内容

概要

トポロジ

ASIC インスタンスの判別

トリガーの設定

キャプチャの開始

結果の解釈

その他の検証

Nexus 6000 ELAM によってサポートされるさまざまなフレーム形式

IPv4 と ARP に対応した ELAM での一般的なトリガー

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco Nexus 6000 スイッチで Embedded Logic Analyzer Module（ELAM）を実行する手順、最も関連性のある出力、および結果の解釈方法を説明します。

トポロジ

IP:12.12.12.2                                     SVI vlan 100 IP:12.12.12.3                                                IP:13.13.13.2

(Mac 78da.6e71.95ff)                       SVI vlan 200 IP:13.13.13.3                                            (Mac 78da.6e71.9b7f

Nexus 6001T スイッチは以前の例でも使用されていましたが、トラブルシューティングに使用される以下の手順とコマンドは、Nexus 6000 スイッチのすべてのモデルに適用されます。

IPアドレス12.12.12.2のVlan100のホスト1は、ポートEthernet2/1のNexus 6000スイッチに接続されています。Nexus 6000スイッチのもう一方の端は、Vlan200ポートethernet2/4のIPアドレス13.13.13.2のHost 2に接続されています。

この例では、ホスト1はVlan200のホスト2にアドレス解決プロトコル(ARP)要求を送信します。ELAMは、12.12.12.2から13.13.13.2に向かう単一のブロードキャストパケットをキャプチャするために使用されます。ELAMでは、単一のフレームをキャプチャできます。

ASIC インスタンスの判別

Nexus6k-11.25-2-ESC# show platform fwm info pif ethernet 2/1 | inc slot_asic

Eth2/1 pd: slot 1  logical port num 0  slot_asic_num 0  global_asic_num 5 fw_ins

t 8  phy_fw_inst 2 fc 0

Nexus6k-11.25-2-ESC# show platform fwm info pif ethernet 2/4 | inc slot_asic

Eth2/4 pd: slot 1  logical port num 3  slot_asic_num 1  global_asic_num 6 fw_ins

t 4  phy_fw_inst 1 fc 0

上記の出力には、「スロット 1」に対応する eth2/1 と eth2/4 の両方が示されています。

注：スロット番号は 0 ベースであるのに対し、bigsur インスタンスは 1 ベースです。そのため、この例のスロット 1 は bigsur インスタンス 2 に対応します。

トリガーの設定

Nexus6k-11.25-2-ESC(config)# elam slot 2 asic bigsur instance ?

*** No matching command found in current mode, matching in (exec) mode ***

<0-5>  ASIC Instance Number

all    All the ASICs in this slot.

ASIC インスタンスが 0 および 1 であるため、この場合、すべてのインスタンスを使用できます。

このトリガーは、次のパラメータと一致するパケットをキャプチャします。

- 送信元 MAC アドレス：78da.6e71.95ff

- VLAN 100

Nexus6k-11.25-2-ESC(config)# elam slot 2 asic bigsur instance 0

Nexus6k-11.25-2-ESC(bigsur-elam)# trigger lu ingress arp if source-mac-address

78da.6e71.95ff vlan 0x64

注：VLAN は、ELAM トリガーで 16 進数値として入力します。hex 100 コマンドを入力して、10 進数を 16 進数に変換します。

キャプチャの開始

12.12.12.3Nexus6k-11.25-2-ESC(bigsur-elam)# start capture

Nexus6k-11.25-2-ESC(bigsur-elam)# show elam asic bigsur

+-------------------------------+

| Slot | Instance |    State    |

+-------------------------------+

|  --  |    --    |     --      |

|  --  |    --    |     --      |

|  --  |    --    |     --      |

|  --  |    --    |     --      |

|  --  |    --    |     --      |

|  02  |    00    |    Start    |

|  02  |    01    |    Start    |

|  02  |    02    |    Start    |

|  02  |    03    |    Start    |

|  02  |    04    |    Start    |

Nexus6k-11.25-2-ESC(bigsur-elam)# show capture lu

Things of interest in elam capture

Ethernet2/1 IS NOT A PC

+-----------------------------------------+

|              Lookup Vector              |

+--------------------+--------------------+

|       Field        |      Raw Value     |

+--------------------+--------------------+

...

...

...

| CE_DA              | 0x002a6a570401       |

| CE_SA              | 0x78da6e7195ff       |

...

...

| CE_Q0_ETYPE        | 0x8100               |

| CE_Q0_VLAN         | 100                  |

| CE_Q0_VLAN         | 100                  |

...

...

| ARP_SHA            | 0x78da6e7195ff       |

| ARP_SPA            | 12.12.12.2           |

| ARP_THA            | 0x002a6a570401       |

| ARP_TPA            | 12.12.12.3           |

Egress Interface: Ethernet2/4 IS NOT A PC

+-----------------------------------------+

|              Lookup Vector              |

+--------------------+--------------------+

|       Field        |      Raw Value     |

+--------------------+--------------------+

| CE_DA              | 0xffffffffffff       |

| CE_SA              | 0x002a6a570401       |

...

...

| ARP_SHA            | 0x002a6a570401       |

| ARP_SPA            | 13.13.13.3           |

| ARP_THA            | 0xffffffffffff       |

| ARP_TPA            | 13.13.13.2           |

結果の解釈

次に、キャプチャされたパケットの詳細を示します。

Nexus6k-11.25-2-ESC(bigsur-elam)# show capture rs

+------------------------------------------+

|               Result Vector              |

+---------------------+--------------------+

|       Field         |      Raw Value     |

+---------------------+--------------------+

| NSH_WORD2           | 0x20640             |

| CE_DA               | 0x002a6a570401      |

| CE_DA_RW            | 0                   |

| CE_SA               | 0x78da6e7195ff      | <<<<<<<<<< source mac address

| CE_SA_RW            | 0                   |

...

...

EXT_VLAN            | 100                 |

| CDCE_DA             | 0x020abc000002      |

| CDCE_DA_RW          | 1                   |

| CDCE_SA             | 0x020abc000033      |

| CDCE_SA_RW          | 1                   |

| CDCE_DTAG_ETYPE     | 0x0000              |

| CDCE_QTAG_ETYPE     | 0x0000              |

| CDCE_DTAG_TTL       | 32                  |

| CDCE_DTAG_TTL_RW    | 1                   |

| CDCE_DTAG_FTAG      | 1023                |

| CDCE_DTAG_FTAG_RW   | 1                   |

その他の検証

その他の検証を行うために、トリガーを変更して次のパラメータに基づいてキャプチャすることもできます。

- 送信元 IP アドレス：12.12.12.2

- 宛先 IP アドレス：13.13.13.2

trigger lu ingress ipv4 if source-ipv4-address_ipv4 12.12.12.2

destination-ipv4-address_ipv4 13.13.13.2

Nexus 6000 ELAM によってサポートされるさまざまなフレーム形式

IPv4 パケットに加えて、次のフレーム タイプをキャプチャするように Nexus 6000 ELAM を設定することもできます。

arp   ARP Frame Format

ce    CE Frame Format

fc    FC Frame Format

IPv4 と ARP に対応した ELAM での一般的なトリガー

これまでの例に加えて、次のパラメータに基づいてキャプチャするように ELAM トリガーを記述することもできます。

ce_q0_etype                    Ce_q0_etype

destination-ipv4-address_ipv4  Destination-ipv4-address_ipv4

destination-mac-address        L2 destination address

l2_cos                         L2 cos (valid for lu ingress trigger only)

l3_ah                          L3_ah

l3_esp                         L3_esp

l3_frag                        L3_frag

l3_ipv6                        L3_ipv6

l3_length                      L3_length

l3_mf                          L3_mf

l3_none_dest                   L3_none_dest

l3_none_frag                   L3_none_frag

l3_none_hbh                    L3_none_hbh

l3_none_route                  L3_none_route

l3_opt_none                    L3_opt_none

l3_prot                        L3_prot

l3_tos                         L3_tos

l3_ttl                         L3_ttl

l4_dp                          L4_dp

l4_sp                          L4_sp

l4_tcp_udp                     L4_tcp_udp

l4_tcpflags                    L4_tcpflags

max_ipv6_frag                  Max_ipv6_frag

max_ipv6_hbh                   Max_ipv6_hbh

pkt_id                         Pkt_id

sid                            Sid

source-ipv4-address_ipv4       Source-ipv4-address_ipv4

source-mac-address             L2 source address

vlan                           L2 vlan (valid for lu ingress trigger only)

arp_hlen                       Arp_hlen

arp_htype                      Arp_htype

arp_oper                       Arp_oper

arp_plen                       Arp_plen

arp_ptype                      Arp_ptype

arp_sha                        Arp_sha

arp_spa                        Arp_spa

arp_tha                        Arp_tha

arp_tpa                        Arp_tpa

ce_q0_etype                    Ce_q0_etype

destination-mac-address        L2 destination address

l2_cos                         L2 cos

pkt_id                         Pkt_id

sid                            Sid

source-mac-address             L2 source address

vlan                           Vlan

関連情報

- ELAM の概要

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems