Nexus 3000?????????VLAN??(SVI)??????
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-09-10T05:00:00+00:00
Description: ???????Nexus 3000?????????VLAN??????????????????????Ken Zheng?Cisco TAC?????????Hari

内容

はじめに

問題

ソリューション

はじめに

この記事では、Nexus 3000プラットフォームのVLANごとのカウンタ機能について説明します

問題

Per-VLANカウンタは、Unified Image Release 7.xの「show interface vlan <vlan ID>」には表示されません。

Nexus_3064# show interface vlan 1カウンタ

--------------------------------------------------------------------------------

ポートInOctets InUcastPkts

--------------------------------------------------------------------------------

Vlan1:0

--------------------------------------------------------------------------------

ポートInMcastPkts InBcastPkts

--------------------------------------------------------------------------------

Vlan1 — —

--------------------------------------------------------------------------------

ポートOutOctets OutUcastPkts

--------------------------------------------------------------------------------

Vlan1 — —

--------------------------------------------------------------------------------

ポートOutMcastPkts OutBcastPkts

--------------------------------------------------------------------------------

Vlan1 — —

ソリューション

1. リリース7.xでは、VLANごとのカウンタはNexus 3000ではサポートされません。これは、Nexus 3000プラットフォームおよびリリース7.xではSVI TCAMカービングのサポートが利用できないためです。SVI TCAMカービングのサポートは、VLANごとのカウンタが正しく機能するために必要です。

注

リリース7.0(3)I2(1)以降のリリースでは、Cisco Nexus 3000シリーズプラットフォームのブート用に1つのイメージがあります。キックスタートイメージとシステムイメージは不要になりました。

Cisco Nexus 3000および3100シリーズプラットフォームとCisco Nexus 9000シリーズプラットフォームの両方で、シングルイメージバイナリが起動します。

またNexus 9000プラットフォームでは、SVI用に新しいTCAM領域を分割することでVLANごとのカウンタ機能が実現しますが、このような動作はNexus 3000プラットフォームにも継承されています。

したがって、リリース7.0(3)I2(1)以降では、VLANごとのカウンタが正しく機能するには、SVI TCAMカービングのサポートが必要です。

Nexus 3000シリーズプラットフォームのTCAMカービングオプションについては、以下を参照してください。オプション「SVI」が使用できないことがわかります。

Nexus_3064(config)# hardware profile tcam region ?

arpacl arpaclリージョンのtcamを設定します。

e-qos e-qosリージョンのtcamの設定

e-racl e-raclリージョンのtcamの設定

e-vacl e-vaclリージョン用にtcamを設定する

ifacl ifaclリージョンのtcamの設定

ipsg ipsgリージョンのtcamの設定

ipv6-e-racl ipv6-e-raclリージョン用のtcamの設定

ipv6-pbr ipv6-pbrリージョン用のtcamの設定

ipv6-qos ipv6-qosリージョンのtcamの設定

ipv6-racl ipv6-raclリージョンのtcamの設定

ipv6-sup ipv6-supリージョン用にtcamを設定

nat NATリージョンのtcamの設定

pbr pbrリージョンのtcamの設定

qos qos qos領域のtcamの設定

qoslbl qoslblリージョンのtcamの設定

racl raclリージョン用のtcamの設定

sup sup-tcamリージョン用にtcamを設定

vacl vaclリージョン用のtcamの設定

2. VLANごとのカウンタ機能は、リリース5.xでサポートされています。また、リリース6.xの1日目からもサポートされています

リリース5.xでは、SVIとVLANカウンタがサポートされることを明確に示すセクションがあります。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/sw/release/503_u3_1/n3k_rel_notes_503_u3_1.html#wp414722

3. VLANごとのカウンタはリリース5.xとリリース6.xの両方でサポートされていますが、サポートは制限されています。制限事項については、次を参照してください。

- すべてのマルチキャストパケットがカウントされるわけではありません。既知のコントロールプレーンマルチキャストパケット（OSPF、EIGRP Helloメッセージなど）は、CoPPキューを使用してCPUにパントされるため、カウントされません。

- 「In UnicastPackets」の下に表示されるカウンタ値は、その特定のレイヤポートに着信するすべてのパケット（ユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャストを含む）をカウントします。

- この記事の作成時点では、Nexus 3000シリーズプラットフォームで使用できる修正や回避策はありませんが、TCAMがSVI用に分割されている場合、Nexus 3100シリーズプラットフォームでは上記の制限なしにVLANごとのカウンタ機能がサポートされます。

注

Nexus 3000シリーズプラットフォームにはBroadcom Trident + ASICが搭載されています。

Nexus 3100シリーズプラットフォームにはBroadcom Trident 2 AISC

マルチキャストパケットのカウントに関する制限は、ASIC(Broadcom)の制限に起因するため、ソフトウェア不具合ではありません。