内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

ネットワーク図

トラブルシュート

シナリオ 1：vPCピアリンクでFPが有効な場合のマルチキャストトラフィック転送

シナリオ 2：ポートチャネル内のマルチキャストロードバランシング

解決方法

使用コマンド

関連情報

既知の障害

概要

このドキュメントでは、マルチキャストトラフィックを使用するNexus 5000スイッチのポートチャネルロードバランシングのトラブルシューティング方法について説明します。

著者：Cisco TACエンジニア、Sivakumar Sukumar

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Nexus 5672UPおよびルータ（ASRなど）、マルチキャストをサポート

- 仮想ポートチャネル(vPC)、ファブリックパス(FP)、およびマルチキャスト(MC)テクノロジーの基本知識

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題

マルチキャストトラフィックは、ポートチャネルとポートチャネル内のリンクの間で均等に分散されません。

ネットワーク図

トラブルシュート

シナリオ 1：vPCピアリンクでFPが有効な場合のマルチキャストトラフィック転送

vPCリンク間でのみfabricpathが実行されている場合、ホストからのマルチキャストトラフィックはピアリンクを経由してアップストリームルータを通過します

fabricpathが無効（vPC PL上）の場合、MCトラフィックはL3 GW(ASR)にポートチャネル経由で配信され、vPC PLを通過しません。

シナリオ 2:ポートチャネル内のマルチキャストロードバランシング

トラフィックは均等にロードバランシングされず、常にポートチャネル内の1つのリンクを使用します。

ポートチャネル15バンドルeth 1/1およびeth 1/8

394(config-if)# sh int port-c 15 | i pps

input rate 248 bps, 0 pps; output rate 301.67 Mbps, 377.54 Kpps

input rate 248 bps, 0 pps; output rate 301.67 Mbps, 377.54 Kpps

394(config-if)# sh int eth 1/8 | i pps

input rate 168 bps, 0 pps; output rate 280.01 Mbps, 145.79 Kpps

394(config-if)# sh int eth 1/1 | i pps

input rate 80 bps, 0 pps; output rate 10.08 Mbps, 231.76 Kpps

解決方法

Nexus上のSVIにヒットするMCトラフィックがFP対応VLAN上にある場合、スイッチはMC転送タグ(FTag)のいずれかを介して転送します。 FTagの詳細については、次のリンクを参照してください。スイッチにはFPインターフェイスが1つしかありません（vPCピアリンク）。そのため、FTagツリーでは、スイッチに入るとすぐにピアリンクインターフェイスが優先されます。トラフィックはFP対応インターフェイスではないため、アップストリームインターフェイス（ルータ）に送信できません

show fabricpath isis topology summary

FabricPath IS-IS Topology Summary

Fabricpath IS-IS domain: default

MT-0

Configured interfaces: port-channel99

Max number of trees: 2 Number of trees supported: 2

Tree id: 1, ftag: 1, root system: 002a.6ab9.20c1, 3941

Tree id: 2, ftag: 2 [transit-traffic-only], root system: 002a.6ab6.9ac1, 3940

Ftag Proxy Root: 002a.6ab9.20c1

show fabricpath switch-id

Total Switch-ids: 4

=============================================================================

SWITCH-ID  SYSTEM-ID      FLAGS     STATE   STATIC EMULATED/ANYCAST

--------------+----------------+------------+-----------+--------------------

[E] 394    002a.6ab6.9ac1 Primary Confirmed No    Yes

394        002a.6ab9.20c1 Primary Confirmed No    Yes

* 3940     002a.6ab6.9ac1 Primary Confirmed Yes   No

3941       002a.6ab9.20c1 Primary Confirmed Yes   No

show fabricpath isis database detail | egrep "Hostname|Affinity|Numgraphs"

Hostname : 394 Length : 14

Affinity :

Nickname : 394 Numgraphs: 1 Graph-id: 1

Hostname : 395 Length : 14

Affinity :

Nickname : 394 Numgraphs: 1 Graph-id: 2

スイッチに設定されたロードバランシングのアルゴリズムを使用して最適なハッシュを作成するために、MCトラフィックに異なるsrc/dest ip/mac/portが含まれているかどうかを確認します。上記のコマンドを実行して、ポートチャネルロードバランシングに問題があるかどうかを確認します。

394(config-if)# show mac address-table

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY   Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

+ 925      0000.0000.0a01    dynamic   0          F    F  3339.0.0

+ 925      0000.0000.0a4f    dynamic   0          F    F  3339.0.0

+ 925      0000.0000.0b11    dynamic   0          F    F  3339.0.0

+ 925      0000.0037.4e8d    dynamic   0          F    F  3339.0.0

* 925      002a.6a31.5f41    static    0          F    F  3339.0.0

394(config-if)# show int port-c 15 | i pps

input rate 248 bps, 0 pps; output rate 301.67 Mbps, 377.54 Kpps

394(config-if)# show int eth 1/8 | i pps

input rate 168 bps, 0 pps; output rate 175.60 Mbps, 145.79 Kpps

394(config-if)# sh int eth 1/1 | i pps

input rate 80 bps, 0 pps; output rate 126.08 Mbps, 231.76 Kpps

394(config-if)# show port-channel load-balance forwarding-path interface port-channel 15 vlan 925 src-ip 10.1.1.1 dst-ip 231.1.1.1 dst-mac 0100.5e01.0101 src-mac 0000.0037.4e8d

Missing params will be substituted by 0's.

Load-balance Algorithm on switch: source-dest-ip

crc_hash: 231 Polynomial: CRC10b        Outgoing port id  Ethernet1/8

Param(s) used to calculate load-balance:

seed: 0xe

vlan: 0x39d

dst-ip:   231.1.1.1

src-ip:   10.1.1.1

dst-mac:  0100.5e01.0101

394(config-if)# show port-channel load-balance forwarding-path interface port-channel 15 vlan 925 src-ip 10.1.1.2 dst-ip 231.1.1.2 dst-mac 0100.5e01.0102 src-mac 0000.0000.0a01

Missing params will be substituted by 0's.

Load-balance Algorithm on switch: source-dest-ip

crc_hash: 250 Polynomial: CRC10b Outgoing port id Ethernet1/1

Param(s) used to calculate load-balance:

seed: 0xe

vlan: 0x39d

dst-ip:   231.1.1.2

src-ip:   10.1.1.2

dst-mac:  0100.5e01.0102

src-mac:  0000.0000.0a01

使用コマンド

- show port-channel load-balance forwarding-path interface port-channel <num> vlan src-ip dst-ip dst-mac src-mac

- show fabricpath isis database detail | egrep "ホスト名|アフィニティ|Numgraphs"

- show system internal rtm sdb ftag multicast

- show fabricpath isis trees multidestination 1

- show fabricpath route switchid

- show fabricpath isis topology summary

関連情報

- http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/nexus-5000-series-switches/116303-technote-nexus-00.html

- http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/nexus-7000-series-switches/117297-technote-rpf-00.html

- http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/fabricpath/configuration/guide/b-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-FP-Configuration-Guide-6x/b-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-FP-Configuration-Guide-6x_chapter_0100.html#concept_1ADF06ED94EE493AB8C5906B65029F80

既知の障害

Cisco Bug ID CSCvb13924 vPC+マルチキャストがアフィニティに関係なくピアリンクにフラッディングされる

Cisco Bug ID CSCts77757      L3 POのロードバランシングに誤ったインターフェイスが表示される