内容

はじめに

背景説明

用語

FEXテクノロジー

単一のホームのホストおよびFEX （スタティック ピニング モード）設計

単一のホームのホストおよびFEX （ポート チャネル モード）設計

Dual-homed host （アクティブ/スタンバイ）およびホームFEX （スタティック ピニング モード）設計を使用できます

Dual-homed host （アクティブ/スタンバイ）およびホームFEX （ポート チャネル モード）設計を使用できます

ホストVPC （シングル リンクとFEX （スタティック ピニング モード）設計によって直接[ホーム可能）

ホストVPC （シングル リンクとFEX （ポート チャネル モード）設計によって直接[ホーム可能）

単一のホームのホストとアクティブ-アクティブFEX （VPC）設計

Dual-homed host （アクティブ/スタンバイ）とアクティブ-アクティブFEX （VPC）設計

ホスト（VPCデュアルリンク）およびFEX （スタティック ピニング モード） VPC設計によって直接[ホーム可能）

ホスト（VPCデュアルリンク）およびFEX （ポート チャネル モード） VPC設計によって直接[ホーム可能）

ホストVPC（シングルリンク）およびアクティブ – アクティブFEXとFEX HIF VPC PO（拡張VPC）設計

ホストポートチャネルとアクティブ – アクティブFEX設計

デュアルホームホスト（アクティブ/アクティブ）およびアクティブ – アクティブFEX設計

シングルペアレントNexusスイッチ：ホストVPCおよびFEXシングルホームのストレート設計

要約

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、Nexus 2000ファブリックエクステンダ(FEX)スイッチが親スイッチまたはエンドホストに接続されている場合にサポートされるさまざまなトポロジについて説明します。

背景説明

混乱を避けるために、このドキュメントとCisco NX-OS固有のリリースノートを必ず相互参照することを強くお勧めします。

用語

スタティック ピニング モードまたはポート チャネル モード

『Cisco Nexus 5000シリーズスイッチリリース4.0用Cisco Nexus 2000シリーズNX-OSファブリックエクステンダソフトウェアコンフィギュレーションガイド』に、詳細と詳細情報が記載されています。

アクティブ/アクティブFEX-AA （FEX）

両方の仮想ポート チャネル（VPC ）接続FEXはポート チャネルでピアです。

アクティブ/スタンバイ ホスト

スタンバイ モードのアクティブ モードで、ネットワーク インターフェイス カード（NIC ）などがあるホスト。

アクティブ/アクティブ ホスト

両方のNICがアクティブモードになっているホスト。

FEXテクノロジー

プラットフォームのサポートに対応するさまざまなトポロジが簡略化されて表示されています。このドキュメントでは、設定手順は取り上げません。

プラットフォーム/NX-OSバージョンごとのリリースノートで、このページの情報を上書きできます。

単一のホームのホストおよびFEX （スタティック ピニング モード）設計

Platform

コード

コメント

Nexus 5K

[Any]

サポート

Nexus 6K

[Any]

サポート

Nexus 7K

[Any]

サポート対象外

Nexus 9K

[Any]

サポート対象外

単一のホームのホストおよびFEX （ポート チャネル モード）設計

Platform

コード

コメント

Nexus 5K

[Any]

サポート

Nexus 6K

[Any]

サポート

Nexus 7K

[Any]

サポート

Nexus 9K

[Any]

サポート

Dual-homed host （アクティブ/スタンバイ）およびホームFEX （スタティック ピニング モード）設計を使用できます

Platform

コード

コメント

Nexus 5K

[Any]

サポート

Nexus 6K

[Any]

サポート

Nexus 7K

[Any]

サポート対象外

Nexus 9K

[Any]

サポート対象外

Dual-homed host （アクティブ/スタンバイ）およびホームFEX （ポート チャネル モード）設計を使用できます

Platform

コード

コメント

Nexus 5K

[Any]

サポート

Nexus 6K

[Any]

サポート

Nexus 7K

[Any]

対応*

Nexus 9K

[Any]

サポート

* 1台および2台のVDCを使用

ホストVPC （シングル リンクとFEX （スタティック ピニング モード）設計によって直接[ホーム可能）

Platform

コード

コメント

Nexus 5K

[Any]

サポート

Nexus 6K

[Any]

サポート対象外

Nexus 7K

[Any]

サポート対象外

Nexus 9K

[Any]

サポート対象外

ホストVPC （シングル リンクとFEX （ポート チャネル モード）設計によって直接[ホーム可能）

Platform

コード

コメント

Nexus 5K

[Any]

サポート

Nexus 6K

[Any]

サポート

Nexus 7K

[Any]

対応*

Nexus 9K

[Any]

サポート

*ポートチャネルモードのホストインターフェイス(HIF)を使用。

単一のホームのホストとアクティブ-アクティブFEX （VPC）設計

Platform

コード

コメント

Nexus 5K

[Any]

サポート

Nexus 6K

[Any]

サポート

Nexus 7K

[Any]

対応*

Nexus 9K

[Any]

対応**

*リリース7.2以降でサポートされています。

**リリース7.0(3)I5(2)以降でサポートされています。サポート対象は、リリースノートに記載されているN93XXモデルのみです。

** FEX vPCは、FEXのどのモデルとCisco Nexus 9500プラットフォームスイッチ間でも親スイッチとしてサポートされません。

Dual-homed host （アクティブ/スタンバイ）とアクティブ-アクティブFEX （VPC）設計

Platform

コード

コメント

Nexus 5K

任意

サポート

Nexus 6K

任意

サポート

Nexus 7K

任意

対応*

Nexus 9K

任意

対応**

*リリース7.2以降でサポートされています。

**リリース7.0(3)I5(2)以降でサポートされています。サポート対象は、リリースノートに記載されているN93XXモデルのみです。

** FEX vPCは、FEXのどのモデルとCisco Nexus 9500プラットフォームスイッチ間でも親スイッチとしてサポートされません。

ホスト（VPCデュアルリンク）およびFEX （スタティック ピニング モード） VPC設計によって直接[ホーム可能）

Platform

コード

コメント

Nexus 5K

[Any]

サポート

Nexus 6K

[Any]

サポート

Nexus 7K

[Any]

サポート対象外

Nexus 9K

[Any]

サポート対象外

ホスト（VPCデュアルリンク）およびFEX （ポート チャネル モード） VPC設計によって直接[ホーム可能）

Platform

コード

コメント

Nexus 5K

[Any]

サポート

Nexus 6K

[Any]

サポート

Nexus 7K

[Any]

サポート

Nexus 9K

[Any]

サポート

ホストVPC（シングルリンク）およびアクティブ – アクティブFEXとFEX HIF VPC PO（拡張VPC）設計

Platform

コード

コメント

Nexus 5K

[Any]

サポート

Nexus 6K

[Any]

サポート

Nexus 7K

[Any]

サポート対象外

Nexus 9K

[Any]

サポート対象外

ホストポートチャネルとアクティブ – アクティブFEX設計

Platform

コード

コメント

Nexus 5K

[Any]

サポート

Nexus 6K

[Any]

サポート

Nexus 7K

[Any]

対応*

Nexus 9K

[Any]

対応**

*サポートはリリース7.xから導入されました。

**リリース7.0(3)I5(2)以降でサポートされています。サポート対象は、リリースノートに記載されているN93XXモデルのみです。

** FEX vPCは、FEXのどのモデルとCisco Nexus 9500プラットフォームスイッチ間でも親スイッチとしてサポートされません。

デュアルホームホスト（アクティブ/アクティブ）およびアクティブ – アクティブFEX設計

Platform

コード

コメント

Nexus 5K

[Any]

サポート対象外

Nexus 6K

[Any]

サポート対象外

Nexus 7K

[Any]

サポート対象外

Nexus 9K

[Any]

サポート対象外

シングルペアレントNexusスイッチ：ホストVPCおよびFEXシングルホームのストレート設計

Platform

コード

コメント

Nexus 5K

[Any]

サポート対象外

Nexus 6K

[Any]

サポート対象外

Nexus 7K

[Any]

サポート対象外

Nexus 9K

[Any]

サポート対象外

要約

リストされたトポロジは、使用する特定の設計オプションを検証することです。

関連情報

- Nexus 9000シリーズスイッチFEXのサポート

- テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems