内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

このドキュメントでは、Nexus 2248PQファブリックエクステンダ(FEX)が、40GB F3モジュールだけがインストールされたNexus 7000シリーズスイッチに接続された場合に発生する問題について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Nexus 2000 シリーズの設定

- Cisco Nexus 7000 シリーズの設定

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco Nexus 7009

- Cisco Nexus 2248PQ

- 6.2(12)

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

2248PQ アップリンク ポートは 4 つの Quad （4 チャネル）Small Form-Factor Pluggable（QSFP）の形態をとります。  ただし、これらのポートは 40GB でネイティブに動作しません。サポートされている唯一の設定は、これらのポートを4x10GBモードで実行することです.

設定

F3モジュールの40 GBポートは、FEX対応として表示されません。

N7K1-Nexus7009# show module 9

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

9    12     10/40 Gbps Ethernet Module          N7K-F312FQ-25      ok

N7K1-Nexus7009# sh int e9/1 capabilities  | i FEX

FEX Fabric:            no

ただし、これらのポートは 2248PQ への FEX 接続で使用できます。まず、ポートを論理的に切り分ける必要があります。

N7K1-Nexus7009(config)# interface breakout module 9 port 1 map 10g-4x

切り分けた後、切り分けられた 10GB のポートが FEX 対応であることを確認します。

N7K1-Nexus7009# show int e9/1/1 capabilities | i FEX

FEX Fabric:            yes

その後、40GB QSFPまたはTwinAxケーブルを使用して、2248PQをこのポートに接続できます。そして 4 つの切り分けられたポートを port-channel に設定します。

N7K1-Nexus7009(config)# interface e9/1/1-4

N7K1-Nexus7009(config-if-range)# channel-group 101 mode active

N7K1-Nexus7009(config-if-range)# interface port-channel 101

N7K1-Nexus7009(config-if)# switchport

N7K1-Nexus7009(config-if)# switchport mode fex-fabric

N7K1-Nexus7009(config-if)# fex associate 101

FEXがオンラインになりました。

N7K1-Nexus7009# show fex 101

FEX: 101 Description: FEX0101   state: Online

FEX version: 6.2(12) [Switch version: 6.2(12)]

Extender Serial: FOC1709R0H1

Extender Model: N2K-C2248PQ-10GE,  Part No: 73-14775-03

Pinning-mode: static    Max-links: 1

Fabric port for control traffic: Eth9/1/1

FCoE Admin: false

FCoE Oper: false

FCoE FEX AA Configured: false

Fabric interface state:

Po101 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/1 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/2 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/3 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/4 - Interface Up. State: Active

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- Nexus 2248PQ FEX の Nexus 6000 40G QSFP ポートとの接続の問題

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems