内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Nexus 7000 と Nexus 5500 スイッチ間での、マルチホップ Fibre Channel over Ethernet（FCoE）仮想 E（VE）ポート ツー VE ポート構成について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

このプロセスを開始するには、次のことを確認してください。

- Nexus 7000 で FCoE 機能が有効になっている。

- F1 モジュールが FCoE 向けにライセンスされている。

- システムの Quality of Service（QoS）が正しく設定されている。

- ストレージ仮想デバイス コンテキスト（VDC）が作成されている。

- 専用および共有インターフェイスが設定されている。

マルチホップ FCoE 向けに Nexus 7000 スイッチを設定するには、次の手順を実行します。

1. 次のコマンドを入力します。
default_vdc(config)# license fcoe module 1

default_vdc(config)#system qos

default_vdc(config-sys-qos)# service-policy type

network-qos default-nq-7e-policy

default_vdc(config)# install feature-set fcoe

default_vdc(config)# vdc fcoe type storage

default_vdc(config-vdc)# allocate fcoe-vlan-range [VLAN#] from vdcs [VDC Name]

default_vdc(config-vdc)# allocate interface

ethernet1/31-32 <-- For FCoE VE port

connectivity, you NEED dedicated interfaces;

they cannot be shared!

default_vdc(config)# switchto vdc fcoe

2. ストレージ VDC 内で、イーサネットと仮想ファイバ チャネル（VFC）のインターフェイスを設定します。ストレージ VDC（この例では FCoE と呼ばれる）内で FCoE に必要な機能を設定するには、以下を入力します。
fcoe(config)# feature lacp

fcoe(config)# feature-set fcoe

fcoe(config)# feature lldp

3. 仮想ストレージ エリア ネットワーク（VSAN）を作成し、VSAN に FCoE VLAN をマッピングします。この例では、VLAN 2 と VSAN 2 を使用しています。
fcoe(config)# vlan [VLAN#]

fcoe(config-vlan)# exit

fcoe(config)# vsan database

fcoe(config-vsan-db)# vsan [VSAN#]

fcoe(config-vsan-db)# exit

fcoe(config)# vlan [VLAN#]

fcoe(config-vlan)# fcoe vsan [VSAN#]

fcoe(config-vlan)# exit

4. トランクとしてイーサネット インターフェイスを設定し、そのトランク上で FCoE VLAN を有効にするには、以下を入力します。
fcoe(config)# interface eth1/31-32

fcoe(config-if)# channel-group 2 force mode active

fcoe(config-if)# int port-channel 2

fcoe(config-if)# switchport mode trunk

fcoe(config-if)# switchport trunk allowed vlan 2

fcoe(config-if)# no shut

注：Nexus 7000 では、デフォルトで「source-destination-oxid」ロード バランシング メカニズムが FCoE トラフィックに使用されます。

5. VFC インターフェイスを作成し、そのインターフェイスをイーサネット インターフェイスにバインドして、トランキング インターフェイス上で VSAN を有効にするには、以下を入力します。
fcoe(config)# interface vfc-port-channel 2 <--  There is an implicit bind;

it will be automatically mapped to the port-channel created in the previous set.

fcoe(config-if)# switchport mode E

fcoe(config-if)# switchport trunk allowed vsan 2

fcoe(config-if)# no shut

マルチホップ FCoE 向けに Nexus 5500 スイッチを設定するには、次の手順を実行します。

1. Nexus 5500 スイッチでは、最初の手順として FCoE スイッチングの動作を有効にし、LACP が有効化されていることを確認します。FCoE コマンドは、Nexus 5500 スイッチ上でファイバ チャネル（FC）と FCoE を有効にするために必要です。
AwesomeN5k(config)# feature lacp

AwesomeN5k(config)# feature fcoe

2. Nexus 5500 上で FCoE オペレーションの QoS を有効にします。QoS ステートメントの 4 行では、FCoE のためのベースライン システムの QoS ポリシーをマッピングします。これらのコマンドがないと、アクティブ化されたときに仮想 FC インターフェイスが機能しません。
system qos

service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy

service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy

end

3. VSAN を作成し、VSAN に FCoE VLAN をマッピングします。この例では、VLAN 2 と VSAN 2 を使用しています。
AwesomeN5k(config)# vlan [VLAN#]

AwesomeN5k(config-vlan)# exit

AwesomeN5k(config)# vsan database

AwesomeN5k(config-vsan-db)# vsan [VSAN#]

AwesomeN5k(config-vsan-db)# exit

AwesomeN5k(config)# vlan [VLAN#]

AwesomeN5k(config-vlan)# fcoe vsan [VSAN#]

AwesomeN5k(config-vlan)# exit

4. トランクとしてイーサネット インターフェイスを設定し、そのトランク上で FCoE VLAN を有効にするには、以下を入力します。
AwesomeN5k(config)# interface eth1/47-48

AwesomeN5k(config-if)# channel-group 2 mode active

AwesomeN5k(config-if)# int channel-group 2

AwesomeN5k(config-if)# switchport mode trunk

AwesomeN5k(config-if)# switchport trunk allowed vlan 2

AwesomeN5k(config-if)# no shut

注：Nexus 5500 の場合、FCoE トラフィック向けの LACP port-channel 上のデフォルト ロード バランシング メカニズムは、「source-destination」です。 このデフォルトの状態では、Nexus 5500 が FCoE VE ポート経由でフレームを転送する場合に、すべての FCoE トラフィックは port-channel 内の同じリンクを使用します。FCoE トラフィック向けの port-channel 内で使用されるすべてのリンクを有効にするには、port-channel load-balance ethernet source-dest-port コマンドを入力し、Nexus 5500 を「port-channel load balancing」から「source-dest-port」に設定します。 この設定では、「source-destination-oxid」ロード バランシングが FCoE トラフィックに使用されます。

5. VFC インターフェイスを作成し、そのインターフェイスをイーサネット インターフェイスにバインドして、トランキング インターフェイス上で VSAN を有効にするには、以下を入力します。
AwesomeN5k(config)# interface vfc 2

AwesomeN5k(config-if)# bind interface port-channel 2

AwesomeN5k(config-if)# switchport mode E

AwesomeN5k(config-if)# switchport trunk allowed vsan 2

現在 VFC はオンラインです。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。