内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

ネットワーク図

UCS の設定

FCoE および NPIV 用の Nexus 5000 の設定

確認

ゾーン分割の例（Nexus 5500 上）

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Cisco Unified Computing System（UCS）と Nexus 5000 スイッチ間の Fibre Channel over Ethernet（FCoE）を使用して N ポート ID 仮想化（NPIV）または N ポート仮想化（NPV）を設定する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- UCS 5108

- UCS 61xx/62xx

- Nexus 5548UP または 5596UP

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

ネットワーク図

図 1.設定で使用されるトポロジ

UCS の設定

ここでは、UCS を設定する上で役立つ次の 2 つの手順について概要を示します。

- FCoE の仮想ストレージ エリア ネットワーク（VSAN）を作成する。

- UCS の FCoE ポート チャネルを設定する。

注：Nexus 5000 スイッチとファブリック インターコネクト間の FCoE アップリンクとイーサネット アップリンクを分離してください。UCS はファイバ チャネル（FC）エンドホスト モードになっています（Nexus 製品では NPV モードと呼ばれます）。ストレージエリアネットワーク(SAN)AおよびSAN Bに異なるFCoE VLAN/VSANを使用します。FCoE VLANをネイティブVLANとして設定しないでください。

重要な注意点として、UCS の NPV モードではデフォルト以外の FC-Map はサポートされません。詳細については、次の Cisco Bug ID CSCuJ62005 および CSCud78290 を参照してください。

- CSCuj62005   – デフォルト以外のFCMAPの初期化時のvfcスタック

- CSCud78290 - FIのFC-MAPを変更する機能の追加

FCoE VSAN の作成

FCoE トラフィックを伝送するには、UCS で VSAN と FCoE VLAN を作成する必要があります。追跡とトラブルシューティングを容易にするためのベスト プラクティスは、VSAN ID を FCoE VLAN ID と対応させることです（ただし、これは必須ではありません）。

1. UCSM で、ナビゲーション ペインの [SAN] タブに移動して [SAN Cloud] を選択します。

2. メイン ウィンドウで、右側の緑色の [+] ボタンをクリックして [Create VSAN] ウィンドウを表示します。

3. 次のようにフィールドに入力します。

[名前(Name)]

VSAN の名前を入力します。

[FC Zoning]

[Disabled]：ローカル ゾーン分割機能を実装している場合にのみ使用します。

[Fabric] ラジオ ボタン

[Fabric A] を選択します。

[VSAN ID]

ファブリック A で作成した VSAN の VSAN ID を入力します。これは、Nexus 5000-A で作成する VSAN ID と一致させる必要があります。

[FCoE VLAN]

この VSAN にマッピングされる VLAN の FCoE VLAN ID を入力します。これは、Nexus 5000-A で作成する VLAN ID と一致させる必要があります。

4. [OK] をクリックすると、[Create VSAN] の成功ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックします。

5. ファブリック B に対して次の手順を繰り返します。メイン ウィンドウで、右側の緑色の [+] ボタンをクリックして [Create VSAN] ウィンドウを表示します。

6. 次のようにフィールドに入力します。

[名前(Name)]

VSAN の名前を入力します。

[FC Zoning]

[Disabled]：ローカル ゾーン分割機能を実装している場合にのみ使用します。

[Fabric] ラジオ ボタン

[Fabric B] を選択します。

[VSAN ID]

ファブリック B で作成した VSAN の VSAN ID を入力します。これは、Nexus 5000-B で作成する VSAN ID と一致させる必要があります。

[FCoE VLAN]

この VSAN にマッピングされる VLAN の FCoE VLAN ID を入力します。これは、Nexus 5000-B で作成する VLAN ID と一致させる必要があります。

7. [OK] をクリックすると、[Create VSAN] の成功ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックします。

8. メイン ウィンドウで、VSAN が適切なファブリックに作成されていることを確認します。

注：ベスト プラクティスは、ファブリック A とファブリック B に異なる VSAN ID を設定することです（ただし、これは必須ではありません）。

UCS の FCoE ポート チャネルの設定

注：FCoE ポート チャネルは、集約された帯域幅と複数接続の復元力を提供します。本ドキュメントの以降の説明は、FCoE ポート チャネルが使用されることを前提としています。ポート チャネルを使用するには、UCS 内で FC アップリンクのトランキングを有効にする必要があります。FC アップリンクのトランキングはグローバルに適用され、すべてのアップリンク上のすべての VSAN がトランキングされます。同じ動作が FCoE アップリンク ポートにも適用されます。

1. スイッチ間リンク/ポート チャネルを作成して設定します。Nexus 5000-A と FI-A の間に FCoE アップリンクまたは FCoE ポート チャネルを作成します。

2. Cisco Unified Computing System Manager（UCSM）の [Set Port Channel Name] ウィンドウが表示されたら、[Port Channel ID]（この例では、ポート チャネル ID は 2）と [Name] を入力します。

3. 終了したら Next をクリックします。

4. UCSM の [Add Ports] ウィンドウが表示されたら、[Ports] 列で必要なポートを選択し、列の間にある右矢印をクリックして、ポートを FCoE ポート チャネルに追加します。

5. FCoE アップリンク ポートをポート チャネルの列に移動したら、[Finish] をクリックします。

6. [Create FCoE Port Channel] の成功ウィンドウが表示されたら、[OK] をクリックします。

7. UCSM のメイン ウィンドウで FCoE ポート チャネルの情報を調べて、適切なポートを備えた FCoE ポート チャネルが作成されたことを確認します。

8. ナビゲーション ペインで、直前に作成したポート チャネルをクリックします。UCSM のメイン ウィンドウの [General] タブで、[VSAN] ドロップダウン リストをクリックして [VSAN FCoE-VSAN100 (100)] を選択し、このポート チャネルを VSAN100 に割り当てます。

9. [Save Changes] をクリックします。Cisco UCSM の成功ウィンドウが表示されたら、[OK] をクリックします。

10. FI-B に対してステップ 1 ～ 9 を繰り返します。ただし、該当する箇所をファブリック B、FCoE ポート チャネル ID 3、VSAN101 に置き換えてください。

FCoE および NPIV 用の Nexus 5000 の設定

Nexus 5000 を FCoE および NPIV 用に設定するには、以下のいくつかの手順を実行する必要があります。

- FCoE 機能を有効にする

- Nexus 5000 で N ポート ID 仮想化（NPIV）を有効にする

- Nexus 5000 でリンク集約制御プロトコル（LACP）を有効にする

- FCoE の Nexus 5000 Quality of Service（QoS）を有効にする

- VLAN の設定

- VSAN の設定

- VLAN を VSAN にマッピングする

注：このプロセスを開始する前に、FC_FEATURES_PKG（N5010SS または N5020SS）ライセンスをインストールしておく必要があります。CoE 機能を有効にしたときにライセンスがインストールされていない場合は、180 日間のデモ ライセンスが有効になります。このライセンスは後でアップグレードできます。

FCoE 機能を有効にする

1. Nexus 5000-A スイッチで、次のように入力します。

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# feature fcoe

FC license checked out successfully

fc_plugin extracted successfully

FC plugin loaded successfully

FCoE manager enabled successfully

FC enabled on all modules successfully

Enabled FCoE QoS policies successfully

2. 次のように入力して、機能がアクティブになっていることを確認します。

Nexus 5000-A# show feature | include fcoe

Feature Name         Instance State

-------------------- -------- --------

fcoe                 1        enabled

3. Nexus 5000-B に対してステップ 1 ～ 2 を繰り返します。

Nexus 5000 で NPIV を有効にする

1. 次のように入力して、NPIV 機能を有効にします。

Nexus 5000-A# configuration terminal

Nexus 5000-A(config)# feature npiv

2. 次のように入力して、NPIV 機能がアクティブになっていることを確認します。

Nexus 5000-A# show npiv status

NPIV is enabled

3. Nexus 5000-B に対してステップ 1 ～ 2 を繰り返します。

Nexus 5000 で LACP を有効にする

1. 次のように入力して、LACP 機能を有効にします。

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# feature lacp

2. 次のように入力して、LACP が有効になっていることを確認します。

Nexus 5000-A#show feature | include LACP

Feature Name         Instance State

-------------------- -------- --------

lacp                 1        enabled

3. Nexus 5000-B に対してステップ 1 ～ 2 を繰り返します。

Nexus 5000 の FCoE QoS パラメータを設定する

設定可能な Cisco NX-OS QoS 機能を使用すると、ネットワーク トラフィックを分類してトラフィック フローの優先順位を設定することにより、輻輳を回避できます。Nexus 5000 のデフォルトの QoS 設定では、FC および FCoE トラフィックに対してロスレス サービスが提供され、イーサネット トラフィックに対してベストエフォート型サービスが提供されます。Nexus 5000 の FCoE QoS パラメータは、デフォルトで設定済みになっています。

1. 次のように入力して、FCoE QoS パラメータを確認します。

Nexus 5000-A# show startup-config ipqos

2. 出力から、次の項目を見つけます。

. .

system qos

service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy

service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy

3. ステップ 2 の FCoE QoS 設定が存在する場合は、このステップを省略してください。存在しない場合は、次の設定を入力します。

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# system qos

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type qos input

fcoe-default-in-policy

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type queuing input

fcoe-default-in-policy

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type queuing output

fcoe-default-out-policy

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type network-qos

fcoe-default-nq-policy

4. 次のように入力して、FCoE QoS パラメータが設定されていることを確認します。

Nexus 5000-A# show startup-config ipqos

5. 出力から、次の項目を見つけます。

..

system qos

service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy

service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy

6. Nexus 5000-B に対してステップ 1 ～ 3 を繰り返します。

Nexus 5000 の VLAN を作成する

FCoE で使用する 2 つの VLAN を作成します。偶数を FI-A に関連付け、奇数を FI-B に関連付ける必要があります。このドキュメントの「UCS の設定」の項で指定した FCoE VLAN ID を使用してください。

1. FI-A に接続している Nexus 5000-A で、次のように入力します。

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# vlan 100

Nexus 5000-A(config-vlan)# name FCoE-VLAN100

2. 次のように入力して、Nexus 5000-A で VLAN が作成されたことを確認します。

Nexus 5000-A# show vlan brief

VLAN Name                          Status    Ports

---- ----------------------------- --------- -------------------------------

1    default                       active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4

Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8

.

100  FCoE-VLAN100                  active

3. FI-B に接続している Nexus 5000-B で、次のように入力します。

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# vlan 101

Nexus 5000-B(config-vlan)# name FCoE-VLAN101

4. 次のように入力して、Nexus 5000-B で VLAN が作成されたことを確認します。

Nexus 5000-B# show vlan brief

VLAN Name                          Status    Ports

---- ----------------------------- --------- -------------------------------

1    default                       active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4

Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8

.

100  FCoE-VLAN101                  active

Nexus 5000 の VSAN を作成する

2 つの VSAN を作成します。偶数を FI-A に関連付け、奇数を FI-B に関連付ける必要があります。このドキュメントの「UCS の設定」の項で指定した VSAN ID を使用してください。

1. FI-A に接続している Nexus 5000-A で、次のように入力します。

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)#vsan database

Nexus 5000-A(config-vsan)# vsan 100

Nexus 5000-A(config-vsan)# vsan 100 name FCoE-VSAN100

2. 次のように入力して、Nexus 5000-A で VSAN が作成されたことを確認します。

Nexus 5000-A#show vsan 100

vsan 100 information

name:FCoE-VSAN100 state:active

interoperability mode:default

loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

operational state:down

3. FI-B に接続している Nexus 5000-B で、次のように入力します。

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)#vsan database

Nexus 5000-B(config-vsan)# vsan 101

Nexus 5000-B(config-vsan)# vsan 101 name FCoE-VSAN101

4. 次のように入力して、Nexus 5000-B で VSAN が作成されたことを確認します。

Nexus 5000-A# show vsan 101

vsan 101 information

name:FCoE-VSAN101 state:active

interoperability mode:default

loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

operational state:down

VLAN を VSAN にマッピングする

1. 次のように入力して、Nexus 5000-A の VLAN を VSAN に（FI-A に）マッピングします。

Nexus 5000-A#configure terminal

Nexus 5000-A(config)# vlan 100

Nexus 5000-A(config-vlan)#fcoe vsan 100

2. 次のように入力して、Nexus 5000-A の VLAN 対 VSAN マッピングを確認します。

Nexus 5000-A# show vlan fcoe

Original VLAN ID Translated VLAN ID Association State

---------------- ------------------ -----------------

10                100             Operational

3. 次のように入力して、Nexus 5000-B の VLAN を VSAN に（FI-B に）マッピングします。

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# vlan 101

Nexus 5000-B(config-vlan)# fcoe vsan 101

4. 次のように入力して、Nexus 5000-B の VLAN 対 VSAN マッピングを確認します。

Nexus 5000-B# show vlan fcoe

Original VLAN ID Translated VLAN ID Association State

---------------- ------------------ -----------------

10                101             Operational

Nexus 5000 の FCoE アップリンク ポートとポート チャネルを設定する

1. 次のように入力して、Nexus 5000-A スイッチの FI-A 10GbE ポートにケーブル接続されている 10GbE ポートを設定し、ポート チャネルに追加します。

Nexus 5000-A#configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface ethernet 1/5-6

Nexus 5000-A(config-if-range)# switchport mode trunk

Nexus 5000-A(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 100

Nexus 5000-A(config-if-range)# channel-group 2 mode active

Nexus 5000-A(config-if-range)#no shutdown

Nexus 5000-A(config-if-range)# exit

2. 次のように入力して、ポート チャネルを作成します。

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface port-channel 2

Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown

3. 次のように入力して、Nexus 5000-A と FI-A 間のポート チャネルがアクティブになっていることを確認します。

Nexus 5000-A# show port-channel database

port-channel2

Last membership update is successful

2 ports in total, 2 ports up

First operational port is Ethernet1/5

Age of the port-channel is 0d:00h:09m:19s

Time since last bundle is 0d:00h:05m:27s

Last bundled member is Ethernet1/6

Time since last unbundle is 0d:00h:05m:38s

Last unbundled member is Ethernet1/6

Ports: Ethernet1/5 [active ] [up] *

Ethernet1/6 [active ] [up]

4. 次のように入力して、Nexus 5000-B スイッチの FI-B 10GbE ポートにケーブル接続されている 10GbE ポートを設定し、ポート チャネルに追加します。

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# interface ethernet 1/5-6

Nexus 5000-B(config-if-range)# switchport mode trunk

Nexus 5000-B(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 101

Nexus 5000-B(config-if-range)# channel-group 3 mode active

Nexus 5000-B(config-if-range)# no shutdown

Nexus 5000-B(config-if-range)# exit

5. 次のように入力して、ポート チャネルを作成します。

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B)config)# interface port-channel 3

Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown

6. 次のように入力して、Nexus 5000-B と FI-B 間のポート チャネルがアクティブになっていることを確認します。

Nexus 5000-B# show port-channel database

port-channel3

Last membership update is successful

2 ports in total, 2 ports up

First operational port is Ethernet1/5

Age of the port-channel is 0d:00h:00m:29s

Time since last bundle is 0d:00h:00m:29s

Last bundled member is Ethernet1/6

Ports: Ethernet1/5 [active ] [up] *

Ethernet1/6 [active ] [up]

Nexus 5000 の仮想ファイバ チャネル（VFC）を作成する

VFC を作成して、FCoE トラフィックを伝送するイーサネット インターフェイス（ポート チャネル）にバインドする必要があります。

注：ベスト プラクティスは、VFC ID をポート チャネル ID と一致させることです。これにより、追跡とトラブルシューティングが容易になります。Nexus 5000 の VFC インターフェイスのデフォルト設定は F ポートです。これは、FC エンドホスト モードで UCS に接続する場合の適切な設定です。

1. 次のように入力し、Nexus 5000-A で VFC 2 を作成してポート チャネル 2 にバインドします。

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface vfc 2

Nexus 5000-A(config-if)# bind interface port-channel 2

Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100

Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode F

Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown

2. 次のように入力して、VFC 2 が作成され、ポート チャネル 2 にバインドされていることを確認します。

Nexus 5000-A# show interface vfc 2

vfc2 is trunking

Bound interface is port-channel2

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:01:54:7f:ee:8b:a6:ff

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Trunk vsans (admin allowed and active) (100)

Trunk vsans (up)                       (100)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1020 frames input, 102728 bytes

0 discards, 0 errors

1154 frames output, 478968 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:32:40 2012

3. 次のように入力し、Nexus 5000-B で VFC 3 を作成してポート チャネル 3 にバインドします。

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# interface vfc 3

Nexus 5000-B(config-if)# bind interface port-channel 3

Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vsan 101

Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode F

Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown

4. 次のように入力して、VFC 3 が作成され、ポート チャネル 3 にバインドされていることを確認します。

Nexus 5000-B# show interface vfc 3

vfc3 is trunking

Bound interface is port-channel3

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:02:54:7f:ee:8c:e2:7f

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Trunk vsans (admin allowed and active) (101)

Trunk vsans (up)                       (101)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

738 frames input, 69404 bytes

0 discards, 0 errors

763 frames output, 427488 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:47:03 2012

Nexus 5000 のストレージ ポートを設定する

FCoE 対応ストレージ システムのストレージ ポートを Nexus 5000 の指定ポートに接続します。これらのストレージ ポート用の VFC を作成し、関連するインターフェイスを設定する必要があります。

注：エッジポート（ストレージシステムのポート）は、「スパニングツリーポートタイプエッジ」として設定する必要がありますか。PortFast 機能が利用可能になります。これによりポートは、リスニングとラーニングの段階を省略して直接、フォワーディング ステートに移行できるようになります。ベスト プラクティスは、物理インターフェイスのカード/ポートと対応するように、エッジ ポートに関連付ける VFC ID の番号を調整することです。次の例では、イーサネット インターフェイス 1/32 が VFC 132 と対応しています。

1. 次のように入力して、Nexus 5000-A のストレージ ポートのイーサネット インターフェイスを設定します。

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode trunk

Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vlan 100

Nexus 5000-A(config-if)# spanning-tree port type edge trunk

Warning: Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this interface when edge port type

(portfast) is enabled, can cause temporary bridging loops.

Use with CAUTION

Nexus 5000-A(config-if)# no shut

Nexus 5000-A(config-if)# exit

2. 次のように入力して、Nexus 5000-A で VFC を作成し、関連するストレージ ポートのイーサネット インターフェイスをその VFC にバインドします。

Nexus 5000-A(config)# interface vfc 132

Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100

Nexus 5000-A(config-if)# bind interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown

Nexus 5000-A(config-if)# exit

3. 次のように入力して、すでに Nexus 5000-A で設定した FCoE VSAN にストレージ ポートの VFC をマッピングします。

Nexus 5000-A(config)# vsan database

Nexus 5000-A(config-vsan-db)# vsan 100 interface vfc 132

Nexus 5000-A(config-vsan-db)# exit

4. 次のように入力して、VFC が作成され、Nexus 5000-A の適切なイーサネット インターフェイスと VSAN にバインドされていることを確認します。

Nexus 5000-A(config)# show interface vfc 132

vfc132 is trunking

Bound interface is Ethernet1/32

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:83:54:7f:ee:8b:a6:ff

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 100

Trunk vsans (admin allowed and active) (100)

Trunk vsans (up)                       (100)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

10 frames input, 1060 bytes

0 discards, 0 errors

11 frames output, 1404 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:37:14 2012

5. 次のように入力して、Nexus 5000-B のストレージ ポートのイーサネット インターフェイスを設定します。

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-B(config-if)# switchport mode trunk

Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vlan 101

Nexus 5000-B(config-if)# spanning-tree port type edge trunk

Warning: Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected

to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...

to this interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary

bridging loops.

Use with CAUTION

Nexus 5000-B(config-if)# no shut

Nexus 5000-B(config-if)# exit

6. 次のように入力して、Nexus 5000-B で VFC を作成し、関連するストレージ ポートのイーサネット インターフェイスをその VFC にバインドします。

Nexus 5000-B(config)# interface vfc 132

Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vsan 101

Nexus 5000-B(config-if)# bind interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown

Nexus 5000-B(config-if)# exit

7. 次のように入力して、すでに Nexus 5000-B で設定した FCoE VSAN にストレージ ポートの VFC をマッピングします。

Nexus 5000-B(config)# vsan database

Nexus 5000-B(config-vsan-db)# vsan 101 interface vfc 132

Nexus 5000-B(config-vsan-db)# exit

8. 次のように入力して、VFC が作成され、Nexus 5000-B の適切なイーサネット インターフェイスと VSAN にバインドされていることを確認します。

Nexus 5000-B(config)# show interface vfc 132

vfc132 is trunking

Bound interface is Ethernet1/32

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:83:54:7f:ee:8c:e2:7f

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 101

Trunk vsans (admin allowed and active) (101)

Trunk vsans (up)                       (101)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 136 bits/sec, 17 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 200 bits/sec, 25 bytes/sec, 0 frames/sec

10 frames input, 1060 bytes

0 discards, 0 errors

11 frames output, 1404 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:50:31 2012

確認

ゾーン分割の例（Nexus 5500 上）

ファブリックA コンフィギュレーション

zone name ESXI01_1 vsan 100

member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c1:11

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c

zone name ESXI02_1 vsan 100

member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c0:c9

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c

zone name ESXI03_1 vsan 100

member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c2:01

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c

zoneset name Fabric-A vsan 100

member ESXI01_1

member ESXI02_1

member ESXI03_1

zoneset activate name Fabric-A vsan 100

ファブリック A の確認

Nexus 5000-A# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

vfc2             100   0xab0000  10:00:e4:11:5b:65:c1:11 20:00:e4:11:5b:65:c1:11

vfc2             100   0xab0040  10:00:e4:11:5b:65:c0:c9 20:00:e4:11:5b:65:c0:c9

vfc2             100   0xab0020  10:00:e4:11:5b:65:c2:01 20:00:e4:11:5b:65:c2:01

vfc132           100   0xab00c0  50:01:43:80:11:36:37:5c 50:01:43:80:11:36:37:50

This flogi table shows three hosts (pwwns starting with 10:) and one storage pwwn

(50:01:43:80:11:36:37:5c).

ファブリックB コンフィギュレーション

zone name EVA_1-ESXI01_2 vsan 101

member pwwn 10:00:e4:11:5b:67:c1:12

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d

zone name EVA_1-ESXI02_2 vsan 101

member pwwn 10:00:e4:11:5b:67:c0:c8

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d

zone name EVA_1-ESXI03_2 vsan 101

member pwwn 10:00:e4:11:5b:67:c2:04

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d

zoneset name Fabric-B vsan 101

member EVA_1-ESXI01_2

member EVA_1-ESXI02_2

member EVA_1-ESXI03_2

zoneset activate name Fabric-B vsan 101

ファブリック B の確認

Nexus 5000-B# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

vfc3             101   0xab0000  10:00:e4:11:5b:67:c1:12 20:00:e4:11:5b:65:c1:12

vfc3             101   0xab0040  10:00:e4:11:5b:67:c0:c8 20:00:e4:11:5b:65:c0:c8

vfc3             101   0xab0020  10:00:e4:11:5b:67:c2:04 20:00:e4:11:5b:65:c2:04

vfc132           101   0xab00c0  50:01:43:80:11:36:37:5d 50:01:43:80:11:36:37:50

This flogi table shows three hosts (pwwns starting with 10:) and one storage pwwn

(50:01:43:80:11:36:37:5d).

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。