内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

コンフィギュレーション

ネットワーク図

物理ネットワーク

論理 VSAN 表示

プラットフォーム構成

Nexus 5000

Quality of Service(QoS)の設定

UCS マネージャ

NetApp

確認

VFC インターフェイスの状態確認

NetApp および UCS のファブリックへのログイン確認

トラブルシュート

設定された機能

VLAN および VSAN 設定

スパニング ツリーと FCoE VLAN

VPC および FCoE VLAN

プライオリティ フロー制御状態

VSAN メンバーシップ

既知の問題と一般的な問題

関連情報

概要

このドキュメントでは、Fibre Channel over Ethernet(FCoE)を実現するためのNetAppストレージに対する仮想ポートチャネル(VPC)設定のNexus 5000について説明します。

前提条件

要件

Cisco では、ユニファイド コンピューティング システム（UCS）と Nexus 5000 に関する知識があることを推奨します。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- 2x Nexus 5548：NXOS 5.2 を実行。Called bdsol-n5548-05 および -06-。

- 2x UCS 6248 ファブリック インターコネクト（FIs）：2.2 ソフトウェアを実行。Called bdsol-6248-03-、A および B。

- 2x NetApp 3220：バージョン 8.1 を実行。Called bdsol-3220-01-、A および B。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

このドキュメントでは、Fibre Channel over Ethernet(FCoE)を実現するために、仮想ポートチャネル(VPC)設定でNetAppストレージにNexus 5000スイッチを設定する方法について説明します。

コンフィギュレーション

ネットワーク図

このドキュメントのすべてのダイアグラムは、アプリケーションダイアグラム を使用して作成されています。

物理ネットワーク

この構成は、単純な参照用です。これは、上記のポート チャネルが複数の帯域幅を提供する複数のリンクで容易に拡張できるにもかかわらず、単一のリンクを使用します。

UCS FI と Nexus 5000 間では、それぞれの側に単一のリンクのみがあります。 各Nexus 5000と各NetAppの間には、関連付けられたVPCにバインドされたリンクも1つあります。

論理 VSAN 表示

この場合、VSAN 70 はファブリックの左側に使用され、VSAN 80 は右側に使用されます。 それぞれ、VLANs 970 と 980 は FCoE VLAN です。

プラットフォーム構成

この設定の複雑さの大部分は Nexus 5000 プラットフォームに集中しています。UCS と NetApp の設定は非常に簡単です。

Nexus 5000

この設定は、Nexus 5000 と UCS 間の FCoE を使用した NPIV と NPV の設定例と多くの類似性があります。

機能の有効化

両方の Nexus 5000 上で：

feature npiv

feature fcoe

feature lacp

仮想ストレージ エリア ネットワーク（VSAN）の作成

bdsol-n5548-05

vsan database

vsan 70

bdsol-n5548-06

vsan database

vsan 80

Carry FCoE トラフィックへの新しい VLAN の追加

bdsol-n5548-05

vlan 970

fcoe vsan 70

bdsol-n5548-06

vlan 980

fcoe vsan 80

物理接続設定

この設定の種類により、単一のトランクで伝送された FCoE と別の VLAN を持つことができます。この場合、VPC は、後で参照できるように NetApp 側でネットワーク ファイル システム（NFS）VLAN として設定された VLAN 3380 を伝送します。

設定は bdsol-n5548-05 から取得されます。

NetApp-B に VPC を設定:

interface Ethernet1/5

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

spanning-tree port type edge trunk

channel-group 105 mode active

interface port-channel105

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

vpc 105

NetApp-A に VPC を設定:

interface Ethernet1/6

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

spanning-tree port type edge trunk

channel-group 106 mode active

interface port-channel106

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

vpc 106

UCS につながるポート チャネルを設定:

interface Ethernet1/3

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpdufilter enable

channel-group 103 mode active

interface port-channel103

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970

この設定は bdsol-n5548-06 スイッチで反映されます。唯一の違いは、VLAN 980 はトランク内で伝送されますが、970 は伝送されないという点です。

VSAN 設定の作成とバインド

物理接続が設定されたので、新しく設定された仮想ファイバチャネル(VFC)インターフェイスを、以前に作成したポートチャネルにバインドする必要があります。

注：この設定は、UCSがファイバチャネル(FC)スイッチングではなく、ファブリックエンドホストモードで動作する場合のUCSに関連しています。UCS 上で FC スイッチング モードを実行する場合は、VFC モードをデフォルトの Trunking Fabric（TF）から Trunking E_port（TE）に変更するのを忘れないでください。

NetAppに対するbdsol-n5548-05の設定：

interface vfc105

bind interface port-channel105

switchport trunk allowed vsan 70

no shutdown

interface vfc106

bind interface port-channel106

switchport trunk allowed vsan 70

no shutdown

UCSに対するbdsol-n5548-05 FCoE設定：

interface vfc103

bind interface port-channel103

switchport trunk allowed vsan 70

no shutdown

このドキュメントの冒頭で述べたように、この構成は、UCS と Nexus スイッチ間のポート チャネルの単一のリンクを示しています。これは参照のみに使用され、追加リンクに拡張できます。

以前の設定は、bdsol-n5548-06 で反映されます。唯一の変更は、VSAN 70 の代わりに VSAN 80 を使用するという点です。

ピア リンク ポート チャネル

この設定では、ファブリックの各サイドには 1 つのみの FCoE VLAN があります。VLANはNexus 5000間でトランキングできません。

設定の標準規格とベスト プラクティスに基づいて、これは次によって完了できます。

- 追加変更なし：VLAN が両方の Nexus 5000 上で作成されていないため、トランクされません。これらのVLANは、「Vlans Err-disabled on Trunk」の下に表示されます。

- switchport trunk allowed vlan except コマンドを介して VLAN をトランクから削除します。

- どの VLAN が許可されているかを明示的に言及します。FCoE VLAN は言及されません。

VSAN データベースへの VFC の追加

新しく設定した VFC は、VSAN データベースに追加されます。

bdsol-n5548-05:

vsan database

vsan 70 interface vfc103

vsan 70 interface vfc105

vsan 70 interface vfc106

bdsol-n5548-06:

vsan database

vsan 80 interface vfc103

vsan 80 interface vfc105

vsan 80 interface vfc106

Quality of Service(QoS)の設定

この設定には、リファレンスとして意味される単純なQoSプロファイルが含まれています。

FCoE で必要な無損失伝送を可能にするプライオリティ フロー制御（PFC）を有効にするために、QoS の設定が一致する必要があります。

この場合、2 つのクラスのみが使用されます。1 つは FC/FCoE で、1 つはジャンボ フレームを可能にする NFS トラフィックです。

bdsol-n5548-05# show running-config ipqos

class-map type qos class-fcoe

class-map type queuing class-fcoe

match qos-group 1

class-map type network-qos class-fcoe

match qos-group 1

policy-map type network-qos jumbo

class type network-qos class-fcoe

pause no-drop

mtu 2158

class type network-qos class-default

mtu 9216

multicast-optimize

system qos

service-policy type network-qos jumbo

service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy

service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

UCS マネージャ

FCoE アップリンクをセットアップする方法を示した手順の詳細については、『UCS FCoE Uplink Configuration Example』から確認できます。

前述したように、この例では1つのリンクだけが使用されますが、この設定は1つのポートチャネル内の複数のリンクに拡張できます。

ポート チャネル設定

前の例は、UCSのPOVを示しています。ファブリックの両側には、ポート イーサネット1/21 に基づいて、ポート チャネル、番号 2 があります。

この例では、存在する VSAN は 70 と 80 のみであるため、それらがトランクされたものであると仮定されても安全です。

bdsol-6248-03-A(nxos)# show vlan fcoe

Original VLAN ID        Translated VSAN ID      Association State

----------------        ------------------      -----------------

970                       70               Operational

4048                      1                Operational

interface Ethernet1/21

description UF: UnifiedUplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 4049

switchport trunk allowed vlan 1,970,4048-4049

udld disable

channel-group 2 mode active

no shutdown

interface port-channel2

description UF: UnifiedUplink

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 4049

switchport trunk allowed vlan 1,970,4048-4049

pinning border

speed 10000

VLAN 970 はポート チャネル 2.を介してトランクされます。

QoS 設定

前述のとおり、Nexus 5000 の QoS 設定で、エンドツーエンドの QoS 設定は PFC の動作を可能にします。

この例では、2つのクラスだけが有効になっています。ジャンボ フレーム（MTU 9216）を伝送するデフォルト クラスと、FC クラスです。

これは、前の手順の Nexus 側で設定した内容に一致します。他のクラスは存在しますが、有効になっていません。

NetApp

この例では、NetApp は 7 モードで動作します。 NetApp 側のセットアップを行う方法に関する手順の詳細については、『NetApp Storage Deployment Guide』から確認できます。

ライセンス

FCoEを機能させるには、少なくともFCP(FC/FCoE)ライセンスが必要です。

コンフィギュレーション

FCoE VLAN は、NetApp 上に追加する必要はありません。これらは、FCoEネゴシエーションのVLANディスカバリ段階で検出されます。

前述のとおり、Nexus 5000 の設定中、NFS は同じアップリンクによっても処理されます。

bdsol-3220-01-A> rdfile /etc/rc

ifgrp create lacp dvif -b ip e1a e1b

vlan create dvif 3380

ifconfig e0M `hostname`-e0M flowcontrol full netmask 255.255.255.128 partner

e0M mtusize 1500

ifconfig dvif-3380 `hostname`-dvif-3380 netmask 255.255.255.0 partner dvif-3380

mtusize 9000 trusted

route add default 10.48.43.100 1

routed on

この設定は、LACPポートチャネル(ifgroup)がインターフェイスe1aおよびe1bから作成され、VLAN 3380の仮想インターフェイスが追加されたことを示しています。

GUI から同一設定は、次を示しています。

インターフェイス グループの設定

bdsol-3220-01-A> ifgrp status

default: transmit 'IP Load balancing', Ifgrp Type 'multi_mode', fail 'log'

dvif: 2 links, transmit 'IP Load balancing', Ifgrp Type 'lacp' fail 'default'

Ifgrp Status Up Addr_set

up:

e1a: state up, since 28Sep2014 00:48:23 (142+11:23:01)

mediatype: auto-10g_twinax-fd-up

flags: enabled

active aggr, aggr port: e1b

input packets 766192514, input bytes 2560966346135

input lacp packets 410301, output lacp packets 410438

output packets 615632, output bytes 81875375

up indications 9, broken indications 5

drops (if) 0, drops (link) 1

indication: up at 28Sep2014 00:48:23

consecutive 0, transitions 14

e1b: state up, since 28Sep2014 00:48:22 (142+11:23:02)

mediatype: auto-10g_twinax-fd-up

flags: enabled

active aggr, aggr port: e1b

input packets 246965410, input bytes 702882508932

input lacp packets 410301, output lacp packets 410442

output packets 615646, output bytes 81876343

up indications 9, broken indications 5

drops (if) 0, drops (link) 2

indication: up at 28Sep2014 00:48:22

consecutive 0, transitions 15

確認

注：シスコの内部ツールおよび情報にアクセスできるのは、登録ユーザのみです。

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。 Cisco CLIアナライザは、特定のshowコマンドをサポートしています。show コマンド出力の分析を表示するには、Cisco CLI アナライザを使用します。

このドキュメントの「検証」と「トラブルシューティング」のセクションでは、Nexus 5000 スイッチを中心に置いており、それは Nexus 5000 スイッチがこの設定の中心であるためです。

VFC インターフェイスの状態確認

bdsol-n5548-05# show int vfc 105

vfc105 is trunking

Bound interface is port-channel105

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:68:00:2a:6a:28:68:7f

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 70

Trunk vsans (admin allowed and active) (70)

Trunk vsans (up) (70)

Trunk vsans (isolated) ()

Trunk vsans (initializing) ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

65 frames input, 6904 bytes

0 discards, 0 errors

65 frames output, 9492 bytes

0 discards, 0 errors

上記の出力は、VSAN 70 が VFC 上で起動しトランクしていることと、正常モード：TF で確かに動作していることを示しています。

NetApp および UCS のファブリックへのログイン確認

スイッチの flogi データベースを確認します。

bdsol-n5548-05# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

vfc103           70    0xa00020  22:c8:54:7f:ee:f2:d6:bf 20:46:54:7f:ee:f2:d6:81

vfc105           70    0xa00000  50:0a:09:81:98:fd:66:a5 50:0a:09:80:88:fd:66:a5

[bdsol-3220-01-B-1a]

vfc106           70    0xa00001  50:0a:09:81:88:fd:66:a5 50:0a:09:80:88:fd:66:a5

[bdsol-3220-01-A-1a]

上記の出力は、各 VFC に 1 つのログイン済みデバイスがあることを示しています。これは非常に基本的な設定で、正常です。

疑わしい点がある場合は、UCS 側の状態を確認できます。エンド ホスト モードで NPV 機能が使用できます。

bdsol-6248-03-A(nxos)# show npv status

npiv is enabled

disruptive load balancing is disabled

External Interfaces:

====================

Interface: vfc713, State: Trunking

VSAN: 1, State: Waiting For VSAN Up

VSAN: 70, State: Up, FCID: 0xa00020

注:NPVのFCID(0xa00020)は、Nexusスイッチで認識されるものと一致します。

VSAN1 は、トランク上で起動も設定もされていないので、無視できます。UCS 上の 713 VFC の検証を次に示します。

bdsol-6248-03-A(nxos)# show interface vfc 713

vfc713 is trunking (Not all VSANs UP on the trunk)

Bound interface is port-channel2

Hardware is Ethernet

Port WWN is 22:c8:54:7f:ee:f2:d6:bf

Admin port mode is NP, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TNP

Port vsan is 1

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,70)

Trunk vsans (up) (70)

Trunk vsans (isolated) ()

Trunk vsans (initializing) (1)

1 minute input rate 2523680 bits/sec, 315460 bytes/sec, 163 frames/sec

1 minute output rate 1114056 bits/sec, 139257 bytes/sec, 69 frames/sec

134861480 frames input, 159675768364 bytes

0 discards, 0 errors

405404675 frames output, 792038498124 bytes

0 discards, 0 errors

この出力は、VSAN 70 が起動し、ノード ポート内のポートが NPV モード（NP）で動作していることを示しています。これは、UCS が End Host ホスト モードで動作するため、正常です。

NetApp

前述のとおり、この設定は 7 モードで動作します。cluster modeコマンドは異なる場合があります。

インターフェイス上の FCP の状態は次のとおりです。

bdsol-3220-01-A> fcp topology show

Switches connected on adapter 1a:

Switch Name: bdsol-n5548-05

Switch Vendor: Cisco Systems, Inc.

Switch Release: 5.2(1)N1(1b)

Switch Domain: 160

Switch WWN: 20:46:00:2a:6a:28:68:41

Port Count: 5

(...)

Switches connected on adapter 1b:

Switch Name: bdsol-n5548-06

Switch Vendor: Cisco Systems, Inc.

Switch Release: 5.2(1)N1(1b)

Switch Domain: 35

Switch WWN: 20:50:00:2a:6a:28:6e:41

Port Count: 5

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。 Cisco CLIアナライザは、特定のshowコマンドをサポートしています。show コマンド出力の分析を表示するには、Cisco CLI アナライザを使用します。

注：内部ツールおよび情報にアクセスできるのは、登録されたシスコユーザだけです。

設定された機能

すべての必須機能が有効になっていることを確認します。

bdsol-n5548-05# show feature | i npiv|fcoe|lacp

fcoe 1 enabled

fcoe-npv 1 disabled

lacp 1 enabled

npiv 1 enabled

VLAN および VSAN 設定

FCoE VLAN の存在と、どこに送信されたかを確認します。

show vlan fcoe

show vlan id X

ファブリックの左側の例を次に示します。

bdsol-n5548-05# show vlan fcoe

Original VLAN ID        Translated VSAN ID      Association State

----------------        ------------------      -----------------

970                       70               Operational

bdsol-n5548-05# show vlan id 970

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

970  VLAN0970                         active    Po1, Po103, Po105, Po106, Po107

Po202, Po203, Po204, Eth1/3

Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8

VLAN 970 は、VSAN 70 の伝送確認と同様に、存在し設定内で概説されたポートにトランクされます。

スパニング ツリーと FCoE VLAN

FCoE VLANは特殊なケースであり、スパニングツリーに存在してはなりません。

bdsol-n5548-05# show spanning-tree vlan 970

Spanning tree instance(s) for vlan does not exist.

特殊なケースは、マルチ スパニング ツリー（MST）と FCoE VLAN 向けに存在します。MST のインスタンスは、FCoE VLAN を伝送するために作成される必要があり、他の VLAN では必要ありません。『デュアル ファブリック FCoE 導入のための MST インスタンス』を参照してください。

VPC および FCoE VLAN

上記の例では、FCoE VLAN は VPC に追加され、VPC は 2 つの異なるデバイス上にあります。トランキングの設定は、各 VPC でわずかに異なります。

FCoE VLANは、VPC整合性チェックで許可されたVLANとして表示されません。

bdsol-n5548-05# show vpc consistency-parameters vpc 105

Legend:

Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name                        Type  Local Value            Peer Value

-------------               ----  ---------------------- -----------------------

Shut Lan                    1     No                     No

STP Port Type               1     Default                Default

STP Port Guard              1     None                   None

STP MST Simulate PVST       1     Default                Default

lag-id                      1     [(1, 2-a0-98-40-ba-fa, [(1, 2-a0-98-40-ba-fa,

1, 0, 0), (7f9b,       1, 0, 0), (7f9b,

0-23-4-ee-be-35, 8069, 0-23-4-ee-be-35, 8069,

0, 0)]                 0, 0)]

mode                        1     active                 active

Speed                       1     10 Gb/s                10 Gb/s

Duplex                      1     full                   full

Port Mode                   1     trunk                  trunk

Native Vlan                 1     1                      1

MTU                         1     1500                   1500

Admin port mode             1

Allowed VLANs               -     3380                   3380

Local suspended VLANs       -     -                      -

これは予想どおりの結果です。

FCoE VLAN がトランクされていることを確認するには、インターフェイスごとのトランキングを確認します。

bdsol-n5548-05# show interface port-channel 105 trunk

--------------------------------------------------------------------------------

Port          Native  Status        Port

Vlan                  Channel

--------------------------------------------------------------------------------

Po105         1       trunking      --

--------------------------------------------------------------------------------

Port          Vlans Allowed on Trunk

--------------------------------------------------------------------------------

Po105         970,3380

--------------------------------------------------------------------------------

Port          STP Forwarding

--------------------------------------------------------------------------------

Po105         3380

前述したように、FCoE VLAN はスパニング ツリーに参加せず、VLAN を転送する STP として表示されません。ただし、トランキングとして表示される場合もあります。

プライオリティ フロー制御状態

プライオリティフロー制御は、FCoEの動作に不可欠です。PFCを動作させるには、QoS設定がエンドツーエンドで一致している必要があります。

インターフェイス単位で状態を確認するには、次の手順を実行します。

bdsol-n5548-05# show interface ethernet 1/3 priority-flow-control

============================================================

Port Mode Oper(VL bmap) RxPPP TxPPP

============================================================

Ethernet1/3 Auto On (8) 2852 13240218

上記の出力は、PFC が動作可能（オン）で、Per Priority Pause（PPP）フレームで受信と伝送の両方が行われたことを示しています。

デバイス全体を表示する場合、管理者は show int priority-flow-control コマンドを入力できます。

bdsol-n5548-05# show int priority-flow-control

============================================================

Port Mode Oper(VL bmap) RxPPP TxPPP

============================================================

Ethernet1/1 Auto Off 4 0

Ethernet1/2 Auto Off 4 0

Ethernet1/3 Auto On (8) 2852 13240218

Ethernet1/5 Auto On (8) 0 0

Ethernet1/6 Auto On (8) 0 0

(...)

このドキュメントで概説されているインターフェイスは、イーサネット 1/3、1/5 および 1/6 で、PFC が有効で動作可能です。

VSAN メンバーシップ

関連付けられた設定済みVFCは、適切なVSANに属している必要があります。この例は、設定済みの仮想インターフェイスが適切な VSAN の一部であることを示しています。

bdsol-n5548-05# show vsan membership

vsan 1 interfaces:

fc2/15

vsan 70 interfaces:

fc2/16            vfc103            vfc105            vfc106

FCoE の開始

FCoE 開始プロトコルは、エンド ホストとスイッチの間のリンクを起動するために、いくつかの手順を経ます。

覚えておくべき重要な点は、正しくインターフェイスを起動するために、異なるアクションの組み合わせは、この図に示されるように発生する必要があるということです。

FCF がスイッチである一方で、Enode はエンド ノードです。

いずれかのデバイスで手順を確認するために、fcoe_mgr（FCoE マネージャ）機能を使用できます。 この場合は、これは vfc 105 です。

bdsol-n5548-05# show platform software fcoe_mgr info interface vfc 105

vfc105(0x841e4c4), if_index: 0x1e000068, VFC RID vfc105

FSM current state: FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP

PSS Runtime Config:-

Type: 3

Bound IF: Po105

FCF Priority: 128 (Global)

Disable FKA: 0

PSS Runtime Data&colon;-

IOD: 0x00000000, WWN: 20:68:00:2a:6a:28:68:7f

Created at: Sat Sep 27 22:45:05 2014

FC Admin State: up

Oper State: up, Reason: down

Eth IF Index: Po105

Port Vsan: 70

Port Mode: F port

Config Vsan: 70

Oper Vsan: 70

Solicits on vsan: 70

Isolated Vsan:

FIP Capable ? : TRUE

UP using DCBX ? : FALSE

Peer MAC : 00:c0:dd:22:79:39

PSS VN Port data&colon;-

FC ID 0xA00000 -

vfc index 503316584 vfc name vfc105

vsan id 70

enode_mac 00:c0:dd:22:79:39

vfc wwn 50:0a:09:81:98:fd:66:a5

出力は続きます。

出力には、いくつかの有用な情報が含まれます。現在の状態を確認し、VFC とポート チャネル間の実際のバインディングと、VSAN 上の VFC の実際の状態を示します。インターフェイスが起動する前の、図で概説されるさまざまな状態間の伝送を示します。VLAN Discovery が実行され、VFC の起動を可能にする FIP 勧誘が受信されて応答されます。

前の出力の続き：

17) FSM:<vfc105> Transition at 554094 usecs after Sat Sep 27 22:48:06 2014

Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_EV_BRING_UP]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

18) FSM:<vfc105> Transition at 685820 usecs after Sat Sep 27 22:48:07 2014

Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_EV_FIP_VLAN_DISCOVERY]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

19) FSM:<vfc105> Transition at 686781 usecs after Sat Sep 27 22:48:07 2014

Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_EV_FIP_SOLICITATION]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

Curr state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

既知の問題と一般的な問題

データセンター ネットワーキング ソリューションのテクニカル アシスタンス センターのチームが再発生を確認する FCoE 設定を使用した、いくつかの既知の問題と一般的な問題があります。

- トランク プロトコル：トランク プロトコルを起動する必要があります。

bdsol-n5548-05# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled.

- NetApp 8.2.2 と Nexus 5500/5600 は、NX-OS 7.x ソフトウェアを実行します。ドキュメント作成時点で、この 2 つのバージョン間には既知の問題が存在し、Cisco と NetApp によって調査中です。NX-OS のバージョン 6.x と 5.x は NetApp 8.2.2 で正常に動作します。

関連情報

- インターフェイス モード（ポートの説明）

- シスコテクニカルサポートおよびダウンロード