内容

概要

問題

解決方法

概要

N3K-C3548P-10GXは、6.0(2)A6(1)のリリースノートに従って、6.0(2)A6(1)以下ではサポートされていません。 現在、CCOのソフトウェアダウンロードセクションでは、3548と3548Xの間のPIDは示されていません。ユーザエラーやその他の理由により、イメージがダウングレードされる可能性があります。

互換性のあるハードウェア(3548X/3524X)の健全性チェックが6.0(2)A6(3)で追加されました。これは、サポートされていないリリース(6.0(2)A6(1)より前)への誤ったダウングレードを防止します

問題

3548Xまたは3524Xで実行されているソフトウェアが6.0(2)A6(3)より前であり、ダウングレードが実行されるシナリオでは、  シャーシをリロードすると、次のエラーが表示されます

POST is completed

WARNING! WARNING! WARNING! *************

####### BKPLANE SPROM CARDID NOT PROGRAMMED #########

This kickstart image is not compatible with *

the current hardware platform *

Rebooting system *

WARNING! WARNING! WARNING! *************

リロード後にスイッチが無限スタックトレースにドロップする場合もあります。

Ctrl - ]の標準的なブレークプロシージャを使用しても動作しません。Ctrl - cは動作しますが、無効なキックスタートイメージをロードし、ブートプロンプトにブレークします。

解決方法

この状況から回復するには、スイッチをリロードし、キーシーケンスCtrl + Lを使用してBIOSを中断します。これでローダープロンプトが表示されます。互換性のあるキックスタート/システムイメージを起動してロードします。