内容

概要

CPU およびメモリ使用量のモニタ

ハードウェア診断のステータスの確認

ハードウェア プロファイルの表示

実行中のバッファの監視

インターフェイス カウンタと統計情報のモニタ

コントロール プレーン ポリシング統計情報のモニタ

ブートフラッシュ ファイル システムのヘルス チェックの実行

システム コアおよびプロセス ログの収集

関連情報

概要

このドキュメントでは、Nexus オペレーティング システム（NX-OS）リリース 6.0(2) が稼働している Cisco Nexus 3500 シリーズ スイッチ プラットフォームで、システムのヘルス チェックを実行するために使用される一般的なプロセスについて説明します。

CPU およびメモリ使用量のモニタ

システムの CPU およびメモリの使用量の概要を受信するには、show system resources コマンドを入力します。

switch# show system resources

Load average:   1 minute: 0.32   5 minutes: 0.13   15 minutes: 0.10

Processes   :   366 total, 2 running

CPU states  :   5.5% user,   12.0% kernel,   82.5% idle

CPU0 states  :   10.0% user,   18.0% kernel,   72.0% idle

CPU1 states  :   1.0% user,   6.0% kernel,   93.0% idle

Memory usage:   4117064K total,   2614356K used,   1502708K free

Switch#

CPU サイクルまたはメモリを消費するプロセスの詳細が必要な場合は、show process cpu sort コマンドおよび show system internal kernel memory usage コマンドを入力します。

switch# show process cpu sort

PID    Runtime(ms)  Invoked   uSecs  1Sec    Process

-----  -----------  --------  -----  ------  -----------

3239     55236684  24663045   2239    6.3%  mtc_usd

3376          776      7007    110    2.7%  netstack

15     26592500 178719270    148    0.9%  kacpid

3441      4173060  29561656    141    0.9%  cfs

3445      7646439   6391217   1196    0.9%  lacp

3507     13646757  34821232    391    0.9%  hsrp_engine

1        80564    596043    135    0.0%  init

2            6       302     20    0.0%  kthreadd

3         1064    110904      9    0.0%  migration/0

<snip>

switch# show system internal kernel memory usage

MemTotal:      4117064 kB

MemFree:       1490120 kB

Buffers:           332 kB

Cached:        1437168 kB

ShmFS:         1432684 kB

Allowed:       1029266 Pages

Free:           372530 Pages

Available:      375551 Pages

SwapCached:          0 kB

Active:        1355724 kB

Inactive:       925400 kB

HighTotal:     2394400 kB

HighFree:       135804 kB

LowTotal:      1722664 kB

LowFree:       1354316 kB

SwapTotal:           0 kB

SwapFree:            0 kB

Dirty:              12 kB

Writeback:           0 kB

AnonPages:      843624 kB

Mapped:         211144 kB

Slab:            98524 kB

SReclaimable:     7268 kB

SUnreclaim:      91256 kB

PageTables:      19604 kB

NFS_Unstable:        0 kB

Bounce:              0 kB

WritebackTmp:        0 kB

CommitLimit:   2058532 kB

Committed_AS: 10544480 kB

VmallocTotal:   284664 kB

VmallocUsed:    174444 kB

VmallocChunk:   108732 kB

HugePages_Total:     0

HugePages_Free:      0

HugePages_Rsvd:      0

HugePages_Surp:      0

Hugepagesize:     2048 kB

DirectMap4k:      2048 kB

DirectMap2M:   1787904 kB

switch#

出力には、ハイ メモリ領域を NX-OS が使用し、ロー メモリ領域をカーネルが使用していることが示されています。MemTotal と MemFree の値は、スイッチで使用可能なメモリの合計を示しています。

メモリ使用量のアラートを生成するには、次のようにスイッチを設定します。

switch(config)# system memory-thresholds minor 50 severe 70 critical 90

注：このドキュメントで使用している 50、70、90 の値は単なる例です。必要に応じてしきい値制限を選択してください。

ハードウェア診断のステータスの確認

ハードウェア診断のステータスを確認するには、show diagnostic result all コマンドを入力します。すべてのテストに合格し、Overall Diagnostic Result が PASS であることを確認します。

switch# show diagnostic result all

Current bootup diagnostic level: complete

Module 1: 48x10GE Supervisor  SerialNo : <serial #>

Overall Diagnostic Result for Module 1 : PASS

Diagnostic level at card bootup: complete

Test results: (. = Pass, F = Fail, I = Incomplete, U = Untested, A = Abort)

1) TestUSBFlash ------------------------> .

2) TestSPROM ---------------------------> .

3) TestPCIe ----------------------------> .

4) TestLED -----------------------------> .

5) TestOBFL ----------------------------> .

6) TestNVRAM ---------------------------> .

7) TestPowerSupply ---------------------> .

8) TestTemperatureSensor ---------------> .

9) TestFan -----------------------------> .

10) TestVoltage -------------------------> .

11) TestGPIO ----------------------------> .

12) TestInbandPort ----------------------> .

13) TestManagementPort ------------------> .

14) TestMemory --------------------------> .

15) TestForwardingEngine ----------------> .

<snip>

ハードウェア プロファイルの表示

スイッチに設定されている現在のハードウェア プロファイルおよびハードウェア テーブルの使用量を確認するには、show hardware profile status コマンドを入力します。

switch# show hardware profile status

Hardware table usage:

Max Host Entries = 65535, Used = 341

Max Unicast LPM Entries = 24576, Used = 92

Max Multicast LPM Entries = 8192, Used (L2:L3) = 1836 (1:1835)

Switch#

Host Entries と Unicast/Multicast Longest Prefix Match（LPM）Entries の使用量が、指定された制限内であることを確認します。

注：スイッチの最適なパフォーマンスのためには、適切なハードウェア プロファイル テンプレートを選択することが重要です。

特定のしきい値レベルで syslog を生成するには、次のようにスイッチを設定します。

switch(config)# hardware profile multicast syslog-threshold ?

<1-100>  Percentage

switch(config)# hardware profile unicast syslog-threshold ?

<1-100>  Percentage

注：デフォルトのしきい値は、ユニキャストとマルチキャストのいずれも 90 % です。

詳細については、インストールされたライセンスおよび有効な機能に基づく設定の詳細について説明した『PIM の設定』の記事を参照してください。また、転送テーブルを最適化するには、『Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチ：転送テーブルの概要、設定、および調整』の記事を参照してください。

実行中のバッファの監視

アクティブ バッファ モニタリング（ABM）によって詳細なバッファ占有データが得られ、輻輳のホットスポットを詳しく分析できます。この機能は次の 2 種類の動作モードに対応しています。ユニキャスト モードおよびマルチキャスト モード。

ユニキャスト モードの場合、ABM はバッファブロックごとのバッファ使用量データと 48 ポートすべてのユニキャスト バッファ使用率をモニタおよび管理します。マルチキャスト モードでは、バッファブロックごとのバッファ使用量データとバッファブロックごとのマルチキャスト バッファ使用率をモニタおよび管理します。

注：詳細については、『Cisco Nexus 3548 アクティブ バッファ モニタリング』の記事を参照してください。この記事の図4は、バッファ使用量が22:15:32にピークを迎え、22:15:37まで続いたことを示しています。また、ヒストグラムは使用率が急激に急上昇していることを示し、バッファが消費される速度をを示します。低速のレシーバが存在する場合（複数の 10 Gbps レシーバの中に 1 Gbps レシーバが 1 つ混在している場合など）、パケット ドロップを防ぐには、次のような設定をする必要があります。hardware profile multicast slow-receiver port <x>

インターフェイス カウンタと統計情報のモニタ

トラフィック損失をモニタするには、show interface ethernet x/y コマンドを入力します。このコマンドの出力は、基本的なトラフィックレート情報、およびポートレベルのドロップやエラーを示します。

switch# show interface eth1/10

Ethernet1/10 is up

Dedicated Interface

Belongs to Po1

Hardware: 100/1000/10000 Ethernet, address: 30f7.0d9c.3b51

(bia 30f7.0d9c.3b51)

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA

Port mode is trunk

full-duplex, 10 Gb/s, media type is 10G

Beacon is turned off

Input flow-control is off, output flow-control is off

Rate mode is dedicated

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

Last link flapped 3d21h

Last clearing of "show interface" counters never

14766 interface resets

30 seconds input rate 47240 bits/sec, 68 packets/sec

30 seconds output rate 3120720 bits/sec, 3069 packets/sec

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

input rate 50.18 Kbps, 52 pps; output rate 3.12 Mbps, 3.05 Kpps

RX

4485822 unicast packets  175312538 multicast packets  388443 broadcast

packets

180186040 input packets  9575683853 bytes

0 jumbo packets  0 storm suppression bytes

1 runts  0 giants  1 CRC  0 no buffer

2 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

0 input with dribble  260503 input discard

0 Rx pause

TX

159370439 unicast packets  6366799906 multicast packets  1111 broadcast

packets

6526171456 output packets  828646014117 bytes

0 jumbo packets

0 output errors  0 collision  0 deferred  0 late collision

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble 0 output discard

0 Tx pause

switch#

input または output discards でゼロ以外の値が示されている場合は、ドロップされたパケットがユニキャストであるかマルチキャストであるか、もしくはその両方かを特定します。

switch# show queuing interface ethernet 1/10

Ethernet1/10 queuing information:

TX Queuing

qos-group  sched-type  oper-bandwidth

0       WRR            100

RX Queuing

Multicast statistics:

Mcast pkts dropped                      : 0

Unicast statistics:

qos-group 0

HW MTU: 1500 (1500 configured)

drop-type: drop, xon: 0, xoff: 0

Statistics:

Ucast pkts dropped                      : 0

switch#

出力は、ドロップされたトラフィックの原因が Quality of Service（QoS）ではないことを示しています。 この場合はハードウェア MAC アドレスの統計情報を確認する必要があります。

switch# show hardware internal statistics device mac ?

all         Show all stats

congestion  Show congestion stats

control     Show control stats

errors      Show error stats

lookup      Show lookup stats

pktflow     Show packetflow stats

qos         Show qos stats

rates       Show packetflow stats

snmp        Show snmp stats

トラフィック ドロップのトラブルシューティングを実行する場合、確認すべき主なオプションは、congestion、errors、および qos です。pktflow オプションは、特定のパケットサイズ範囲で RX および TX 方向のトラフィック統計情報を示します。

switch# show hardware internal statistics device mac errors port 10

|------------------------------------------------------------------------|

| Device: L2/L3 forwarding ASIC   Role:MAC                               |

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:0

ID   Name                                          Value              Ports

--   ----                                          -----              -----

198  MTC_MB_CRC_ERR_CNT_PORT9                      0000000000000002   10 -

508  MTC_PP_CNT_PORT1_RCODE_CHAIN3                 0000000000000002   10 -

526  MTC_RW_EG_PORT1_EG_CLB_DROP_FCNT_CHAIN3       000000000054da5a   10 -

3616 MTC_NI515_P1_CNT_TX                           0000000000000bed   10 -

6495 TTOT_OCT                                      000000000005f341   10 -

7365 RTOT                                          0000000000000034   10 -

7366 RCRC                                          0000000000000001   10 -

7374 RUNT                                          0000000000000001   10 -

9511 ROCT                                          00000000000018b9   10 -

10678 PORT_EXCEPTION_ICBL_PKT_DROP                 000000000003f997   10 -

注：16 進数値の 0x3f997 は、10 進形式では 260503 になります。

switch# show interface eth1/10

Ethernet1/10 is up

<snip>  0 input with dribble

260503 input discard

<snip>

出力の PORT_EXCEPTION_ICBL_PKT_DROP エラー メッセージは、ポートで受信したトラフィックにスイッチで有効になっていない VLAN の Dot1Q タグがあることを示しています。

QoS が原因でトラフィック ドロップが発生する別の例を次に示します。

switch# show interface ethernet 1/11

Ethernet1/11 is up

<snip>

TX

<snip>

0 output errors  0 collision  0 deferred  0 late collision

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble 6153699 output discard

0 Tx pause

switch#

switch# show queuing interface ethernet 1/11

Ethernet1/11 queuing information:

TX Queuing

qos-group  sched-type  oper-bandwidth

0       WRR            100

RX Queuing

Multicast statistics:

Mcast pkts dropped                      : 0

Unicast statistics:

qos-group 0

HW MTU: 1500 (1500 configured)

drop-type: drop, xon: 0, xoff: 0

Statistics:

Ucast pkts dropped                      : 6153699

注：出力は、6153699 個のパケットが受信方向でドロップされたことを示していますが、それは誤りです。Cisco Bug ID CSCuj20713 を参照してください。

switch# show hardware internal statistics device mac all | i 11|Port

(result filtered for relevant port)

ID   Name           Value              Ports

<snip>

5596 TX_DROP        00000000005de5e3   11 -  <--- 6153699 Tx Drops in Hex

<snip>

10253 UC_DROP_VL0   00000000005de5e3   11 -  <--- Drops for QoS Group 0 in Hex

<snip>

要約すると、パケット ドロップをキャプチャするために使用するコマンドは次のとおりです。

- show interface ethernet x/y

- show queuing interface ethernet x/y

- show hardware internal statistics device mac errors port <port #>

コントロール プレーン ポリシング統計情報のモニタ

コントロール プレーン ポリシング（CoPP）は、ネットワークの安定性を確保するためにコントロール プレーンを保護します。詳細については、『コントロール プレーン ポリシングの設定』の記事を参照してください。

CoPP 統計情報をモニタするには、show policy-map interface control-plane コマンドを入力します。

switch# show policy-map interface control-plane

Control Plane

service-policy  input: copp-system-policy

class-map copp-s-ping (match-any)

match access-group name copp-system-acl-ping

police pps 100 , bc 0 packets

HW Matched Packets   30

SW Matched Packets   30

class-map copp-s-l3destmiss (match-any)

police pps 100 , bc 0 packets

HW Matched Packets   76

SW Matched Packets   74

class-map copp-s-glean (match-any)

police pps 500 , bc 0 packets

HW Matched Packets   103088

SW Matched Packets   51544

<snip>

出力では、copp-s-ping のハードウェア（HW）とソフトウェア（SW）の Matched Packets が同じです。つまり、HW でカウントされたパケットの数が 30（すべてインバンド CPU ドライバに送信）で、それと同じ数を SW が CPU に送信する前にカウントしているということです。これは、設定された 100 p/s の制限内であるため、CoPP によってドロップされたパケットがないことを示します。

アドレス解決プロトコル(ARP)キャッシュエントリが存在しないIPアドレスを宛先とするパケットに一致するcopp-s-gleanクラスを調べると、HWで認識されるパケットの数は103,088ですが、SW は515515とだけ5 44.これは、CoPPが51544(103088-51544)パケットを廃棄したことを示します。これは、これらのパケットのレートが500 p/sを超えているためです。

SW のカウンタは CPU のインバンド ドライバから取得され、HW のカウンタは HW にプログラムされているアクセス コントロール リスト（ACL）から取得されます。HW Matched Packets がゼロで、SW Matched Packets がゼロ以外の値という状況が発生した場合、その特定のクラスマップの HW には ACL がなく、それは正常である可能性があります。これら 2 つのカウンタが同時にポーリングされない可能性があることにも注意が必要です。2 つのカウンタの差が大きく、トラブルシューティングを行う場合にのみカウンタ値を使用してください。

CoPP の統計情報は、HW でスイッチングされたパケットに直接関係していない可能性がありますが、スイッチ経由で送信されるパケットが CPU にパントされている場合は関連しています。パケットのパントは、グリーニング隣接関係がある場合など、さまざまな理由で発生します。

CoPP ポリシーには次の 3 種類があることに注意してください。デフォルト、レイヤ 2（L2）、およびレイヤ 3（L3）。 導入シナリオに基づいて適切なポリシーを選択し、監視結果に応じて CoPP ポリシーを変更します。CoPP を微調整するため、定期的なチェックに加えて、新しいサービスやアプリケーションの導入後、およびネットワークの再設計後にも確認してください。

注：カウンタをクリアするには、clear copp statistics コマンドを入力します。

ブートフラッシュ ファイル システムのヘルス チェックの実行

ブートフラッシュ ファイル システムのヘルス チェックを実行するには、system health check bootflash コマンドを入力します。

switch# system health check bootflash

Unmount successful...

Checking any file system errors...Please be patient...

Result: bootflash filesystem has no errors

done.

Remounting bootflash ...done.

switch#

注意：テストを実行すると、ファイル システムはマウント解除され、テスト完了後に再マウントされます。テストの実行中はファイル システムにアクセスできません。

システム コアおよびプロセス ログの収集

注意：この項で説明されているコマンドを使用する場合は、システムでプロセスのリセットまたはクラッシュが発生しておらず、コア ファイルまたはプロセス ログが生成されていないことを確認してください。

システム コアとプロセス ログを収集するには、次のコマンドを入力します。

switch# show cores

Module  Instance  Process-name     PID       Date(Year-Month-Day Time)

------  --------  ---------------  --------  -------------------------

switch#

switch# show process log

Process          PID     Normal-exit  Stack  Core   Log-create-time

---------------  ------  -----------  -----  -----  ---------------

ethpc            4217              N      N      N  Tue Jun  4 01:57:54 2013

注：このプロセスの詳細については、『Cisco Nexus スイッチング プラットフォームからのコア ファイルの取得』の記事を参照してください。

関連情報

- データシートおよび文献：Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- モデルの比較：Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- 概要：Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus3000の「Input Discard」インターフェイスカウンタについて：シスコサポートコミュニティ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems