内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

ホストがファブリックにログインせず、EthanalyzerでホストからのVLAN要求が表示されない

解決方法

FCoE用にQLOGICアダプタが設定されていない

概要

このドキュメントでは、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）用に QLE8262 Converged Network Adapter（CNA）を設定する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- FCoE

- ワークステーションおよびワークステーションへのコンソールアクセスの取得方法

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

ホストがファブリックにログインせず、EthanalyzerでホストからのVLAN要求が表示されない

正しいフローの例：

2013-12-05 13:23:57.876499 00:00:c9:e6:88:2f -> 00:2a:6a:5e:7c:87 FIP Keep-Alive

2013-12-05 13:23:57.956581 00:21:5e:e3:31:f5 -> 01:10:18:01:00:02 FIP VLAN Request

2013-12-05 13:23:57.957731 00:2a:6a:5e:7c:87 -> 00:21:5e:e3:31:f5 FIP VLAN Response

2013-12-05 13:23:57.957792 00:21:5e:e3:31:f5 -> 01:10:18:01:00:02 FIP Solicitation

2013-12-05 13:23:57.959224 00:2a:6a:5e:7c:87 -> 00:21:5e:e3:31:f5 FIP Advertisement

注：ここで太字の行がホストに表示されていないため、スイッチからのVLAN応答も発生しません。

解決方法

FCoE用にQLOGICアダプタが設定されていない

QLogic QLE8262は、イーサネットとFCoEをサポートする個別の機能を備えたCNAです。FCoEサポートを有効にするには、BIOS設定ユーティリティを入力します。

ホストサーバの電源投入時セルフテスト(POST)中にCtrlキーを押しながらQキーを押すと、図に示すように画面が表示されます。

注：この例に示すようにタイプFCOEが設定されていることを確認します。

FCoEが設定されていない場合は、この例に示すように、[Type]列に[None]と表示されます。

このフィールドに移動するには、矢印キーを使用し、Enterキーをクリックして、これを[None]から[FCoE]に変更します。