのOSPFプロセスを実行できますか。

A. 1つのVDCでOSPFv2のインスタンスは最大4つまで作成できます。

Q. Fibre Channel over Ethernet(FCoE)をサポートしているNexus 7000モジュールはどれですか。

A. Cisco Nexus 7000シリーズ32ポート1/10ギガビットイーサネットモジュールは、FCoEをサポートしています。製品番号は N7K-F132XP-15 です。

Q. Nexus 7000シリーズスイッチでFCoEをサポートするために必要なNX-OSの最小リリースを教えてください。

A. FCoEは、Cisco NX-OSリリース5.2以降を実行しているCisco Nexus 7000シリーズシステムでサポートされています。

Q. Nexusでは、「default-information originate」コマンドでmetric-typeキーワードを使用できますか。

A. Nexusでroute-map コマンドとset句metric-type type-[ 1/2]を使用して、default-information originate always metric-type [ 1/2]コマンドを使用するIOSと同じ機能を使用します。

例：

switch(config)#route-map STAT-OSPF, permit, sequence 10

switch(config-route-map)#match interface ethernet 1/2

switch(config-route-map)#set metric-type {external | internal | type-1 | type-2}

Q.接続ルートを、メトリックが定義されたNexus 7010上のOSPFインスタンスに再配布するにはどうすればよいのですか。

A. NX-OSでは、ルートをOSPFインスタンスに再配布する場合にルートマップが常に必要です。このルートマップを使用してメトリックを設定することもできます。さらに、サブネット再配布はデフォルトなので、subnets キーワードを追加する必要はありません。

例：

switch(config)#access-list 101 permit ip

any

switch(config)#access-list 101 permit ip

any

switch(config)#access-list 101 permit ip

any

switch(config)#access-list 101 deny any

!

Router(config)# route-map direct2ospf permit 10

Router(config-route-map)# match ip address 101

Router(config-route-map)# set metric <100>

Router(config-route-map)# set metric-type type-1

!

switch(config)#router ospf 1

switch(config-router)#redistribute direct route-map direct2ospf

Q. IOSコマンド「ip multicast-routing」と同等のNX-OSコマンドは何ですか。また、Nexus 7000はPIMスパースモードをサポートしていますか。

A. コマンドはfeature pimです。NX-OS でマルチキャスト機能を有効にするには、各ルータで PIM または PIM6 機能を有効にしてから、マルチキャストに参加する各インターフェイスで、PIM または PIM6 スパース モードを有効にする必要があります。

例：

switch(config)#feature pim

switch(config)#interface Vlan[536]

switch(config-if)#ip pim sparse-mode

設定の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Multicast Routing Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。

Q. 「show ip route bgp」コマンドを発行すると、OSPFおよびBGPを介してルートが学習されたことが確認できます。常に使用されるものとバックアップを NX-OS 上で確認するにはどうすればよいのですか。

A. 受信したパケットを次に示します。

Nexus_7010#show ip route bgp

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

172.20.62.0/23, ubest/mbest: 1/0

*via 10.194.160.2, [20/0], 18:53:35, bgp-[AS-Number], internal, tag [Number]

via 10.194.16.5, Vlan116, [110/1043], 18:43:51, ospf-1, intra

172.20.122.0/23, ubest/mbest: 1/0

*via 10.194.160.2, [20/0], 18:53:35, bgp-[AS-Number], internal, tag [Number]

via 10.194.16.5, Vlan116, [110/1041], 18:43:51, ospf-1, intra

デフォルトでは、BGP で最適パスが 1 つだけ選択され、ロード バランシングは行われません。そのため、* マークの付いたルートがダウンし、他のルートが優先パスとならない限り、このルートが使用されます。

Q. 「Failed to process kickstart image.Pre-Upgrade check failed」というエラー メッセージを受け取らないようにするにはどうすればよいのですか。

A. このエラーメッセージが表示される理由の1つとして、指定したファイル名が正しくないことが考えられます。

例：

switch#install all kickstart bootflash:n7000-sl-kickstart.5.1.1a.bin system

bootflash:n7000-sl-dk9.5.1.1a.bin

この例では、ファイル名に「s1」（数字の 1）ではなく、「sl」（小文字の l）を使用しています。

Q. 「switchport mode fex-fabric」をイネーブルにするときに「Configuration does not match the port capability」エラーメッセージが表示されないようにするには、どうすればよいのですか。

A. このエラーメッセージは、ポートがFEX対応ではないために生成されます。

N7K-2(config)#interface ethernet 9/5

N7K-2(config-if)#switchport mode fex-fabric

ERROR: Ethernet9/5: Configuration does not match the port capability

この問題を解決するには、show interface ethernet コマンドを使用して、ポート機能を確認します。

例：

N7K-2#show interface ethernet 9/5 capabilities

Ethernet9/5

Model:                 N7K-M132XP-12

Type (SFP capable):    10Gbase-(unknown)

Speed:                 10000

Duplex:                full

Trunk encap. type:     802.1Q

Channel:               yes

Broadcast suppression: percentage(0-100)

Flowcontrol:           rx-(off/on),tx-(off/on)

Rate mode:             shared

QOS scheduling:        rx-(8q2t),tx-(1p7q4t)

CoS rewrite:           yes

ToS rewrite:           yes

SPAN:                  yes

UDLD:                  yes

Link Debounce:         yes

Link Debounce Time:    yes

MDIX:                  no

Pvlan Trunk capable:   no

Port Group Members:    1,3,5,7

TDR capable:           no

FabricPath capable:    no

Port mode:             Routed,Switched

FEX Fabric:            no

dot1Q-tunnel mode:     yes

このshow interface ethernet 9/5 capabilitiesコマンドの出力例では、「FEX Fabric: no」と表示されています。この出力から、ポートがFEX対応ではないことが確認できます。この問題を解決するには、EPLD イメージを Cisco NX-OS リリース 5.1(1) 以降にアップグレードします。

Q. 「show interface counters errors」コマンドを実行すると、インターフェイスの1つが継続的にエラーを出しているのが確認できます。「show interface counters errors」コマンドの出力の FCS-Err および Rcv-Err は何ですか。

A. 受信したパケットを次に示します。

Nexus-7000#show interface counters errors

----------------------------------------------------------------------------

Port      Align-Err    FCS-Err   Xmit-Err    Rcv-Err  UnderSize OutDiscards

----------------------------------------------------------------------------

Eth1/1            0         26          0         26          0           0

FCS-Err および Rcv-Err が示される場合、通常、パケットが破損しています。

Q. Nexus 7000シリーズスイッチでポート単位のロギングリンクステータスをイネーブル/ディセーブルにするにはどうすればよいのですか。

A. すべてのインターフェイスリンクステータス（アップ/ダウン）メッセージは、デフォルトで記録されます。リンク ステータス イベントは、グローバルに、または、インターフェイスごとに、設定できます。インターフェイス コマンドによって、特定のインターフェイスのリンク ステータス ロギング メッセージが有効になります。

例：

N7k(config)#interface ethernet x/x

N7k(config-if)#logging event port link-status

Q. NX-OS 5.1(3)を実行しているNexus 7000で、DecNetをVLAN上でブリッジできますか。

A. すべてのNexusプラットフォームは、レイヤ2の観点からデバイスを介したDecNetフレームの受け渡しをサポートしています。ただし、Nexus の DecNet ルーティングはサポートされていません。

Q. Nexus 7000シリーズスイッチのネットワークタイムプロトコル(NTP)ステータスを確認するにはどうすればよいのですか。

A. NTPピアのステータスを表示するには、show ntp peer-status コマンドを発行します。

switch#show ntp peer-status

Total peers : 1

* - selected for sync, + -  peer mode(active),

- - peer mode(passive), = - polled in client mode

remote               local                 st   poll   reach delay   vrf

-------------------------------------------------------------------------------

*10.1.10.5              0.0.0.0                 1   64     377   0.00134 default

Q. show tech-supportの出力の詳細をキャプチャするにはどうすればよいですか。

A. tac-pac bootflash://<filename>を発行します。 コマンドを発行して、show techコマンドの出力をファイルにリダイレクトし、ファイルをgzipします。

例：

switch#tac-pac bootflash://showtech.switch1

copy bootflash://showtech.switch1 tftp://<server IP/<path>コマンドを発行すると、ブートフラッシュからTFTPサーバにファイルをコピーできます。

例：

switch#copy bootflash://showtech.switch1 tftp://

Q. Nexus 7000はDHCPサーバとして機能し、VLANごとに異なるDHCPサーバにDHCP要求をリレーできますか。

A. Nexus 7000ではDHCPサーバはサポートされていませんが、DHCPリレーはサポートされています。リレーの場合、ip dhcp relay address x.x.x.x インターフェイス コマンドを使用します。

Cisco NX-OSデバイスでのダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル(DHCP)の詳細については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Security Configuration Guide, Release 5.x』を参照してください。

Q. Nexus 7000デバイスでXLモードが有効になっているかどうかは、どのように確認できますか。

A. Scalable Featureライセンスは、MシリーズLモジュールでサポートされる増分テーブルサイズを有効にする新しいNexus 7000システムライセンスです。このライセンスがない場合、システムは標準モードで稼働し、これより大きいテーブル サイズにアクセスできません。システムで非 XL と XL モジュールを使用できますが、システムを XL モードで稼働するには、すべてのモジュールが XL に対応し、スケーラブル機能ライセンスがインストールされている必要があります。非 XL モードで稼働するシステムとモジュールを混在することができます。これらのモジュールが同じシステムにある場合、全体のシステムでは共有の最小値が使用されます。XL および非 XL が VDC を使用して隔離される場合、各 VDC は個別のシステムと見なされ、別々のモードで稼働できます。

Nexus 7000 で XL オプションが有効にされているかどうかを確認するには、最初に、スケーラブル機能ライセンスがインストールされている確認する必要があります。また、非 XL および XL モジュールをシステムで使用できますが、システムが XL モードで稼働するには、すべてのモジュールが XL に対応する必要があります。

Q. VLANを手動で設定するNexus 7000シリーズスイッチでVTPを実装するにはどうすればよいのですか。

A. シスコでは、データセンターでのVTPの実行を推奨していません。サーバから VTP モードを変更せずに、リビジョン番号の高いネットワークにスイッチを接続すると、スイッチの VLAN 設定が上書きされます。

Q. Nexus 1000VシリーズとNexus 7000シリーズスイッチ間のポートチャネルロードバランシングに関するベストプラクティスはありますか。

A. Nexus 1000VシリーズとNexus 7000シリーズスイッチの間でロードバランシングを行うことについての推奨されるベストプラクティスはありません。ネットワーク要件に応じて、フローベースまたはソースベースのモデルを選択できます。

Q. Nexus 7010を5.2.1から5.2.3コードにアップグレードする際に、スロット4のXバーモジュールの電源がオフのままになります。%MODULE-2-XBAR_DIAG_FAIL: Xbar 4 reported failure due to Module ASIC(s) reported sync loss (DevErr is LinkNum).Trying to Resync in device 88 (device error 0x0)」というエラー メッセージを受け取ります。

A. このエラーメッセージは、モジュール2の診断障害に対応しています。ラインカードからの X-bar 接続が正しくないため、ラインカードが同期化できない可能性があります。通常、このようなエラーが発生したら、モジュールを取り付け直します。それでも問題が解決しない場合は、ファブリックおよびモジュールを個別に取り付け直します。

Q. %OC_USD-SLOT18-2-RF_CRC: OC2 received packets with CRC error from MOD 6 through XBAR slot 5/inst 1エラーメッセージは何を意味しているのですか。

A. これらのエラーは、CRCエラーチェックに失敗したフレームをoctopusエンジンが受信したことを示しています。これには、いくつかの理由が考えられます。例：

- ハードウェアの問題：

- 不正リンク

- バックプレーン問題

- 同期損失

- 取り付け問題

- ソフトウェアの問題：

- 古い fpga

- フレームが不明な LC に転送された

Q. Nexus 7000スイッチでのパケットドロップを確認するにはどうすればよいのですか。

A.これらのポートが搭載されたモジュールに対するshow interface {/}およびshow hardware internal errors module module # コマンドの出力のRx PauseおよびTailDropsフィールドを確認します。

例：

Nexus7K#show interface e7/25

Ethernet7/25 is up

!--- Output suppressed

input rate 1.54 Kbps, 2 pps; output rate 6.29 Mbps, 3.66 Kpps

RX

156464190 unicast packets  0 multicast packets  585 broadcast packets

156464775 input packets  11172338513 bytes

0 jumbo packets  0 storm suppression packets

0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer

0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

0 input with dribble  0 input discard

7798999 Rx pause

TX

6365127464 unicast packets  6240536 multicast packets  2290164 broadcast packets

6373658164 output packets  8294188005962 bytes

0 jumbo packets

0 output error  0 collision  0 deferred  0 late collision

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble

0 Tx pause

e7/25 のポーズは、サーバが、送信されるトラフィックの量に対応できないことを示します。

Nexus7k#show hardware internal erroe module 2 | include

r2d2_tx_taildrop_drop_ctr_q3

37936 r2d2_tx_taildrop_drop_ctr_q3                  0000000199022704   2 -

37938 r2d2_tx_taildrop_drop_ctr_q3                  0000000199942292   4 -

37941 r2d2_tx_taildrop_drop_ctr_q3                  0000000199002223   5 -

37941 r2d2_tx_taildrop_drop_ctr_q3                  0000000174798985   17 -

これらのデバイスに送信されたトラフィックの量が多すぎて、インターフェイス自体で転送できませんでした。各インターフェイスがすべての VLAN を許可するトランクとして設定されているが、マルチキャスト/ブロードキャスト トラフィック カウンタが低いため、これらのインターフェイスでのドロップの原因と考えられる、ユニキャスト フラッディングが大量に発生しているようです。

関連情報

- Cisco Nexus 7000シリーズスイッチ：サポートページ

- Fibre Channel over Ethernet（FCoE）

- スイッチ製品に関するサポート ページ

- LAN スイッチングに関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems